Title: 19注安建筑实务

Front: 建筑业面临的对安全生产的不利客观因素主要有以下几个方面
Q: [...]:( 1 )建设工程是一个庞大的人机工程,在项目建设过程中,施工人员与各种施工机具和施工材料为了完成一定的任务,既各自发挥自己的作用,又必须相互联系,相互配合。这一系统的安全性和可靠性不仅取决于施工人员的行为,还取决于各种施工机具、材料以及建筑产品(统称为物)的状态。一般说来,施工人员的不安全行为和物的不安全状态是导致意外伤害事故造成损害的直接原因。而建设工程中的人、物以及施工环境中存在的导致事故的风险因素非常多,如果不能及时发现并且排除,将很容易导致安全事故。(
2 )与制造企业生产方式和生产规律不同,建设项目的施工具有单件性(unique-n e s s )的特点。单件性是指没有两个完全相同的建设项目,不同的建设项目所面临的事故风险的多少和种类都是不同的,同一个建设项目在不同的建设阶段所面临的风险也不同。建筑业从业人员在完成每一件建筑产品(房屋、桥梁、隧道等设施)的过程中,每一天所面对的都是一个几乎全新的物理工作环境。在完成一个建筑产品之后,又不得不转移到新的地区参与下一个建设项目的施工。(
3 )项目施工还具有离散性(d e c e n t r a l i z a t i o n )的特点。离散性是指建筑业的主要制造者一一现场施工工人,在从事生产的过程中,分散于施工现场的各个部位,尽管有各种规章和计划,但他们面对具体的生产问题时,仍旧不得不依靠自己的判断和决定。因此,尽管部分施工人员已经积累了许多工作经验,还是必须不断适应一直在变化的人-机-环系统,并且对自己的施工行为作出决定,从而增加了建筑业生产过程中由于工作人员采取不安全行为或者工作环境的不安全因素导致事故的风险。(
4 )建筑施工大多在露天的环境中进行,所进行的活动必然受到施工现场的地理条件、气候、气象条件的影响。在现场气温极高或者极低的条件下,在现场照明不足的条件下(如夜间施工),在下雨或者刮大风等条件下施工时,容易导致工人疲劳,注意力不集中,造成事故。
5 )建设工程往往有多方参与,管理层次比较多,管理关系复杂。仅现场施工就涉及业主、总承包商、分包商、供应商、监理工程师等各方。安全管理要做到协调管理、统一指挥需要先进的管理方法和能力,而目前很多项目的管理仍未能做到这点。虽然分包合同条款中对于各自安全责任作了明确规定,但安全责任主要由总承包商承担。(
6 )目前世界各国的建筑业仍属于劳动密集型产业,技术含量相对偏低,建筑工人的文化素质较差。尤其是在发展中国家和地区,大量的没有经过全面职业培训和严格安全教育的劳动力涌向建设项目成为施工人员。一旦管理措施不当,这些工人往往成为建筑安全事故的肇事者和受害者,不仅为自己和他人的家庭带来巨大的痛苦和损失,还给建设项目本身和全社会造成许多不利的影响。
A: 建筑业面临的对安全生产的不利客观因素主要有以下几个方面
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 9

Front: 2019注册安全工程师实务-建筑施工安全

Front: 一般企业安全生产管理组织的建立采取分级管理的形式,即把企业从上至下分为若干个安全生产管理层次,明确各自在安全生产方面的责任,有效实现全面安全管理。建筑施工企业的管理层次-般可分为决策层、管理层和操作层,与之相对应的分别是总公司(公司)、施工项目部、班组。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 11

Front: 项目经理是企业安全生产管理层的重要角色,更是施工现场承担安全生产的第-责任人,对施工现场安全生产管理负总责,是施工现场安全生产管理的决策人物。.
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 11

Front: 操作层是安全生产的基础环节。在建筑施工企业,专职从事安全生产管理工作的人员,包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员、施工现场专职安全生产管理人员,是企业操作层的安全生产管理负责人。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 12

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 12
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 起重伤害10.40% 拥塌11. 71% 其他13.44% 高处坠落47.83% 图1 -3 2 0 1 7 年房屋和市政工程事故类型情况高处坠落不仅在中国,在世界范围内都位居建筑业伤亡事故的首位。
高处坠落之所以排在首位,是由建筑物主要往高空发展这个固有特点所决定的,即建筑施工作业绝大部分活动都在高空,这自然增加了高处坠落事故发生的概率。
除非建筑施工生产方式或技术装备发生根本性的变化,否则,高处坠落事故仍然很难得到有效遏制。
起重伤害10.40% 拥塌11. 71% 其他13.44% 高处坠落47.83% 图1 -3 2 0 1 7 年房屋和市政工程事故类型情况高处坠落不仅在中国,在世界范围内都位居建筑业伤亡事故的首位。
高处坠落之所以排在首位,是由建筑物主要往高空发展这个固有特点所决定的,即建筑施工作业绝大部分活动都在高空,这自然增加了高处坠落事故发生的概率。
除非建筑施工生产方式或技术装备发生根本性的变化,否则,高处坠落事故仍然很难得到有效遏制。

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 13
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 机械伤害4.35% 车辆伤害4. 35% 其他明塌13.04% 脚手架拥塌一一一「4. 35% 火灾和爆炸8. 70% 中毒和1 窒息8. 70% 起重伤害17. 39% 模板支撑体系树塌8. 70% 图1 -4 2 0 1 7 年房屋和市政工程较大事故类型情况机械伤害4.35% 车辆伤害4. 35% 其他明塌13.04% 脚手架拥塌一一一「4. 35% 火灾和爆炸8. 70% 中毒和1 窒息8. 70% 起重伤害17. 39% 模板支撑体系树塌8. 70% 图1 -4 2 0 1 7 年房屋和市政工程较大事故类型情况

Front: 根据发生生产安全事故可能产生的后果,《建筑施工安全技术统一规范》(GB 50870) 将建筑施工危险等级划分为lE、E级;建筑施工安全技术量化分析中,建筑施工危险等级系数的取值应符合表1- 1的规定。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 13

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 14
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表1』l危险等级系数的取值表危险等级事故后果危险等级系数很严重l. 10 II 严重l. 05 m 不严重1. 00 表1』l危险等级系数的取值表危险等级事故后果危险等级系数很严重l. 10 II 严重l. 05 m 不严重1. 00

Front: 建筑施工企业必须根据工程对象的特点和条件充分识别各个施工阶段、部位和场所需控制的危险源。识别方法可采用现场交谈询问、经验判断、查阅事故案例、工作任务和工艺过程分析、安全检查表法等方法。此处介绍提示表法。危险源提示表可以对下列几个方面设问:( 1 )在平地上滑倒(跌倒)。( 2 )人员从高处坠落(包括从平地处坠入深坑)。( 3 )工具、材料等从高处坠落。( 4 )头顶以上空间不足。( 5 )搬运工具、材料等有关的危险源。( 6 )与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源。( 7 )车辆危险源,包括场地运输和场外道路运输等。( 8 )火灾和爆炸。( 9 )临近高压线路和起重设备伸出界外作业。( 1 0 )可吸入的物质。( I I )可伤害眼睛的物质或试剂。( I 2 )可通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质。( 1 3 )可通过摄人(如通过口腔进入体内)而造成伤害的物质。( 1 4 )有害能量(如电、辐射、噪声以及振动等)。( 1 5 )由于经常性的重复动作而造成的与工作有关的肢体损伤。( 1 6 )不适的热环境(如过热)。( 1 7 )照明不良。( I 8 )易滑、不平坦的场地(地面)。( 1 9 )不合适的楼梯护栏和扶手。( 2 0 )合同方人员的活动。以上举例并不全面,施工现场应根据工程项目的具体情况辨识各自的危险源。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 14

Front: 三、危险因素监控措施(
1 )列出危险源清单。施工企业应根据经营业务的类型编制施工作业流程,逐层分解作业活动情况,并分析辨识出可能存在的危险源,列出危险源清单。(
2 )登记建档。建筑施工企业对施工现场重大危险源辨识后,要及时登记建档。重大危险源档案应包括:识别评价记录、重大危险源清单、分布区域与警示布置、监控记录、应急预案等。(
3 )编制方案。施工项目部对存在重大危险源的分部分项工程应编制管理方案或专项施工方案,严格履行审批、论证、检验检测等相关手续。(
4 )监督实施。施工项目部在对存在重大危险源的分部分项工程组织施工时,应按照经审核、批准的管理方案或专项施工方案组织实施。项目部应对重大危险源作业过程进行旁站式监督,对旁站式监督过程中发现的事故隐患及时纠正,发现重大问题时应停止施工。(
5 )公示告知。建筑施工企业应建立施工现场重大危险源公示制度,告知现场作业人员及相关方。公示牌应设置于醒目位置,内容应包括:危险性较大的工程的名称、部位、措施、施工期限、安全监控责任人和举报电话等。(
6 )跟踪监控。建筑施工企业对登记建档的重大危险源应跟踪管理,定期进行检测、评估、监控。(
7 )制定应急预案。建筑施工企业应根据本单位重大危险源的实际情况,在企业生产安全事故应急预案体系下制定并落实重大危险源事故应急预案管理。(
8 )告知应急措施。建筑施工企业应当告知从业人员及相关方在紧急情况下应当采取的应急措施,并报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 14

Front: 《建筑法》第兰十八条规定:“建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的工程项目,应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。”
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 15

Front: 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定:“施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督……”
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 15

Front: 施工组织设计是以施工项目为对象编制的,用以指导施工的技术、经济和管理的综合性、纲领性文件。具体来讲,施工组织设计是施工单位在施工前,根据工程概况、施工工期、场地环境以及机械设备、施工机具和变配电设施等配备计划,拟定工程施工程序、施工流向、施工顺序、施工进度、施工方法、施工人员、技术措施(包括质量、安全)、材料供应,对运输道路、设备设施和水电能源等现场设施的布置和建设作出规划。施工组织设计按编制对象一般分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案3 类。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 15

Q: ( 1 )施工组织总设计。施工组织总设计是以若干单位工程组成的群体工程或恃大型项目为主要对象编制的施工组织设计,对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。主要包括建设项目工程概况,总体施工部署,施工总进度计划,总体施工准备与主要资源配置计划,主要施工方法,施工总平面布置等。施工组织总设计是编制单位(项)工程施工组织设计的基础。( 2 )单位工程施工组织设计。单位工程施工组织设计是指在群体工程项目中,以[...]对象编制的施工组织设计,对单位(子单位)工程的施工过程起到指导和制约作用,也是编制施工方案的基础。( 3 )施工方案。施工方案是以[...]与组织方案,用以具体指导其施工过程。
A: 单位(子单位)工程为; 分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工技术
Q: ( 1 )施工组织总设计。施工组织总设计是以若干单位工程组成的群体工程或恃大型项目为主要对象编制的施工组织设计,对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。主要包括建设项目工程概况,总体施工部署,施工总进度计划,总体施工准备与主要资源配置计划,主要施工方法,施工总平面布置等。施工组织总设计是编制单位(项)工程施工组织设计的基础。( 2 )单位工程施工组织设计。单位工程施工组织设计是指在群体工程项目中,以[...]对象编制的施工组织设计,对单位(子单位)工程的施工过程起到指导和制约作用,也是编制施工方案的基础。( 3 )施工方案。施工方案是以[...]与组织方案,用以具体指导其施工过程。
A: 单位(子单位)工程为; 分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工技术
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 16

Front: 施工组织设计应由施工单位组织编制,可根据需要分阶段编制和审批;施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 16

Front: 塔式起重机的分类方法较多,按回转方式分为上回转式塔式起重机和下回转式塔式起重机,按架设方式分为快装式塔式起重机和非快装式塔式起重机,按变幅方式分为小车变。目式塔式起重机和动臂变幅式塔式起重机,按起重臂支承方式可以分为塔头式塔式起重机和平头式塔式起重机。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 17

Front: 按变幅方式分类可分为小车变幅式塔式起重机和动臂变幅式塔式起重机。小车变幅式塔式起重机(图2 - l a 、图2 - l b )是通过起重小车沿起重臂运行来实现变幅,称之为小车变幅式或小车运行式,其起重臂始终处于水平位置,变幅小车悬挂于臂架下弦杆上,两端分别与变幅卷扬机的钢丝绳连接,依靠电机的转动带动卷扬机转动并进而使变幅小车运动。动臂变幅式塔式起重机(图2 - l e )是通过改变起重臂的仰角运动进行变幅的,幅度的改变是利用变幅卷扬机和变幅滑轮组系统来实现的。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 17

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 18
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 三 三l顶 升 套 架 ;2 - 标 准 节 ;3 一附着装置图2- 2外部附着式塔式起重机3 三 三l顶 升 套 架 ;2 - 标 准 节 ;3 一附着装置图2- 2外部附着式塔式起重机

Front: 随着高层和超高层建筑大量增加,上、下回转式塔式起重机已不能满足大高度吊装工作的需要。一般当建筑高度超过5 0m时,就需要依靠自身的专门装置,增、减塔身标准节或自行整体爬升的上回转式塔式起重机。这种塔式起重机的塔身依附在建筑物上,随建筑物的升高而沿着层高逐渐爬升。自身附着式塔式起重机可分为外部附着式和内3 三 三部爬升式(简称内爬式)和两种。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 18

Front: 外部附着式塔式起重机(图2- 2 )安装在建筑物的一侧,底座固定在基础上,沿着塔身全高按-定的间隔距离设置若干附着装置(由附着杆、抱箍、附着杆支承座等部件组成),使塔身依附在建筑物上,将塔身和建筑物连成一体,从而较大地减少了塔身的计算长度,提高了塔身的承载能力。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 18

Front: 内部爬升式塔式起重机(图2- 3 )可安装在建筑物的内部(如电梯井、楼梯间等),通过一套爬升机构,使整机随着建筑物的高度增加而升高。它的结构和普通上回转塔式起重机基本相同,只增加了一套爬升框(或一个爬升套架)和一套爬升机构
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 18

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 19
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 图2 -3 内部爬升式塔式起重机图2 -3 内部爬升式塔式起重机

Front: 按有无行走机构分类,有固定式和移动式两类。固定式塔式起重机塔身固定不转,安装在整块混凝土基础上或装设在条形或X形泪凝土基础上,既可用作内爬式塔式起重机,也可用作附着式塔式起重机,只适用于高层建筑施工。有行走机构的塔式起重机也叫移动式塔式起重机,可负载行驶,适用范围较广。但需要→个构造复杂的行走机构,造价较高,且因受到塔身刚度和稳定性的影响,移动式塔式起重机的高度也有所限制。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 19

Front: 塔式起重机的主参数是最大额定起重力矩,是最大额定起重量重力与其在设计确定的各种组合臂长中所能达到的最大工作幅度的乘积。此外,在使用中最大起重量、起升高度、起升速度、小车变幅速度、回转速度、慢降速度等也是常用的必要参数。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 19

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 20
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 》安全生产专业实务建筑施工安全18 22 23 4 3 5 19 20 2 1 出ι ; ; 昌1 1 ~:: ( b )固定式l 一臂架;2 一臂架拉索;3 一平衡臂;4 一平衡臂拉索;5 一塔顶;6 一回转塔身;7回转平台;8 一回转支承;9 一回转支承座;1 0 一塔身;1 1塔身撑杆;1 2 一底架i1 3 一行走台车;1 4 一小车;1 5 一起升钢丝绳;1 6 -起升滑轮组;1 7 -吊钩;1 8 一平衡垂;1 9 一小车变幅机构;2 0 一小车变幅钢丝绳;2 1 一回转机构;2 2 一起升机构;2 3 ←电控柜;2 4 一司机室;2 5 一压重;2 6 一基础;2 7 一地脚螺栓;2 8 一固定底架;2 9 一支脚;3 0 一回转中心图2 - 4塔式起重机基本构造》安全生产专业实务建筑施工安全18 22 23 4 3 5 19 20 2 1 出ι ; ; 昌1 1 ~:: ( b )固定式l 一臂架;2 一臂架拉索;3 一平衡臂;4 一平衡臂拉索;5 一塔顶;6 一回转塔身;7回转平台;8 一回转支承;9 一回转支承座;1 0 一塔身;1 1塔身撑杆;1 2 一底架i1 3 一行走台车;1 4 一小车;1 5 一起升钢丝绳;1 6 -起升滑轮组;1 7 -吊钩;1 8 一平衡垂;1 9 一小车变幅机构;2 0 一小车变幅钢丝绳;2 1 一回转机构;2 2 一起升机构;2 3 ←电控柜;2 4 一司机室;2 5 一压重;2 6 一基础;2 7 一地脚螺栓;2 8 一固定底架;2 9 一支脚;3 0 一回转中心图2 - 4塔式起重机基本构造

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 21
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 塔式起重机的起升机构主要由驱动装置、传动装置、制动装置和工作装置四个部件组成,如图2- 5所示。
6 1 一电动机;2 -联轴器;3 一减速器;4 一卷简;5导向滑轮;6滑轮组;7吊钩图2 -5 塔式起重机起升机构示意图塔式起重机的起升机构主要由驱动装置、传动装置、制动装置和工作装置四个部件组成,如图2- 5所示。
6 1 一电动机;2 -联轴器;3 一减速器;4 一卷简;5导向滑轮;6滑轮组;7吊钩图2 -5 塔式起重机起升机构示意图

Front: 塔式起重机的变幅机构塔式起重机的变幅机构按变幅方式,可分为小车变幅式和动臂变幅式两种。小车变幅式变幅机构是通过移动小车来实现的,主要由电动机、减速器、卷筒、制动器和机架组成。工作时吊臂安装在水平位置,小车由变幅牵引机构驱动,沿着吊臂上的轨道移动。其优点是:变幅时重物水平移动,给安装工作带来了方便,速度快,效率高,幅度有效利用大。它的缺点是吊臂承受压、弯载荷共同作用,受力状态不好,结构自重较大。动臂变幅式变幅机构是通过钢丝绳滑轮组使吊臂俯仰摆动来实现的。动臂变幅式变幅机构与普通卷扬机的结构差不多,由电动机、制动器、联轴器、减速器和卷筒等组成。由于整个吊臂结构及载荷都是由变幅绳支持,要特别注意变幅机构的安全可靠。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 21

Front: 塔式起重机的回转机构塔式起重机的回转机构由回转支承装置和回转驱动装置两部分组成。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 21

Front: 式起重机的安全防护装置可分为:限位开关(限位器);超载荷保险器(超载断电装置);缓冲止挡装置;钢丝绳防脱装置;风速计;紧急安全开关;安全保护音响信号。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 22

Front: 起升高度限位器。用以防止吊钩行程超越极限,以免碰坏起重机臂架和出现钢丝绳乱绳现象。高层建筑施工用的塔式起重机(附着式塔式起重机和内爬式塔式起重机)的吊钩行程限位开关,又可再分为吊钩上极限位置的起升高度限位器和吊钩下极限位置的起升高度限位器,在施工现场一般情况下只设置吊钩上极限位置的起升高度限位器。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 22

Front: )回转限位器。用以限制塔式起重机的回转角度,防止扭断和损坏电缆。凡是不装设中央集电环的塔式起重机,均应配置回转限位器。应注意,塔式起重机的幅度限位的限制范围是1 0 8 0 。(即可旋转三圈),并不具备限制起重臂的回转角度的能力,而且根据塔式起重机的特性也不允许采用此种方法限制回转范围。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 22

Front: )幅度限位器。用以使小车在到达臂架头部或臂架根端之前停车,防止小车越位事故的发生。对于动臂变幅式塔式起重机,设置臂架低位置和臂架高位置的限位开关,用以防止俯仰变幅臂架在变幅过程中,由于误操作而使臂架向上仰起过度,导致整个臂架向后翻倒事故。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 23

Front: )行走限位器。用以限制大车行走范围,防止由于大车越位行走而造成的出轨倒塔事故。大车行走限位器分别由限位开关、摇臂和滚轮等组成。摇臂的死点居中,滚轮有两个极限工作位置。铺设在轨道基础两端的位于钢轨近侧的坡道起到滚轮碰杆的作用,根据坡道斜度方向,滚轮分别向左或向右运动到极限位置而切断大车行走机构的电獗。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 23

Front: )塔式起重机的安装作业程序1 .安装、顶升、附着和拆卸工程专项施工方案的编制塔式起重机安装、拆卸前应编制专项施工方案。专项施工方案应根据塔式起重机使用说明书和作业场地的实际情况编制,并按照国家现行相关标准和住房城乡建设主管部门的有关规定实施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 23

Front: 塔式起重机安装专项施工方案应包括以下内容:工程概况;安装位置平面和立面图;所选用的塔式起重机型号及性能技术参数;基础和附着装置的设置;爬升工况及附着点详图;安装顺序和安全质量要求;主要安装部件的质量和吊点位置;安装辅助设备的型号、性能及布置位置;电源的位置;施工人员配置;吊索具和专用工具的配备;安装工艺顺序;安全装置的调试;重大危险掘和安全技术措施;应急预案等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 24

Front: 2 .塔式起重机的安装1 )安装前准备工作( 1 )安装施工技术交底。交底应具体且具有针对性,应有书面记录,并写明交底时间、交底人,所有接受交底的人员均应签字,不得代签;对其他人员的交底也应有记录和签字;交底书应在作业前交相关部门存档备查。交底内容应包含参加安装作业的人员、工种及责任,所使用起重设备的起重能力和特点,作业环境,安全操作规程,注意事项以及防护措施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 24

Front: 塔式起重机的安装流程( 1 )基础的制作与安装。安装前应检查塔式起重机的基础条件是否达到说明书规定的要求,固定式塔式起重机应检查预埋结构件顶部的水平度。( 2 )安装塔身。使用辅助安装设备(汽车起重机或履带起重机)安装标准节。( 3 )安装顶升套架。使用辅助安装设备安装顶升套架,之后吊装液压系统。( 4 )安装回转支承。安装回转支承和回转机构,因回转势分是安装过程中起重量最大的环节,在吊装前应核实辅助起重设备的起重能力是否满足要求,在吊装过程中应密切观察辅助起重设备支腿的变化情况。建议在正式吊装前进行试吊装。( 5 )安装塔司节和司机室。( 6 )安装平衡臂。平衡臂吊装结束后应根据说明书的要求在平衡重的安装位置安放必要的平衡重。( 7 )安装塔尖。( 8 )安装起重臂。起重臂安装前应在地面进行拼装,并安装变幅小车。因起重臂较长,在吊装前应选择合适的吊点位置,并将辅助起重设备停放在符合起重能力的位置。在正式吊装前应进行试吊装检查是否平衡、辅助起重设备支车位置的情况。( 9 )安装钢丝绳和电气装置。( 1 0 )调试。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 25

Q: )[...]。
A: 塔式起重机的顶升塔式起重机的顶升应严格遵守产品说明书的相关要求,在顶升操作前应检查液压系统的完好性和液压油是否变质。在顶升操作过程中不得随意拆卸液压元器件。( 1 )顶升前的准备:应在顶升时起重臂的正下方准备好顶升用的标准节,并选择好配平的用的重物。( 2 )顶升系统试运转:应在顶升油缸的全行程进行试运转。( 3 )将待顶升的标准节安放到引进梁(或平台)上。( 4 )吊起配平用的重物,调整变幅小车的位置找到平衡点(检查顶升套架靠轮的间隙是否符合要求)。( 5 )根据说明书的要求进行顶升作业
Q: )[...]。
A: 塔式起重机的顶升塔式起重机的顶升应严格遵守产品说明书的相关要求,在顶升操作前应检查液压系统的完好性和液压油是否变质。在顶升操作过程中不得随意拆卸液压元器件。( 1 )顶升前的准备:应在顶升时起重臂的正下方准备好顶升用的标准节,并选择好配平的用的重物。( 2 )顶升系统试运转:应在顶升油缸的全行程进行试运转。( 3 )将待顶升的标准节安放到引进梁(或平台)上。( 4 )吊起配平用的重物,调整变幅小车的位置找到平衡点(检查顶升套架靠轮的间隙是否符合要求)。( 5 )根据说明书的要求进行顶升作业
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 25

Front: 委托第三方检验机构进行检验。需要注意的是,检测单位完成检测后,出具的检测报告是整机合格,其中可能会有一些一般项目不合格;设备供应方应对不合格项目进行整改,并出具整改报告。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 25

Front: 组织验收。施工单位组织设备供应方、安装单位、使用单位、监理单位对塔式起重机联合验收。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织验收。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 26

Front: 验收完成后的使用登记塔式
Q: [...]起重机安装验收合格之日起3 0日内,施工单位应向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。
A: 验收完成后的使用登记塔式
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 26

Front: 塔式起重机起重司机、起重信号工等操作人员应取得特种作业人员资格证书,严禁无证上岗。塔式起重机使用前,应对起重司机、起重信号工等作业人员进行安全技术交底。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 26

Front: 1塔式起重机的力矩限制器、起重量限制器、幅度限位器、行走限位器、起升高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机构。安全装置有失灵时,不得进行吊装作业。2塔式起重机进行回转、变幅、行走、起吊动作前应示意警示。起吊时应统一指挥,明确指挥信号;当指挥信号不清楚时-,不得起吊。3塔式起重机起吊作业前,应按规程的要求对吊具与索具进行检查,确认合格后方可进行吊装作业;吊具与索具不符合相关规定的,不得用于起吊作业。当吊物与地面或其他物件之间存在吸附力或摩擦力而未采取处理措施时,不得起吊。4作业中遇突发故障,应采取措施将吊物降落到安全地点,严禁吊物长时间悬挂在空中。5塔式起重机不得起吊重量超过额定载荷的吊物,并不得起吊重量不明的吊物。在吊物荷载达到额定载荷的9 0 %时,应先将吊物吊离地面2 0 0 -500 mm后,检查机械状况、制动性能、物件绑扎情况等,确认无误后方可起吊。对有晃动的物件,必须拴拉溜绳使之稳固。6物件起吊时应绑扎牢固,不得在吊物上堆放或悬挂其他物件;零星材料起吊时,必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固。当吊物上站人时不得起吊。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 26

Front: 7标有绑扎位置或记号的物件,应按标明位置绑扎。钢丝绳与物件的夹角宜为4 5 °~6 0 。,且不得小于3 0 ° 。吊索与吊物棱角之间应有防护措施;未采取防护措施的,不得起吊 。8作业完毕后,应松开回转制动器,各部件应置于非工作状态,控制开关应置于零位,并应切断总电源。移动式塔式起重机停止作业时,应锁紧夹轨器。9塔式起重机使用高度超过3 0m时应配置障碍灯,起重臂根部佼点高度超过5 0m时应配备风速仪。⑩每班作业应做好例行保养,并应做好记录。记录的主要内容应包括结构件外观、安全装置、传动机构、连接件、制动器、索具、夹具、吊钩、滑轮、钢丝绳、液位、油位、油压、电源、电压等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 26

Front: 塔式起重机的检查与维护保养要求:1应执行交接班制度,认真填写交接班记录,接班司机经检查确认无误后,方可开机作业。2重要部件和安全装置等应进行经常性检查,每月不得少于一次,并应留有记录,发现有安全隐患时应及时进行整改。3使用过程中塔式起重机发生故障时,应及时维修,维修期间应停止作业。4修理后应对维修部位进行检查和试运转,确认无误后方可作业。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 27

Front: 施工升降机的分类方式按其传动型式:分为齿轮齿条式(C )、钢丝绳式(s) ' 1 .昆合式三种(H) 。按导轨架型式:分为垂直式、倾斜式(Q )、曲线式(Q )三种。按导轨架截面形状:分为三角形导轨架式(T )、矩形导轨架式、单片导轨架式兰种。按吊笼的数量:分为单笼式、双笼式两种。按吊笼载荷种类:分为人货两用式、货用式两种。按工作机构的形状:分为吊笼式、平台式两种。按是否带对重:分为带对重式(D )、不带对重式两种。按提升速度:分为低速式、中速式、高速式三种。按是否带变频调速:分为普通式、变频式两种。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 27

Front: 主参数代号:单吊笼施工升降机只标注→个数值,双吊笼施工升降机标注两个数值,用符号“/”分开,每个数值均为一个吊笼的额定载重量代号。特性代号:表示施工升降机两个主要特性的符号。对重代号:有对重时标注D ,无对重时省略。标记示例:齿轮齿条式施工升降机,双吊笼有对重,一个吊笼的额定载重量为2 0 0 0屿 ,另一个吊笼的额定载重量为2 5 0 0k g ,导轨架截面为矩形,表示为:施工升降机S C D 2 0 0 /2 5 0。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 27

Front: 对于带对重的升降机,在对重装置的钢丝绳锚点处也设置有松断绳保护开关,一旦钢丝绳断裂或松开,松断绳保护开关将切断升降机电源。对于变频升降机,还设有减速限位开关。超载保护器。吊笼内配置有超载保护器。超载装置具有记忆功能,当吊笼超载时警铃报瞥,吊笼不能启动。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 29

Front: 安装作业前,安装单位应编制施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案,由安装单位技术负责人签字后,将安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位或使用单位、监理单位审核,并告知工程所在地建设行政主管部门。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 29

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 31
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 列 强图2 - 1 3施工升降机列 强图2 - 1 3施工升降机

Front: 双笼不带对重升降机的安装程序( 1 )将基础表面清扫干净后安装底盘,然后安装1 个基础节和安装2 个标准节,并将左右两吊笼下的吊笼缓冲弹簧安装到位。( 2 )安装吊笼:1用起重设备将左吊笼吊起就位,并安装左笼的传动小车。2将左吊笼的传动小车与左吊笼的连接耳板对好后,穿人传感器销轴,并将止动梢向上,装上固定板。将左吊笼的传动小车的制动器复位。3用采用同样方法安装右吊笼并连接传动板。4安装左右吊笼的笼顶安全围栏。5继续安装标准节和附着至需要高度,紧固所有标准节螺栓。应注意附着架间距应运7 . 5 m,最高一个附着架以上的悬臂高度运9m。( 3 )左右吊笼电机分别通电试运行。要求升降机启制动平稳,无异常声音。齿轮与齿条的啃合间隙应保证0 . 2~0 . 5 m m o导轮与齿条背面的间隙为0 . 5 m m 0各个滚轮与标准节立管的间隙为0 . 5 mmo ( 4 )安装调试。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 32

Front: 施工升降机安装验收合格之日起3 0日内,施工单位应向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 33

Front: 施工升降机的安全使用施工升降机的司机必须经专门安全技术培训||,考试合格,持证上岗。严禁酒后作业。
建筑施工安全每班首次运行时,必须空载及满载运行,梯笼升离地面lm左右停车,检查制动器灵敏性,然后继续上行楼层平台,检查安全防护门、上限位、前后门限位,确认正常方可投入运行。运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。作业后,将梯笼降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。梯笼乘人、载物时必须使载荷均匀分布,严禁超载作业。楼层平台安全防护门必须向内开启设计,乘坐人员卸货后必须插好安全防护门。乘坐人员不得在梯笼运行过程中将手指或杂物从梯笼门缝隙伸到外边。安全吊杆有悬挂物时不得开动梯笼。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 33

Front: 物料提升机是指起重量在2 0 0 0k g以下,以卷扬机为动力,以底架、立柱及天梁为架体,以钢丝绳为传动,以吊笼(吊篮)为工作装置,在架体上装设滑轮、导轨、导靴、吊笼、安全装置等和卷扬机配套构成的完整的垂直运输体系。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 34

Front: 根据物料提升机的结构形式的不同,可以分成龙门架式和井架式两大类;根据驱动方式的不同,可分为卷扬式和曳引式两类。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 34

Front: 龙门架式:吊笼以设置在地面的卷扬机为动力,由两侧立柱和天梁构成门架式架体,吊笼在两立柱间以立柱为轨道(或依附于立柱的轨道)作垂直运动。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 34

Front: 井架式:吊笼以设置在地面的卷扬机为动力,由型钢组成井字形架体,吊笼在井孔内部(或架体外侧)沿轨道作垂直运动。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 34

Front: 卷扬式:电机通过减速器驱动钢丝绳卷筒缠绕钢丝绳驱动吊笼沿轨道垂直运行。现在有些生产厂家将卷扬机直接放置在导轨架的根部,减少了钢丝绳在地面上的水平铺设。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 34

Front: 曳引式:通过曳引轮带动钢丝绳,使吊笼沿轨道垂直运行。该方式应用较少,由于其依靠摩擦力作为动力,在施工现场不易采用。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 34

Front: 根据高度不同,也可以分为高驾体和低架体。高架体:高度在3 0m以上的物料提升机称为高架提升机。低架体:高度在3 0m以下(含3 0m )的物料提升机称为低架提升机。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 34

Front: 物料提升机主要由吊笼、架体、提升与传动机构、附着装置、安全保护装置和电器控制装置组成。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 34

Q: 附墙架附墙架是为保证提升机架体的稳定性而连接在物料提升机架体立柱与建筑结构之间的钢结构。附墙架的设置应符合下列要求:附墙架钢材与建筑结构的连接应进行设计计算,附墙架与立柱及建筑物连接时应采用刚性连接,并形成稳定结构;附墙架的材质应达到G B / T7 0 0的要求,不得使用术杆、竹竿等做附墙架与金属架体连接;[...]
A: 附墙架的设置应符合设计要求,其间隔不宜大于9m,且在建筑物的顶层宜设置1组,附墙后立柱顶部的自由高度不宜大于6m0
Q: 附墙架附墙架是为保证提升机架体的稳定性而连接在物料提升机架体立柱与建筑结构之间的钢结构。附墙架的设置应符合下列要求:附墙架钢材与建筑结构的连接应进行设计计算,附墙架与立柱及建筑物连接时应采用刚性连接,并形成稳定结构;附墙架的材质应达到G B / T7 0 0的要求,不得使用术杆、竹竿等做附墙架与金属架体连接;[...]
A: 附墙架的设置应符合设计要求,其间隔不宜大于9m,且在建筑物的顶层宜设置1组,附墙后立柱顶部的自由高度不宜大于6m0
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 35

Q: 4 .缆风绳缆风绳是为保证架体稳定而在其四个方向设置的拉结绳索,所用材料为钢丝绳。缆风绳的设置应当满足以下条件:缆风绳应经计算确定,直径不得小于9 . 3m m;按规范要求当钢丝绳用作缆风绳时,其安全系数为3 . 5(计算主要考虑风载);高架物料提升机在任何情况下均不得采用缆风绳;[...];缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置;缆风绳的一端应连接在架体上,对连接处的架体焊缝及附件必须进行设计计算;缆风绳的另一端应固定在地锚上,不得随意拉结在树上、墙上、门窗框上或脚手架上等 ;缆风绳与地面的夹角不应大于6 0 。,应以4 5 °~6 0 。为宜;当缆风绳需改变位置时,必须先做好预定位置的地锚并加临时缆风绳,确保提升机架体的稳定,方可移动原缆风绳的位置;待与地锚拴牢后,再拆除临时缆风绳。
A: 提升机高度在2 0m (含2 0m )以下时,缆风绳不少于1 组(4~8根);提升机高度在2 0~3 0m时不少于2组
Q: 4 .缆风绳缆风绳是为保证架体稳定而在其四个方向设置的拉结绳索,所用材料为钢丝绳。缆风绳的设置应当满足以下条件:缆风绳应经计算确定,直径不得小于9 . 3m m;按规范要求当钢丝绳用作缆风绳时,其安全系数为3 . 5(计算主要考虑风载);高架物料提升机在任何情况下均不得采用缆风绳;[...];缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面上对称设置;缆风绳的一端应连接在架体上,对连接处的架体焊缝及附件必须进行设计计算;缆风绳的另一端应固定在地锚上,不得随意拉结在树上、墙上、门窗框上或脚手架上等 ;缆风绳与地面的夹角不应大于6 0 。,应以4 5 °~6 0 。为宜;当缆风绳需改变位置时,必须先做好预定位置的地锚并加临时缆风绳,确保提升机架体的稳定,方可移动原缆风绳的位置;待与地锚拴牢后,再拆除临时缆风绳。
A: 提升机高度在2 0m (含2 0m )以下时,缆风绳不少于1 组(4~8根);提升机高度在2 0~3 0m时不少于2组
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 35

Front: 地锚地锚的受力情况、埋设的位置如何都直接影响着缆风绳的作用,常常因地锚角度不够或受力达不到要求发生变形,造成架体歪斜甚至倒塌。在选择缆风绳的锚固点时,要视其土质情况,决定地锚的形式和做法。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 36

Q: [...]。
A: 物料提升机的安全保护装置主要包括:安全停靠装置、断绳保护装置,载重量限制装置、上极限限位器、下极限限位器、吊笼安全门、缓冲器和通信信号装置等
Q: [...]。
A: 物料提升机的安全保护装置主要包括:安全停靠装置、断绳保护装置,载重量限制装置、上极限限位器、下极限限位器、吊笼安全门、缓冲器和通信信号装置等
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 36

Front: 物料提升机安全装置
Back: 物料提升机安全装置
安全停靠装置当吊笼停靠在某一层时,能使吊笼稳妥地支靠在架体上的装置。防止因钢丝绳突然断裂或卷扬机抱闸失灵时吊篮坠落。其装置有制动和手动两种,当吊笼运行到位后,由弹簧控制或人工搬动,使支承杆伸到架体的承托架上,其荷载全部由承托架负担,钢丝绳不受力。当吊笼装载1 2 5 %额定载重量,运行至各楼层位置装卸荷载时,停靠装置应能将吊笼可靠定位。2 .断绳保护装置吊笼装载额定载重量,悬挂或运行中发生断绳时,断绳保护装置必须可靠地把吊笼刹制在导轨上,最大制动滑落距离应不大于l m,并且不应对结构件造成永久性损坏。3 .载重量限制装置当提升机吊笼内载荷达到额定载重量的9 0 %时,应发出报警信号;当吊笼内载荷达到额定载重量的1 0 0 %~1 1 0 %时,应切断提升机工作电源。4 .上极限限位器上极限限位器应安装在吊笼允许提升的最高工作位置,吊笼的越程(指从吊笼的最高位置到天梁最低处的距离)应不小于3m。当吊笼上升达到限定高度时,限位器即切断电源。5 .下极限限位器下极限限位器应能在吊笼碰到缓冲装置之前动作。当吊笼下降至下限位时,限位器应自动切断电源,使吊笼停止下降。6 .吊笼安全门吊笼的上料口处应装设安全门。安全门宜采用连锁开启装置。安全门连锁开启装置可为电气连锁,如果安全门未关,可造成断电,提升机不能工作;也可为机械连锁,吊笼上行时安全门自动关闭。7 .缓冲器缓冲器应装设在架体的底坑里,当吊笼以额定荷载和规定的速度作用到缓冲器上时,应能承受相应的冲击力。缓冲器的形式可采用弹簧或弹性实体。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 36

Front: 物料提升机基础
Back: 物料提升机基础
基础养护期应不少于7天,基础周边5m内不得挖排水沟。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 37

Front: 物料提升机安全检查
Back: 物料提升机安全检查
安装前的检查检查基础的尺寸是否正确,地脚螺栓的长度、结构、规格是否正确,?昆凝土的养护是否达到规定期,水平度是否达到要求(用水平仪进行验证)。检查提升卷扬机是否完好,地锚拉力是否达到要求,刹车开、闭是否可靠,电压是否在3 8 0 V × (1 ± 5 %)之内,电机转向是否合乎要求。检查钢丝绳是否完好,与卷扬机的固定是否可靠,特别要检查全部架体达到规定高度时,在全部钢丝绳输出后,钢丝绳长度是否能在卷筒上保持至少3圈 。检查各标准节是否完好,导轨、导轨螺栓是否齐全、完好,各种螺栓是否齐全、有效,特别是用于紧固标准节的高强度螺栓数量是否充足;各种滑轮是否齐备,有无破损。检查吊笼是否完整,焊缝是否有裂纹,底盘是否牢固,顶棚是否安全。断绳保护装置、载重量限制装置等安全保护装置应事先进行检查,确保安全、灵敏、可靠无误。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 37

Q: 井架式物料提升机的安装,一般按以下顺序:[...]。
A: 将底架按要求就位→将第一节标准节安装于标准节底架上→提升抱杆→安装卷扬机→利用卷扬机和抱杆安装标准节→安装导轨架→安装吊笼→穿绕起升钢丝绳→安装安全保护装置。物料提升机的拆卸,按安装架设的反程序进行
Q: 井架式物料提升机的安装,一般按以下顺序:[...]。
A: 将底架按要求就位→将第一节标准节安装于标准节底架上→提升抱杆→安装卷扬机→利用卷扬机和抱杆安装标准节→安装导轨架→安装吊笼→穿绕起升钢丝绳→安装安全保护装置。物料提升机的拆卸,按安装架设的反程序进行
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 37

Front: 物料提升机验收
Back: 物料提升机验收
委托第三方检验机构进行检验。需要注意的是,检测单位完成检测后,出具的检测报告是整机合格,其中可能会有一些一般项目不合格;设备供应方应对不合格项目进行整改,并出具整改报告,最好采用图文的形式,以保证整改的真实性。资料审核。施工单位对上述资料原件进行审核,审核通过后,留存加盖单位公章的复印件,并报监理单位审核。监理单位审核完成后,施工单位组织设备验收。组织验收。施工单位组织设备供应方、安装单位、使用单位、监理单位对物料提升机联合验收。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织验收。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 37

Front: 汽车起重机底盘的作用是保证起重机具有行驶功能,能使起重机实现快速的远距离转移。底盘可分为专用底盘和通用底盘两大类:通用底盘只适用于小吨位的起重机;专用底盘与通用底盘的最主要区别在于车架。前者是专用的能安装回转支承的车架,其特点不仅是承载能力大,而且其有极强的抗扭曲功能,而通用底盘则只有在其原底盘车架上再设计一个能安装回转支承,需要设置抗扭功能极强的辅助车架才能满足起重作业的需要。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 38

Front: 起重臂(吊臂)及其伸缩机构:吊臂是起重机最主要的部件之一,起重作业的几个主要参数都和它有直接关系。吊臂分主臂和副臂;主臂是自根部与转台相伎接的伎点至头部装设的主起升定滑轮组轴心线之间的起重臂
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 38

Front: 副臂是佼接在主臂头部以延长吊臂的长度的一节或多节结构件。副臂既可布置在主臂侧面,也可布置在主臂腹部。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 38

Front: 回转机构由回转支承和回转驱动装置组成,驱动有电动机和液压两种驱动形式,汽车起重机用回转机构一般是液压驱动。变幅机构。变。因动作是通过一个或两个双作用油缸的伸缩,达到吊钩中心与回转中心的水平距离(即幅度)发生变化的机构。变l隔机构实质就是一个或两个双作用油缸。对一个油缸实现的变幅,我们称单缸变帽。对两个油缸实现的变幅,我们称双缸变幅。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 39

Front: 起重机的安全装置有很多种类。如水平仪、压力表、滥流阅、平衡阀、缓冲阀、液压锁、蓄能器、各种机械式的锁定装置(插锁等)、制动器乃至于起重特性标牌等,都是起重机常见的不可缺少的安全装置与元件。此外,还有起升高度限位装置、三圈过放装置、力矩限制器等不是每台产品必备的安全装置,它们的作用对起重机的安全作业亦是不可或缺的。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 39

Q: 力矩限制器。汽车起重机作业失效的形式有两种:一是吊臂折弯变形或扭曲,二是整车倾覆。原因都是实际起重力矩大于额定起重力矩,在吊臂强度允许的范围之外将造成吊臂的破坏,在起重机稳定力姐以上的则将造成整机倾覆。而人们在起重作业时又往往很难知道起吊物准确的重量及其所处位置的l幅度,特别是有些不规则的起重物,起吊时往往易插在其他物体里或地面上,使实际重量有了很大的增加。对于汽车起重机来说,力矩限制器是重量检测器、长度检测器和幅度检测器等元件及显示器等的总称。电脑屏幕上能显示正在工作的起重机的臂长、仰角、额定起重量、实际总起重量等基本参数,[...]。
A: 一旦起重力矩达到额定力矩的9 5 %,其黄灯会亮,对操作者提出预瞥,一旦起重力矩达到额定力矩1 0 0 %~1 0 2 %将切断起重机危险方面的动作,有效防止破坏的现象发生
Q: 力矩限制器。汽车起重机作业失效的形式有两种:一是吊臂折弯变形或扭曲,二是整车倾覆。原因都是实际起重力矩大于额定起重力矩,在吊臂强度允许的范围之外将造成吊臂的破坏,在起重机稳定力姐以上的则将造成整机倾覆。而人们在起重作业时又往往很难知道起吊物准确的重量及其所处位置的l幅度,特别是有些不规则的起重物,起吊时往往易插在其他物体里或地面上,使实际重量有了很大的增加。对于汽车起重机来说,力矩限制器是重量检测器、长度检测器和幅度检测器等元件及显示器等的总称。电脑屏幕上能显示正在工作的起重机的臂长、仰角、额定起重量、实际总起重量等基本参数,[...]。
A: 一旦起重力矩达到额定力矩的9 5 %,其黄灯会亮,对操作者提出预瞥,一旦起重力矩达到额定力矩1 0 0 %~1 0 2 %将切断起重机危险方面的动作,有效防止破坏的现象发生
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 39

Front: 防过放装置。汽车起重机由于体积的限制,卷扬机构卷筒的长度不能做的很长,卷筒截面也不可能做得很大,故其所容纳的钢丝绳长度是有限的。起重机设计了防过放装置,其主要目的就是提醒操作者,到了一定的吊臂长度后,一定要换倍率,防止吊钩落不到地面。每种吨位的不同臂长的钢丝绳倍率是根据这时的起重量及卷筒的容绳量允许吊臂某一长度时,吊钩能落到地面的倍率二者确定的。防过放装置由开关、电位器和一套传动装置组成。当卷筒下放钢丝绳,只剩下最后三圈时,开关接通,通过一个电磁换向阀,使起升系统溢流阀远控口直接接通油箱,而导致溢流阀卸荷,停止下放动作,故称为防过放装置;又因为此时卷筒上设定的钢丝绳还剩三圈,故又称三圈过放装置。此时,吊钩向上的动作即安全方向的动作仍能进行。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 39

Front: 汽车起重机的安全使用
Q: [...]起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。在正常作业时,坡度不得大于3 0 ,并应与沟渠、基坑保持安全距离;在公路或城市道路上行驶时应执行交通管理部门的有关规定。( 1 )汽车起重机在作业前应对起重机进行检查:各安全保护装置和指示仪表应齐全。燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足。钢丝绳及连接部位应符合规定。液压系统压力应正常。轮胎气压及各连接件应元松动。开动油泵前先使发动机低速运转→段时间。调节支腿,务必按规定顺序打好完全伸出的支腿,使起重机呈水平状态,调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1 /1000 (水准泡居中)。件 。( 2 )检查工作地点的地面条件:工作地点地面必须具备能将起重机呈水平状态,并能充分承受作用于支腿的力矩条注意地基是否松软,如较松软,必须给支腿垫好能承载的木板或木块。支腿不应靠近地基挖方地段。应预先调查地下埋设物,在埋设物附近放置安全标牌,以引起注意。( 3 )再次确认吊运参数:确认所吊重物的重量和重心位置,以防超载。根据起重作业曲线,确定工作台半径和额定总起重量及调整臂杆长度和臂杆的角度,使之安全作业。应确认提升高度。根据起重机的机型,吊钩提升的高度都有具体规定。应预先估计绑绳套用钢丝绳的高度和起吊货物的高度所需的余量,否则不能把货物提升到所需的高度。应留出臂杆底面与吊货之间的空隙。
A: 汽车起重机的安全使用
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 40

Front: 汽车起重机起吊作业中的注意事项 5
Q: (六)[...]起升(或下降)动作:严格按载荷表的规定,禁止超载,禁止超过额定力矩。在起重机作业中绝不能断开全自动超重防止装置(A C S系统),禁止从臂杆前方或侧面拖曳载荷,禁止从驾驶室前方吊货。操纵中不准猛力推拉操纵杆,开始起升前,检查离合器杆必须处于断开位置上。自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用载荷的3 0 %时使用,禁止在自由下落中紧急制动。当起吊载荷要悬挂停留较长时间时,应该锁住卷筒鼓轮。在下降货物时禁止锁住鼓轮。在起重作业时要注意鸣号警告。在起重作业范围内除信号员外其他人不得进入。两台起重机共同起吊一货物时,[...] %。回转动作:不要紧急停转,以防吊物剧烈摆动发生危险;注意机上是否有人或后边有元障碍危险;不回转时将回转制动锁住。起重臂伸缩臂杆动作:不得带载伸臂杆;伸缩臂杆时,应保持吊臂前滑轮组与吊钩之间有一定距离。起重外臂外伸时,吊钩应尽量低;主副臂杆全部伸出,臂角不得小于使用说明书规定的最小角度,否则整机将倾覆。
A: 汽车起重机起吊作业中的注意事项; 必须有专人统一指挥,两台起重机性能、速度应相同,各自分担的载荷值,应小于一台起重机的额定总起重量的8 0 % ;其重物的重量不得超过两机起重量总和的7 5
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 40

Front: 桥式起重机其使用最为普遍,它架设在建筑物固定跨间支柱的轨道上,用于车间、仓库等处。在室内或露天做装卸和起重搬运工作。工厂内一般称其为“行车”或“天车”。桥式起重机的分类:根据构造形式分类:单主梁桥式、双主梁桥式、多主梁桥式、双小车桥式、多小车桥式等。根据不同的取物装置分类:吊钩桥式起重机、抓斗桥式起重机、电磁桥式起重机、集装箱桥式起重机等。根据用途分类:如通用桥式起重机、冶金桥式起重机、防爆桥式起重机。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 41

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 41
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)门式起重机门式起重机是桥式起重机的一种变形,又叫龙门吊。
主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。
它的金属结构像门形框架,承载主梁下安装两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。
如图2一1 4 所示。
9 l3 3000 I 轨道;2 一大车行走机构;3 二抓斗;4 一爬梯;5 一支腿;6 一司机室平台;7 一司机室;8 -司机操作位置;9 一走台;1 0 一主梁;l1 -起重小车;1 2 一供电装置(小车);1 3 一小车车罩;1 4 一大车供电装置;1 5地沟图2 -14 单主梁C 形门式起重机(二)门式起重机门式起重机是桥式起重机的一种变形,又叫龙门吊。
主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。
它的金属结构像门形框架,承载主梁下安装两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。
如图2一1 4 所示。
9 l3 3000 I 轨道;2 一大车行走机构;3 二抓斗;4 一爬梯;5 一支腿;6 一司机室平台;7 一司机室;8 -司机操作位置;9 一走台;1 0 一主梁;l1 -起重小车;1 2 一供电装置(小车);1 3 一小车车罩;1 4 一大车供电装置;1 5地沟图2 -14 单主梁C 形门式起重机

Front: 门式起重机的分类:根据构造形式分类:单主梁门式起重机、双主梁门式起重机。
根据悬臂方式分类:单悬臂门式起重机、双悬臂门式起重机等。根据支承方式分类:轨道式门式起重机、轮胎式门式起重机。根据取物装置分类:吊钩门式起重机、抓斗门式起重机、电磁门式起重机等。根据使用场合分类:通用门式起重机、造船门式起重机、水电站门式起重机等。根据起重小车分类:自行小车式门式起重机、牵引小车式门式起重机、手拉葫芦式门式起重机等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 41

Front: 桥式、门式起重机的主要参数额定起重量:指起重机连同可分吊具或属具(如抓斗、平衡梁、电磁吸盘、索具等)能吊起的重物或物料。跨度:桥架型起重机运行轨道中心线之间的水平距离。起升高度:起重机空载置于水平场地上方,从地面到吊具允许最高位置的垂直距离。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 42

Front: 起重机制动器
Back: 起重机制动器
制动器:动力驱动的起升机构和运行机构应当设置制动器,人力驱动的起升机构应当设置制动器或者停止器。当额定起重量大于5t 时,除设置一个工作制动器外,还必须设置一个安全制动器,安全制动器设置在低速级上,当工作制动器失灵或传动部件破断时,能够可靠地支持住额定载荷;当额定起重量小于或者等于5t 时,电动葫芦除设置工作制动器外,也宜在低速级上设置安全制动器,否则电动葫芦应当按1 .5 倍额定起重量设计,或者使用单位选用的起重机的额定起重量是最大起重量的1 .5 倍,并且用起重量标志明确允许的最大起重量。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 42

Front: 桥式、门式起重机的安全保护装直
Q: )[...]起重量限制器:起重机应装设起重量限制器。并要求当实际起重量超过9 5 %额定起重量时,起重量限制器发出报警信号,在1 0 0 %~1 1 0 %的额定起重量之间时,起重量限·制器起作用,此时应自动切断起升动力源,但允许物品做下降运动。起升高度限位器:起升机构应设置起升高度限位器。当取物装置上升到设计规定的起升高度时,应能自动切断起升的动力源。需要时,还应设下降深度限位器。当取物装置下降到设计规定的下极限位置时,应能自动切断下降的动力源。运行行程限位器:起重机大车和小车都应在每个运行方向装设运行行程限位器,在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源。轨道清扫装置:物料有可能积存在轨道上成为运行的障碍,在轨道上行驶的起重机和起重小车,在其台车架(或端梁)下面和小车架下面应装设轨道清扫装置,其扫轨板底面与轨道顶面的间隙一般为5~1 0mm0 缓冲器及端部止挡:在轨道上运行的起重机的运行机构,起重小车的运行机构均应装设缓冲器或缓冲装置。缓冲器或缓冲装置可以安装在起重机上或轨道端部止挡装置上。轨道端部止挡装置应牢固可靠,防止起重机脱轨。防护罩:起重机上外露的、有可能伤人的运动零部件,如开式齿轮、传动轮、链条、皮带轮等均应装设防护罩/栏。连锁保护:夹轨器和锚定装置应能和运行机构连锁。要求夹轨器夹住或锚定装置锚固时起重机的运行机构应自动断电,打开时才能接通。舱口门、端梁门及司机室外走台栏杆门IE 设连锁保护装置,门打开时运行机构不能开动。如有其他手动锁定的也应与相应的驱动札构相连锁。夹轨器:用钳口夹住轨道,使起重机不能滑移,从而达到防风目的。要想使夹轨器的防川作用可靠,必须保证钳口具有足够的夹紧力。夹轨器可分为手动夹轨器、电动夹轨器和手电两用夹轨器。有特殊要求时的安全保护装置:一些有特殊要求的起重机,还应装设与其要求相对应的安全保护装置,如对于大跨度的起重机还要安装防偏斜装置和偏斜指示装置;有两台起重机在同一轨道上工作时还应安装防碰撞装置等。电气保护:起重机应当设置短路及过流(过载)保护、过压及失压保护、零位保护、供电电源断错相保护等电气保护装置。
A: 桥式、门式起重机的安全保护装直
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 42

Front: 桥式、门式起重机的安全使用( 1 )每台起重机必须在明显的地方挂上额定起重量的标牌。( 2 )工作中,桥架上不许有人或用吊钩运送人。( 3 )起重机不允许超荷使用。( 4 )起重机在没有障碍物的线路上运行时,吊钩或吊具以及吊物底面,必须离地面2m以上。越过障碍物时,须超过障碍物0 . 5 m高。( 5 )吊运小于额定起重量5 0 %的物件,允许两个机构同时动作;吊大于额定起重量5 0 %的物件,则只可以→个机构动作。( 6 )具有主、副钩的桥式起重机,不要同时上升或下降主、副钩(特殊例外)。( 7 )不允许用碰限位开关作为停车的办法。( 8 )吊钩处于下极限位置时,卷筒上必须保留有两圈以上的安全绳圈。( 9 )桥式起重机所有的电气设备外壳均应接地。如小车轨道不是焊接在主梁上,应采取焊接地线措施。接地线可用截面积大于7 5m 旷的镀钵扁铁或1 0m 旷的裸铜线或大于30 m 旷的镀钵圆钢。司机室或起重机体的接地位置应多于两处。起重机上任何一点到电源中性点间的接地电阻,均应小于4 0 ,。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 43

Front: 根据建设部2 0 0 8年1月2 8日发布的《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第1 6 6 号)的规定:被纳入特种设备目录的起重机械在房屋建筑工地和市政工程工地安装、拆卸和使用由建设主管部门对租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。建筑起重机械应当具备建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证,制造监督检验证明(此证明于2 0 1 6年取消)和建设主管部门办理的备案登记。根据《质检总局关于修订(特种设备目录〉的公告》(2 0 1 4年第1 1 4 号)的规定:施工现场使用的额定起重力矩大于或者等于4 0t • m的塔式起重机、施工升降机(物料提升机在国家标准中应参照人员可进入的货用施工升降机)为特种设备。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 44

Front: 在建筑起重机械的租赁、安装、拆卸和使用过程中,出租单位、安装单位、使用单位、总承包单位和监理单位应当进行相应的管理。对于以下几种类型的设备不得出租和使用 :( 1 )属国家明令淘汰或者禁止使用的。( 2 )超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的。( 3 )经检验达不到安全技术标准规定的。( 4 )没有完整安全技术档案的。( 5 )没有齐全有效的安全保护装置的。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 44

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 44
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 出租单位应提供建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明和自检合格证明,提交安装使用说明书,并应当应在签订的建筑起重机械租赁合同中,明确租赁双方的安全责任。
出租单位应建立安全技术档案,档案中应包括以下内容:( 1 )购销合同、制造许可证、产品合格证、安装使用说明书、备案证明等原始资料。
( 2 )定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故旧录、累计运转记录等运行资料。
( 3 )历次安装验收资料。
出租单位应提供建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明和自检合格证明,提交安装使用说明书,并应当应在签订的建筑起重机械租赁合同中,明确租赁双方的安全责任。
出租单位应建立安全技术档案,档案中应包括以下内容:( 1 )购销合同、制造许可证、产品合格证、安装使用说明书、备案证明等原始资料。
( 2 )定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故旧录、累计运转记录等运行资料。
( 3 )历次安装验收资料。

Front: 安装单位应当履行如下安全职责:( 1 )按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,并由本单位技术负责人签字。( 2 )按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件。( 3 )组织安全施工技术交底并签字确认。( 4 )制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。( 5 )将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 45

Front: 安装单位在安装过程中应当按照专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督,技术负责人应当定期巡查。在安装完毕后应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的,应当出具自检合格证明,并向使用单位进行安全使用说明。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 45

Front: 安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案,档案中应包含以下内容:( 1 )安装、拆卸合同及安全协议书。( 2 )安装、拆卸工程专项施工方案。( 3 )安全施工技术交底的有关资料。( 4 )安装工程验收资料。( 5 )安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 45

Front: 使用单位应当在安装完成后组织出租、安装、监理等有关单位进行验收,或者委托具有可目应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用,未经验收或者验收不合格的不得使用。自建筑起重机械安装验收合格之日起3 0日内,使用单位向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 45

Front: 施工总承包单位应当履行下列安全职责:( 1 )向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。( 2 )审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明等文件。( 3 )审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。( 4 )审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。( 5 )审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。( 6 )指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。( 7 )施工现场有多台塔式起重机作业时,应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 45

Front: 监理单位应当履行下列安全职责:( 1 )审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明等文件。( 2 )审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。( 3 )审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。( 4 )监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况。( 5 )监督检查建筑起重机械的使用情况。( 6 )发现存在生产安全事故隐患的,应当要求安装单位、使用单位限期整改,对安装单位、使用单位拒不整改的,及时向建设单位报告。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 46

Front: 建筑起重机械的相关特种作业人员(安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等)应当经建设主管部门考核合格,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一的样式。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责组织实施建筑施工企业特种作业人员的考核。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 46

Front: 土石方机械可分为挖掘机械、铲土运输机械、平整作业机械、压实机械、水力土石方机械和凿岩、破岩机械等几类
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 47

Front: 挖掘机械。用于挖掘高于或低于承机面的物料(包括土壤、煤、泥沙及经过预松后的岩土和矿石等),并将其装入运输车辆或卸至堆料场,又分为单斗挖掘机和多斗挖掘机两类。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 47

Front: 铲土运输机械。用于铲运、推运或平整承机面的物料,主要靠牵引力工作,根据用途又分为推土机、铲运机、装载机、平地机和运土机等。另外,土方机械根据行走系统结构可分为轮胎式和履带式两种。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 47

Front: 另外,选用铲士运输机械还应考虑、运料距离。如推土机沿地面推运物料时适于3 0~6 0m的距离;自行式铲运机能自装、自运、自卸地面物料,适于1 8 0~2 0 0 0m的长运距;单斗装载机与自卸汽车配套使用时适于3 0 0m以上的运距;平地机适于大面积场地的平整作业等 。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 47

Front: 平整作业机械。利用刮刀平整场地或修整道路的土方机械。常用的有自动平地机。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 47

Front: 压实机械。利用静压、振动或劳击原理,密实地基土壤和道路铺砌层,使其密度增大、承载能力提高的土方机械,分羊足碾、光轮压路机、轮胎压路机、振动压路机、蛙式穷和内燃打穷机等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 47

Front: 水力土石方机械。利用高速水射流冲击土壤或岩体,进行挖掘作业,然后将泥浆(或岩浆)输送到指定地点的土石方机械。常用的有水泵、水枪、吸泥泵等,能综合完成挖掘、输送、填筑等作业,利用刀形或斗形工作装置切削土壤,效率较高,但消耗水电量大,应用有局限性。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 47

Front: 凿岩、破岩机械。此类机械用于破碎岩层和石块,常用的有凿岩机和破碎机等机械。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 47

Front: 机械运转作业过程中,不得进行任何保养、紧固、润滑、检查等作业。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 48

Front: 配合机械清底、修坡等人员,必须在机械回转半径以外作业,必须在机械回转半径范围内作业时,应停机后才可作业。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 47

Front: 机动翻斗车是一种方便灵活的水平运输机械,在建筑施工中常用于运输砂浆、1 昆凝土熟料以及散装物料等。各地大都使用的是载重量lt 的翻斗车。该车采用前轴驱动,后轮转向,整车无拖挂装置。前桥与车架成刚性连接,后桥用销轴与车架较接,能绕销轴转动,确保在不平整的道路上正常行驶。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 48

Front: 推土机托运装卸车时,跳板必须搭设牢固稳妥,推土机开上、开下时必须低挡运行。装车就位停稳后要将发动机熄火,并将主离合器杆、制动器都放在操纵位置上,同时用三角木把履带塞牢,如长途运输还要用铁丝绑扎固定,以防在运输时移动。在陡坡上纵向行驶时,不能拐死弯,否则会引起履带脱轨,甚至造成侧向倾翻。下坡时,不准切断主离合器滑行,否则推土机速度将不易控制,造成机件损坏或发生事故。在下陡坡时,应使用低速挡,将油门放在最小位置,慢速行驶。必要时,可将推土机调头下行,并将推土板接触地面,利用推土板和地面产生的阻力控制推土机速度。高速行驶时,切勿急转弯,尤其在石子路上和敬土路上不能高速急转弯,否则会严重损坏行走装置,甚至使履带脱轨。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 48

Q: [...]挖掘机工作时,应停置在平坦的地面上,并应刹住履带行走机构。挖掘机通道上不得堆放任何机具等障碍物。挖掘机工作范围内,禁止任何人停留。挖掘机作业中,如发现地下电缆、管道或其他地下建筑物,应立刻停止工作,并立即通知有关单位处理。挖掘机在工作时,应等汽车司机将汽车制动停稳后方可向车厢回转倒土,回转时禁止铲斗从驾驶室上越过,卸土时铲斗应尽量放低,并注意不得撞击汽车任何部位。在操作中,进铲不应过深,提斗不宜过猛。一次挖土高度不能高于4m。正铲作业时,禁止任何人在悬空铲斗下面停留或工作。挖掘机停止工作时铲斗不得悬空吊着。司机的脚不得离开脚踏板。铲斗满载时,不得变换动臂的倾斜度。在挖掘工作过程中,应做到“四禁止”即:( 1 )禁止铲斗未离开工作面时,进行回转。( 2 )禁止进行急剧的转动。( 3 )禁止用铲斗的侧面刮平土堆。( 4 )禁止用铲斗对工作面进行侧面冲击。挖掘机动臂转动范围,应控制在4 5 。 ~6 0 ° ,倾斜角控制在3 0 。 ~4 5 ° 0挖掘机走行上坡时,履带主动轮应在后面,下坡时履带主动轮在前面,动臂在后面,大臂与履带平行。回转机构应该处于制动状态,铲斗离地面不得超过lm o上下坡不得超过2 0 。,下坡应低速,禁止变速滑行。禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段(面)内同时作业;在工作面转动时,应选取平整地面并排除通道内的障碍物;在松软地面移动时,须在行走装置下垫方木。禁止在电线等高空架设物下作业,不准满载铲斗长时间滞留在空间。挖掘机需在斜坡上停车时,铲斗必须降落到地面,所有操纵杆置于中位,停机制动,且应在履带或轮胎后部垫置模块。
A: 挖掘机
Q: [...]挖掘机工作时,应停置在平坦的地面上,并应刹住履带行走机构。挖掘机通道上不得堆放任何机具等障碍物。挖掘机工作范围内,禁止任何人停留。挖掘机作业中,如发现地下电缆、管道或其他地下建筑物,应立刻停止工作,并立即通知有关单位处理。挖掘机在工作时,应等汽车司机将汽车制动停稳后方可向车厢回转倒土,回转时禁止铲斗从驾驶室上越过,卸土时铲斗应尽量放低,并注意不得撞击汽车任何部位。在操作中,进铲不应过深,提斗不宜过猛。一次挖土高度不能高于4m。正铲作业时,禁止任何人在悬空铲斗下面停留或工作。挖掘机停止工作时铲斗不得悬空吊着。司机的脚不得离开脚踏板。铲斗满载时,不得变换动臂的倾斜度。在挖掘工作过程中,应做到“四禁止”即:( 1 )禁止铲斗未离开工作面时,进行回转。( 2 )禁止进行急剧的转动。( 3 )禁止用铲斗的侧面刮平土堆。( 4 )禁止用铲斗对工作面进行侧面冲击。挖掘机动臂转动范围,应控制在4 5 。 ~6 0 ° ,倾斜角控制在3 0 。 ~4 5 ° 0挖掘机走行上坡时,履带主动轮应在后面,下坡时履带主动轮在前面,动臂在后面,大臂与履带平行。回转机构应该处于制动状态,铲斗离地面不得超过lm o上下坡不得超过2 0 。,下坡应低速,禁止变速滑行。禁止将挖掘机布置在上下两个采掘段(面)内同时作业;在工作面转动时,应选取平整地面并排除通道内的障碍物;在松软地面移动时,须在行走装置下垫方木。禁止在电线等高空架设物下作业,不准满载铲斗长时间滞留在空间。挖掘机需在斜坡上停车时,铲斗必须降落到地面,所有操纵杆置于中位,停机制动,且应在履带或轮胎后部垫置模块。
A: 挖掘机
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 49

Front: 向车上卸料时,不准将铲斗从汽车驾驶室顶上越过。装载机不能在坡度较大的场地上作业。在装载作业中,应经常注意液力变矩器油温情况,当油温超过规定数值时,应停机降温后再继续作业。装载机一般应采用中速行驶。在平坦的路面上行驶时,可以短时间采用高速挡。在上坡及不平坦的道路上行驶应采用低速挡。下坡时,应采用制动减速,不可踩离合器踏板,以防切断动力发生溜车事故。行驶中,在不妨碍通过性能的前提下,铲斗应尽可能降低高度。装载机作业时,铲斗下边严禁站人。操作人员离开驾驶位置时,必须将铲斗落地。装载机应停放在平坦、安全、不妨碍交通的地方,并将铲斗落到地面。停机前,发动机应怠速运转5m i n ,切忌突然停车熄火。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 50

Front: 压路机必须在压路机前后、左右无障碍物和人员时才能启动,严禁闲杂人员在设备周围乘凉或休息。轮胎压路机需将轮胎压调整到规定的作业压力范围,全机各个轮胎气压一致。对松软的路基及傍山地段的初压,作业前必须勘查施工现场,确认安全后,压路机方可驶入作业。压路机靠近路堤边缘作业时,应根据路堤的高度,留有必要的安全距离。碾压傍山道路时,必须由里侧向外侧碾压。两台以上压路机同时作业,其起前后距离不得小于3m;在坡道上行驶时,其间距不得小于2 0m。必须在规定的碾压路段外转向,不允许压路机在惯性滚动的状态下变换方向。严禁用换向离合器作制动用。三轮压路机在正常情况下,禁止使用差速锁止装置,特别在转弯时严禁使用。上坡时变速应在制动后进行。压路机在坡道上行驶禁止换挡,下坡时禁止脱挡滑行。严禁用牵引法拖动压路机,不允许用压路机牵引其他机具。严禁在压路机没有熄火,下无支垫、三角木的情况下,进行机下检修。压路机应停放在安全、平坦、坚实并对交通及施工作业无妨碍的地方。停放在坡道上时,前后轮应置垫三角木。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 51

Front: 凿岩机凿岩前检查各部件(包括凿岩机、支架或凿岩台车)的完整性和转动情况,加注必要的润滑油,检查风路、水路是否畅通,各连接接头是否牢固。工作面附近进行敲帮问顶,即检查工作面附近顶板及二帮有无活石、松石,并作必要的处理。工作面平整的炮眼位置,要事先捣平才许凿岩,防止打滑或炮眼移位。严禁打干眼,要坚持湿式凿岩,操作时先开水、后开风,停钻时先关风、后关水。开眼时先低速运转,待钻进一定深度后再全速钻进。钻眼时扶轩人员不准戴手套。使用气腿钻眼时,要注意站立姿势和位置,绝不能靠身体加压,更不能站立在凿岩机前方钢轩杆下,以防断奸伤人。凿岩中发现不正常声音,排粉出水不正常时,应停机检查,找出原因并消除后,才能继续钻进。退出凿岩机或更换轩杆时,凿岩机可慢速运转,切实注意凿岩机钢轩位置,避免轩杆自动脱落伤人,并及时关闭气路。使用气腿式凿岩机凿岩时,要把顶尖切实顶牢,防止顶尖打滑伤人。使用向上式凿岩机收缩支架时,须扶住轩杆,以防轩杆自动落下伤人。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 52

Front: 操作前必须对设备机械部分、电气部分及作业环境进行仔细检查:( 1 )破碎机电机、皮带机皮带轮等是否完好,检查防尘罩与破碎机的间隙是否在安全范围内。( 2 )清除破碎机机体及周围的物料,确保破碎机作业现场卫生。( 3 )启动前,操作人员必须发出启动信号,所有人应撤离破碎机后,方可启动。( 4 )应进行空车试运转,确认元问题后,方可正式启动破碎机进行作业。( 5 )操作工在破碎机运行中,禁止脱离岗位,如需离开,必须停止运行。( 6 )当破碎机发生故障时,必须停机处理,故障排除后,要由处理故障人员通知,别人才能开动破碎机;禁止单独-人处理故障,处理故障时必须有监护人。( 7 )在破碎机机运行中,严禁用手、木棍、竹片、铁铲及其他物件铲、刮、清理或用扫帚清扫。( 8 )不准跨越运转中的破碎机,禁止任何人在破碎机上走或坐卧休息;禁止在破碎机上任意放机具、材料、物件。( 9 )破碎机发生故障时,必须停机处理故障,并在破碎机启动位置挂上“有人检修,禁止启动”的警告牌,同时要有监护人监护。( 1 0 )运行结束后,应进行信号联系,拉下电闸,切断电源,做好善后处理工作,方可离开。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 52

Front: 混凝土搅拌机的使用固定式的搅拌机要有可靠的基础,操作台面牢固,便于操作,操作人员应能看到各工作部位情况;移动式的应在平坦坚实的地面上支架牢靠,不准以轮胎代替支撑,使用时间较长的(一般超过3 个月的),应将轮胎卸下妥善保管。使用前要空车运转,检查各机构的离合器及制动装置’情况,不得在运行中做注油保养。作业中严禁将头或手伸进料斗内,也不得贴近机架察看,运转出料时,严禁用工具或手进入搅拌筒内扒动。运转中途不准停机也不得在满载时启动搅拌机。作业中发生故障时,应立即切断电源,将搅拌筒内的混凝土清理干净,然后再进行检修。检修过程中电源处应设专人监护(或挂牌)并拴牢上料斗的摇把,以防误动摇把,使料斗提升,发生挤伤事故。作业后,要进行全面冲洗,筒内料出净,料斗降落到最低处坑内,如需升起放置,必须用链条将料斗扣牢。料斗升起挂牢后,坑内才准下人。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 53

Front: 混凝土搅拌机安全技术
Back: 混凝土搅拌机安全技术
每次工作开始时,应认真检视各部件有元异常现象。开机前应检查离合器、制动器和各防护装置是否灵敏可靠,钢丝绳有无破损,轨道、滑轮是否良好,机身是否平衡,周围有元障碍,确认没有问题时,方能合闸试机。以2~3m i n 试运转,滚筒转动平衡,不跳动,不跑偏,运转正常,元异常声响后,再正式生产操作。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 54

Front: 混凝土振捣器( 1 )插入式振捣器电动机电源上应安装漏电保护装置,熔断器选配应符合要求,接零应安全可靠。电动机接零线不良者严禁开机使用。( 2 )操作人员应掌握一般安全用电知识。操作振捣器作业时,应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套。( 3 )振捣器停止使用时,应立即关闭电动机;搬动振捣器时,应切断电源,以确保安全。不得用软管和电缆拖拉、扯动电动机。( 4 )电缆线上不得有裸露之处,电缆线必须放置在干燥、明亮处;不允许在电缆线上堆放其他物品,也不允许车辆在其上面直接通过,更不允许用电缆线吊挂振捣器等物。( 5 )振捣器作业时,软管弯曲半径不得小于5 0c m ;软管不得有断裂。( 6 )振捣器启振时,必须由操作人员掌握,不得将启振的振捣棒平放在钢板或水泥板等坚硬物上,以免撞坏发生危险。( 7 )严禁用振捣棒撬拨钢筋和模板,或将振捣棒当大锤使用,操作时勿使振捣棒头夹到钢筋里或遇到其他硬物而受到损坏。( 8 )作业后,振捣棒必须做好清洗,保养工作。振捣器要放在干燥处。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 54

Front: 砂浆搅拌机使用安全要点
Q: ( [...] ,。
A: 1 )砂浆搅拌机的传动皮带防护罩必须牢固可靠。( 2 )砂浆搅拌机进料口防护棚必须安全有效。( 3 )砂浆搅拌机必须按规定设置开关箱。( 4 )砂浆搅拌机应使用单向开关。( 5 )砂浆搅拌机拌灰叶片不应松动和摩擦料筒。( 6 )砂浆搅拌机电濒线必须架空,绝缘良好。( 7 )砂浆搅拌机外壳必须安装保护接地(零),接地电阻不大于4 D
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 55

Front: 卷扬机
Q: [...]卷扬机在建筑施工中使用广泛,它可以单独使用,也可以作为其他起重机械的卷扬机构。其种类按动力分有于动、电动、蒸汽、内燃等;按卷筒数分有单筒、双筒、多筒;按速度分有快速、慢速。常用形式为电动单筒和电动双筒卷扬机。卷扬机的标准传动形式是卷筒通过离合器而连接于原动机,其上配有制动器,原动机始终按同一方向转动。提升时,靠上离合器;下降时,离合器打开,卷扬机卷筒由于载荷重刀的作用而反转,重物下降,其转动速度用制动器控制。另一种卷扬机是由电动机、齿轮t i 自速机、卷筒、制动器等构成,载荷的提升和下降均为一种速度,由电机的正反转控制,电机正转时物料上升,反转时下降。安全使用要点:( [...]。
A: 卷扬机; 1 )安装位置视野良好,施工过程中不影响司机对操作范围内全过程的监视;地基坚间,防止卷扬机移动和倾辍;从卷筒到第→个导向滑轮的距离,按规定,带梢卷筒应大于卷筒宽度的1 5 倍,无梢卷筒应大于2 0 倍;搭设操作棚是给操作人员创造一个安全作业条忡。( 2 )卷扬机司机应经专业培训持证上岗。( 3 )留在卷筒上的钢丝绳最少应保留3~5圈。( 4 )钢丝绳要定期涂油并放在专用的梢道,以防碾压倾轧破坏钢丝绳的强度
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 55

Front: )低压2 2 0 / 3 8 0V供电。对于电气设备容量较小的项目,若附近有低压2 2 0 / 3 8 0 V 电源,在其余量允许的情况下,可到有关部门申请,采用低压2 2 0 / 3 8 0V电源直接供电。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 59

Front: 夯土机械安全技术
Q: [...]( 1 )穷土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。( 2 )操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘于套,两人操作,一人扶弈,一人负责整理电缆。( 3 )秀土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于1 5m A,额定漏电动作时间小于0 . 1 S0 ( 4 )穷土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆。其电缆长度应小于5 0m。( 5 )多机作业时,其平列间距不得小于Sm,前后间距不得小于1 0m。穷机前进方向和劳机四周lm范围内,不得站立非操作人员。穷机连续作业时间不应过长,当电动机超过额定温升时,应停机降温。奔机发生故障时,应先切断电源,然后排除故障。作业后,应切断电源,卷好电缆线,清除穷机上的泥土,并妥善保管。
A: 务土机械安全技术
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 55

Front: 蛙式打穷机使用的安全要点:( 1 )蛙式打穷机只适用于穷实灰土、素土地基以及场地平整工作,不能用于穷实坚硬或软硬不均相差较大的地面,更不得穷打混有碎石、碎砖的杂土。( 2 )凡需搬运蛙式打穷机时必须切断电源,不准带电搬运。( 3 )蛙式打奔机操作必须有两个人,一人扶弈,一人提电线,操作人员应穿戴好绝缘用品。( 4 )两台以上蛙式打奔机同时作业时,左右间距不小于Sm,前后不小于1 0m。( 5 )相互间的胶皮电缆不要缠绕交叉,并远离穷头。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 56

Front: 过
Q: 振动冲击务( 1 )振动冲击穷适用于黠性士、砂及砾石等散状物料的压实,不得在水泥路面和其他坚硬地面作业。( 2 )振动冲击穷在接通电源启动后,应检查电动机旋转方向,有错误时应倒换相线。( 3 )正常作业时,不得使劲往下压手把,影响开机跳起高度。在较松的填料上作业或上坡时,可将手把稍向下压,并应能增加穷机前进速度。( 4 )内燃冲击穷不宜在高速下连续作业。在内燃机高速运转时不得突然停车。( 5 )电动冲击穷应装有漏电保护装置,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。作业时,电缆线不应拉得[...]紧,应经常检查线头安装,不得松动及引起漏电。严禁冒雨作业。( 6 )作业中,如冲击穷有异常响声,应立即停机检查。( 7 )作业后,应清除秀板上的泥沙和附着物,保持穷机清洁,并妥善保管。
A: 过
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 56

Front: 砂轮锯安全要求
Q: [...]。
A: 砂轮锯安全要求( 1 )工作前穿好紧身合适的防护服,不要穿过于肥大的外套。不许裸身、穿背心、短裤、凉鞋等。( 2 )操作者应佩戴防护手套和防击打的护目镜。( 3 )工作地点要保持清洁,不准存放易燃易爆物品。( 4 )为了防止砂轮破损时碎片伤人,哇!、轮锯必须装有防护罩,禁止用没有防护罩的砂轮锯进行操作。( 5 )工作前必须认真检查各部位是否处于良好的安全状态。( 6 )开始工作时,应用手调方式使砂轮片和工件之间留有适当间隙,在!、轮片要慢慢向工件给进,力量要小,用力要均匀,切不可有冲击现象,以防轮片崩裂。机器运转时,操作者不能离开工作地点,发现运转不正常时,应立即停机,并把砂轮锯退出工作部位。( 7 )不准切割装有易燃易爆物品的工件或各种密闭件。( 8 )工作中,砂轮锯附近及正前方严禁站人。
9 )砂轮锯必须专人操作,其他人员不得擅自使用。( 1 0 )检修时必须在停止工作、切断电源后方可进行。( 1 1 )工作完毕后,要切断电源,清理现场,将切屑集中打扫在指定场所,以免切屑刺伤脚部
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 56

Front: 吊篮的安全装置( 1 )安全锁是悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时,能自动锁住安全钢丝绳,使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置。安全锁在锁绳状态下应不能自动复位。有离心触发式安全锁和摆臂式防倾斜安全锁两种。离心触发式安全锁,悬吊平台运行速度达到安全锁锁绳速度时,即能自动锁住安全钢丝绳,使悬吊平台在2 0 0m m范围内停住;摆臂式防倾斜安全锁,悬吊平台工作时纵向倾斜角度不大于8 。时,能自动锁住并停止运行。( 2 )上行程限位装置。( 3 )手动滑降装置。在断电时使悬吊平台平稳下降。( 4 )安全钢丝绳。安全钢丝绳应独立设置并通过安全锁。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 57

Front: 吊篮安装要求
Q: ( [...]。
A: 1 )建筑物或构筑物支承处应能承受吊篮的全部重量。( 2 )建筑物在设计和建造时应便于吊篮安全安装和使用,并提供工作人员的安全出人通道。( 3 )楼面上设置安全锚固环或安装吊篮用的预埋螺栓,其直径不应小于1 6mm0 ( 4 )建筑物上应设置供吊篮使用的电源插座。( 5 )应向吊篮使用者提供吊篮安装的有关资料
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 58

Front: 吊篮的安装流程
Q: [...]吊篮安装流程为:安装悬挂机构→组装悬吊平台→安装钢丝绳并调试。其中安装悬挂机构时,应注意下列问题:( 1 )连接位置的螺栓或销轴应安装到位并拧紧。( 2 )后支架配重的数量和重量应符合要求。( 3 )加强绳应拉紧。( 4 )前支架的上、下立柱应在一条直线上。
A: 吊篮的安装流程
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 58

Front: 吊篮的验收吊篮安装结束后应进行验收,必须进行吊篮安全锁的锁绳试验和承载能力试验。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 58

Front: 吊篮在使用中应遵守的要求吊篮在使用中应遵守如下要求:( 1 )在正常工作状态下,吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾磁力矩的比值不得小于2。( 2 )对于篮体的悬挂点不在端部的吊篮,钢丝绳吊点距悬吊平台端部距离应不大于悬吊平台全长的1 / 4 ,悬挂机构的抗倾覆力矩与额定载重量集中作用在悬吊平台外伸段中心引起的最大倾覆力矩之比不得小于1 . 5 0 ( 3 )吊篮的每个吊点必须设置2 根钢丝绳,安全钢丝绳必须装有安全锁或相同作用的独立安全装置。( 4 )安全钢丝绳和工作钢丝绳均应在地面坠有重物。( 5 )提升机出现漏油现象应立即停止使用。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 58

Front: 自备变压器供电。目前城市中高压输电的电压一般为1 0k V ,而通常用电设备的额定电压一般为2 2 0 / 3 8 0V 。因此对于施工现场的临时用电,可利用附近的高压电网,增设变压器等配套设备供电。变电所的结构形式一般分为户内变电所和户外变电所两种,为了节约投资,在计算负荷不是特别大的情况下,施工现场的临时用电均采用户外式变电所,户外变电所又采用杆上变电所居多。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 59

Front: 为保证施工现场用电安全,有效防止触电和电气火灾事故,施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的2 2 0 / 3 8 0V三相四线制低压电力系统,必须遵守以下兰项基本用电安全原则:( 1 )采用三级配电系统。( 2 )采用二级漏电保护系统。( 3 )采用T N - S接零保护系统。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 59

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 60
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3N ~ 220/380 V 50 Hz 总配电箱| ( 配 电 柜 )分配电箱分配电箱图3 -1 三级配电系统示意图3N ~ 220/380 V 50 Hz 总配电箱| ( 配 电 柜 )分配电箱分配电箱图3 -1 三级配电系统示意图

Front: 在实施三级配电系统时,应遵循分级分路、动照分设、压缩配电间距的原则:( 1 )从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;每一分路也可分支支接若干分配电箱。( 2 )从二级分配电箱向兰级开关箱配电,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电,每一分路也可以支接或链接若干开关箱,但链接线路的总长度不得超过30 m。( 3 )从三级开关箱向用电设备配电不得分路,实行“一机一闸”制,每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱,每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备,每一照明开关箱的容量不超过3 0A负荷的照明器。( 4 )总配电箱、分配电箱内动力与照明合置共箱配电,动力与照明必须分路配电,分配电箱的分路应动、照分设,设置动力开关箱和照明开关箱。( 5 )分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的压缩配电间距有如下要求:1分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。2分配电箱与开关箱的距离一般不得超过3 0m。3开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不应超过3m0
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 60

Front: 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。当采用T N系统做保护接零时 ,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零钱( P E 线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部T N - S接零保护系统。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 61

Front: TN - S系统为电源中性点直接接地时,电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统。N为工作零线,P E为专用保护接地线,即设备外壳连接到P E上。T N - S方式供电系统是把工作零线N和专用保护线P E严格分开的供电系统。系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。P E线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线P E上,安全可靠。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 61

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 61
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 电源电气设备\123E LLLNP 一 飞 忏I •Ro 外露导电/! /|部分- .
图3 - 2T N - S接零保护系统示意图电源电气设备\123E LLLNP 一 飞 忏I •Ro 外露导电/! /|部分- .
图3 - 2T N - S接零保护系统示意图

Front: 所谓二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱首、末二级配电装置中,设置漏电保护器,其中总配电箱中的漏电保护器可以设置在总路,也可以设置在支路。施工现场供配电实行分级分段漏电保护,总配电箱(配电柜)和开关箱配电必须设置漏电保护器。漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 61

Front: 漏电保护器的安装除应遵守常规的电气设备安装规程外,还应注意以下几点:( 1 )漏电保护器极数和线数必须与负荷侧的相数和线数保持一致。( 2 )漏电保护器的电源进线类别(相线或零线)必须与其进线端标记相对应,不允许交叉?昆接,标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈元法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 61

Front: ( 3 )漏电保护器的结构选型,优先选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。若选用辅助电源故障时不能断开的辅助电源型(电子式)产品,必须同时设置与其相配套的缺相保护装置。交流弧焊机应选用具有一次侧漏电保护和二次侧空载降压保护功能的漏电保护器。( 4 )开关箱和总配电箱(配电柜)内配置漏电保护器的漏电动作参数:1开关箱中的漏电保护器:一般场所其额定漏电动作电流为不大于3 0m A,额定漏电动作时间为不大于0 . 1 S 0施工降水、查实、振捣、地面抹光(水磨石)、水泵供水、I类和H 类(非塑料外壳)手持电动工具、施工与生活设施照明和腐蚀介质场所其额定漏电动作电流为不大于1 5m A,额定漏电动作时间为不大于0 . 1 S0 2总配电箱中的漏电保护器:其额定漏电动作电流为大于3 0m A,额定漏电动作时间应大于0 . 1 s ,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不超过安全界限值30 mA • s。( 5 )安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。( 6 )安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接人漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。( 7 )工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。( 8 )采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 62

Front: 据《施工现场临时用电安全技术规范》( J G J4 6 )的规定,临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在5 0k W及5 0 k W以上者,应编制临时用电施工组织设计。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 62

Front: 临时用电施工组织设计是施工现场临时用电管理的主要技术文件,应符合以下要求:( 1 )临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。( 2 )临时用电施工组织设计及变更必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员编制,经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核,企业技术负责人批准后进行报验;如果有变更,应及时补充有关的图纸资料。( 3 )临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可技人使用。( 4 )对于小型工地(现场临时用电设备5台或者设备总容量在5 0k W以下),可不编制临时用电组织设计,但仍要编制安全用电措施和电气防火措施,并且也须经过“编制、审核、批准、验收”的管理程序。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 63

Front: 施工现场安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作,严禁非电工人员从事电工工作。其他用电人员应通过相关安全教育培训考核和技术交底,掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:( 1 )使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。( 2 )保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。( 3 )暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁。( 4 )移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 63

Front: 人与带电体、带电体与带电体、带电体与地面(水面)、带电体与其他设施之间需保持的最小距离,又称安全净距、安全间距。安全距离应保证在各种可能的最大工作电压或过电压的作用下,不发生闪络放电,还应保证工作人员对电气设备巡视、操作、维护和检修时的绝对安全。各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。安全距离既用于防止人体触及或过分接近带电体而发生触电,也用于防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体以及带电体之间发生放电和短路而引起火灾和电气事故。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 64

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 64
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 . 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离在建工程(含脚手架具)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离见表3- 1。在建工程(含脚手架具)的周边与外也架空线路的边线之间的最小安全操作距离表3 -1 330 -500 35 - llO l ~ 10 <l 外电线路电压等级/k V 15 8.0 6.0 4.0 最小安全操作距离I m 注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。 1 . 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离在建工程(含脚手架具)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离见表3- 1。在建工程(含脚手架具)的周边与外也架空线路的边线之间的最小安全操作距离表3 -1 330 -500 35 - llO l ~ 10 <l 外电线路电压等级/k V 15 8.0 6.0 4.0 最小安全操作距离I m 注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 64
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 . 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小安全垂直距离施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离见表3 -20 施工现场的机动车道与架空线路交又时的最小垂直距离表3 -2 35 1 ~ 10 <l 外电线路电压等级/k V 最小垂直距离I m 7.0 7.0 6.0 2 . 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小安全垂直距离施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离见表3 -20 施工现场的机动车道与架空线路交又时的最小垂直距离表3 -2 35 1 ~ 10 <l 外电线路电压等级/k V 最小垂直距离I m 7.0 7.0 6.0

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 65
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 电 月 二 VkY

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 65
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 35 表3 -4 防护设施与外电线路之间的最小安全距离330 外F l "\线路电压等级/k V ;衰小安全距离I m ,,;JO I. 7 2.0 2.5 110 220 4.0 500 6.0 5.0 35 表3 -4 防护设施与外电线路之间的最小安全距离330 外F l "\线路电压等级/k V ;衰小安全距离I m ,,;JO I. 7 2.0 2.5 110 220 4.0 500 6.0 5.0

Front: 外电线峰的防护- 当不能保证最小安全距离时,为了确保施’ 工安全,则必须采取设置防护性遮栏、栅栏,以及悬挂警告标志牌等防护措施(图3- 3)。搭设上述防护屏障时应注意以下问题。( I )防护遮栏、栅栏的搭设可用竹、木脚于架杆作防护立杆、水平杆;可用木板、竹排或干燥的篱笆、安全网等作纵向防护屏。( 2 )各种防护杆的材质及搭设方法应按竹木脚于架施工的有关安全技术标准进行,搭设的防护遮栏、栅栏应有足峭的机构圳度 。( 3 )措设和1 拆除时应停电作业。( 4 )如无法设置遮栏则应采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得强行施工。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 65

Front: 工作接地工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接与大地相连,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接。高压系统采取中性点接地可使接地继电保护装置准确动作并消除单相电弧接地过电压。中性点接地可防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,对低压系统可方便地使用单相电源。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 65

Front: 单台容量超过1 0 0k V A或使用同一接地装置并联运行且总容量超过1 0 0k V A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4.欧
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 65

Front: 单台容量不超过l O O k V A或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过1 0 0k V A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于1 00。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 66

Front: 在土壤电阻率大于1 0 0 0 fl,· m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到3 0f l , 。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 66

Front: 重复接地在工作接地以外,在专用保护线P E上一处或多处再次与接地装置相连接称为重复接地。当系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压;当零线发生断裂时,可以使故障程度减轻。T N系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在T N系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于1 0. n 。在工作接地电阻值允许达到1 0. n 的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于1 0. n。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 66

Front: 防雷接地为了便接闪器截获直接雷击的雷电流或通过防雷器的雷电流安全泄放人地,筑物、建筑物内人员和设备安全的接地称为防雷接地。接地装置是由埋入土中的接地体(圆钢、角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有如下几种:( 1 )埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外 ) 。( 2 )金属井管。( 3 )建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构。( 4 )建筑物的钢筋棍凝土基础等。人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀铮,并适当加大截面。水平接地体一般可用直径为8~1 0m m的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3m,钢管外径为3 5~50mm,角钢尺寸一般为40mm×40mmx4 mm或5 0 m m×50mm×5mm。人工接地体的顶端应埋入地表面下0 . 5~1 . 5 m处。这个深度以下,士壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易j 且受外力破坏。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 66

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 67
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表3 -5 施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定地区年平均雷暴日/d 三 三1 5 >15, <40 机械设备高度I m 二 ; , 5 0 ;,,,32 地区年平均雷暴日/d 机械设备高度I m ;,,,40, <90 ;,,,20 ; , , , 9 0 及雷害特别严重地区;;;, 12 表3 -5 施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定地区年平均雷暴日/d 三 三1 5 >15, <40 机械设备高度I m 二 ; , 5 0 ;,,,32 地区年平均雷暴日/d 机械设备高度I m ;,,,40, <90 ;,,,20 ; , , , 9 0 及雷害特别严重地区;;;, 12

Front: 配电室的位置通常配电室的选择应根据现场负荷的类型、大小和分布特点、环境特征等进行全面考虑,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。配电室应尽量靠近负荷中心,以减少配电线路的长度和减小导线截面,提高配电质量,同时还能使配电线路清晰,便于维护。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 67

Front: 配电室建筑结构配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3 级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。配电室的门向外开,并配锁。配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 67

Front: 配电室布置应满足如下各项要求:( 1 )配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1 . 5 m,双列面对面布置不小于2m0 ( 2 )配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0 . 8 m,双列背对背布置不小于1 . 5 m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0 . 2 m0
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 67

Front: 3 )配电柜侧面的维护通道宽度不小于1 m0 ( 4 )配电室的顶棚与地面的距离不低于3 m0 ( 5 )配电室内设置值班室或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。( 6 )配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2 . 5 m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1 . 9 m0 ( 7 )配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于0 . 075 m。( 8 )配电装置的上端距顶棚不小于0 . 5 m0
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 68

Front: 其他要求( 1 )通风和封堵。配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。( 2 )技术资料。配电室应配有低压系统图、检修记录、运行记录等技术资料。( 3 )管理制度。配电室应建立并执行各项行之有效的规章制度,例如检修制度、检查制度、防火制度、操作规程等。( 4 )标志。配电室应有明显标志,配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 68

Front: 所以,为了保证施工不因停电而中断,有的施工现场备有发电机组,作为外电线路停止供电时的接续供电电源,这就是所谓自备电源。自备发配电系统也应采用具有专用保护零线的、中性点直接接地的三相四线制供配电系统,并符合以下规定:( 1 )发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。( 2 )发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。( 3 )发电机组并列运行时,必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 68

Front: ( 2 )线路末端电压偏移不大于其额定电压的5 %。( 3)三相四线制线路的N线和P E线截面不小于相线截面的5 0 %,单相线路的零线截面与相线截面相同。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 69

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 69
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 .
线路相序动力、照明线在同→横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L 1、N、1 2、L 3、P E。
动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是:上层横担面向负荷从左侧起依次为L 1 、口、L 3 ;下层横担面向负荷从左侧起依次为L 1(口、口)、N、P E。
架空线路与邻近线路、固定物的距离符合表3- 6规定。
表3 -6 架空线路与邻近线路、固定物距离要求项目距离类别架空线路的过引线、架空线与架空线架空线与摆动最大时树梢最小净空接下线下邻线电杆外缘距离I m 0. 13 0. 05 0.50 架空线同杆架设架空线最大弧垂与地面架空线最大架空线与邻近电力最小垂直下方的通信、弧垂与暂设线路交叉距离I m 广播线路施工现场机动车道铁路轨道工程顶端I k V以下1 ~ 10 kV I. 0 4. 0 6.0 7.5 2. 5 I. 2 2.5 最小水平架空线电杆与路基边缘架空线电杆与铁路轨道边缘架空线边线与建筑物突出部分距离I m I. 0 杆高叶,0 I. 0 3 .
线路相序动力、照明线在同→横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L 1、N、1 2、L 3、P E。
动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是:上层横担面向负荷从左侧起依次为L 1 、口、L 3 ;下层横担面向负荷从左侧起依次为L 1(口、口)、N、P E。
架空线路与邻近线路、固定物的距离符合表3- 6规定。
表3 -6 架空线路与邻近线路、固定物距离要求项目距离类别架空线路的过引线、架空线与架空线架空线与摆动最大时树梢最小净空接下线下邻线电杆外缘距离I m 0. 13 0. 05 0.50 架空线同杆架设架空线最大弧垂与地面架空线最大架空线与邻近电力最小垂直下方的通信、弧垂与暂设线路交叉距离I m 广播线路施工现场机动车道铁路轨道工程顶端I k V以下1 ~ 10 kV I. 0 4. 0 6.0 7.5 2. 5 I. 2 2.5 最小水平架空线电杆与路基边缘架空线电杆与铁路轨道边缘架空线边线与建筑物突出部分距离I m I. 0 杆高叶,0 I. 0

Front: 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄两种绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作P E线,严禁混用。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 69

Front: 埋地敷设电缆线路采用埋地敷设时,应避免机械损伤和介质腐蚀,并符合下列规定:( 1 )埋地电缆路径应设方位标志。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。( 2 )电缆直接埋地敷设的深度不应小于0 . 7 m ,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于5 0 m m厚的细砂,然后覆盖砖或1 昆凝土板等硬质保护层。( 3 )埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2 . 0m高到地下0 . 2 m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1. 5倍。( 4 )埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于lm。( 5 )埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所0
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 70

Front: 室内配线的,要符合下列规定:( 1 )室内配线必须采用绝缘导线或电缆。室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、资(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。( 2 )潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与P E线相连接。( 3 )室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2 . 5 m。( 4 )架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2 . 5 m,并应采取防雨措施。( 5 )室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜钱截面不应小于1 . 5 m m 2,铝线截面不应小于2 . 5 mm2 0 ( 6 )钢索配线的吊架间距不宜大于1 2m 。采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35 mm,资夹间距不应大于8 0 0m m;采用瓷瓶固定导线时,导线间距不应小于1 0 0mm, 瓷瓶间距不应大于1 . 5 m;采用护套绝缘导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 70

Front: ( 2 )配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所,否则,应予清除或做防护处理。( 3 )配电箱、开关箱周围应有足够2 人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 71

Front: )配电箱与开关箱的构造( 1 )配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1 . 2 ~2.0 mm, 其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1 . 2 m m,配电箱箱体钢板厚度不得小于1 . 5 m m,箱体表面应做防腐处理。( 2 )配电箱、开关箱应设计端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1 . 4 ~ 1. 6 m 。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0 . 8 ~ 1. 6 m。( 3 )配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。( 4 )配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。( 5 )配电箱的电器安装板上必须设N线端子板和P E线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;P E线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;P E线必须通过P E线端子板连接。( 6 )配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。按颜色标志排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做好绝缘包扎,不得外露带电部分。( 7 )配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过P E线端子板与P E线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。( 8 )配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。( 9 )配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成柬卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。( 1 0 )配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 71

Front: 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。2当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。( 2 )隔离开关应设置于电源进线端,且采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。( 3 )熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。( 4 )总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 72

Front: ( 6 )分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。( 7 )开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器具有可见分断点时·,可不另设隔离开关。( 8 )开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于3 0m A,额定漏电动作时间不应大于0 . 1 s 。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于1 5m A,额定漏电动作时间不应大于0 . 1 So ( 9 )总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于3 0 m A,额定漏电动作时间应大于0 . 1 s ,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于3 0mA • S0
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 72

Front: 施工现场的电气设备中,照明装置与人的接触最为经常和普遍。为了从技术上保证现场工作人员免受发生在照明装置上的触电伤害,照明装置必须采取如下技术措施。( 1 )照明开关箱中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零;所有灯具的金属外壳必须作保护接零。( 2 )照明开关箱(板)应装设漏电保护器。( 3 )照明线路的相线必须经过开关才能进人照明器,不得直接进入照明器。( 4 )灯具的安装高度既要符合施工现场实际,又要符合安装要求。室外灯具距地不得低于3m;室内灯具距地不得低于2 . 5 m0 ( 5 )下列特殊场所使用的照明器应使用安全电压:1隧道、人防工程、高温、有导电灰尘或灯具离地面高度低于2 . 5m等场所的照明,电肺、电压不应大于3 6V。2在潮温和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于2 4V。在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明,电源电压不得大于1 2V。4移动式照明器(如行灯)的照明电源电压不得大于3 6V。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 72

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 73
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)电气设备外壳防护电气设备的外壳防护包括:固体进入壳内设备的防护、人体触及内部危险部件的防护、水进入内部的防护。
外壳防护等级按图3- 5所示方法标志。
IP 2 3 C H 代 码 字 母 」T (国际防护)| 第一位特征数字一 一一 一 」(数字0 ~6 或字母X) 第二位特征数字(数字。
~8 或字母X) 附加字母(字母A ,B, C, D) 补充字母(字母H ,M, S, W) 图3 -5 外壳防护等级I P 后跟随两个数字用来明确防护的等级。
第一位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度,代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6 ;第二位数字表明设备防水的程度,代表防止进水的等级,最高级别是8 。
第一位特征数字、第二位特征数字所代表防护等级简要说明见表3- 7 、表3- 8。
(一)电气设备外壳防护电气设备的外壳防护包括:固体进入壳内设备的防护、人体触及内部危险部件的防护、水进入内部的防护。
外壳防护等级按图3- 5所示方法标志。
IP 2 3 C H 代 码 字 母 」T (国际防护)| 第一位特征数字一 一一 一 」(数字0 ~6 或字母X) 第二位特征数字(数字。
~8 或字母X) 附加字母(字母A ,B, C, D) 补充字母(字母H ,M, S, W) 图3 -5 外壳防护等级I P 后跟随两个数字用来明确防护的等级。
第一位数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度,代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6 ;第二位数字表明设备防水的程度,代表防止进水的等级,最高级别是8 。
第一位特征数字、第二位特征数字所代表防护等级简要说明见表3- 7 、表3- 8。

Front: )桩工机械( 1 )潜水式钻孔机电机的密封件应符合现行国家标准I P 6 8级的规定。( 2 )潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜心软电缆,长度不应小于1 . 5 m,且不得承受外力。( 3 )潜水式钻孔机开关箱中的漏电保护器必须符合对潮湿场所选用漏电保护器的要求。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 74

Front: 务土机械( 1 )穷土机械开关箱中的漏电保护器要符合对潮湿场所选用漏电保护器的要求,夯土机械P E线的连接点不得少于2 处,秀土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。( 2 )开土机械的操作扶手必须绝缘,使用穷土机械必须按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,电缆长度不应大于5 0m 。电缆严禁缠绕、扭结和被劳土机械跨越。( 3 )多台开土机械并列工作时,其间距不得小于Sm;前后工作时-,其间距不得小于10m
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 74

Front: 电焊机
Back: 电焊机
1 )电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。( 2 )交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于Sm,其电源进线处必须设置防护罩。( 3 )发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护,应消除可能产生的异常电火花。( 4 )电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合相关要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。( 5 )电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于3 0m, 不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。( 6 )使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。( 7 )严禁露天冒雨从事电焊作业。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 75

Front: 手持电动工具的分类手持电动工具按触电保护可分为以下3类:(1) I 类工具。工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含-个附加安全预防措施。(2) I I 类工具。工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还提供如双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施,没有保护接地措施,也不依赖安装条件。(3) m类工具。工具在防止触电的保护方面依靠由安全电压供电和在工具内部不会产生比安全电压高的电压。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 75

Front: 手持电动工具的安全使用要求( 1 )空气湿度小于7 5 %的-般场所可选用I 类或E 类手持电动工具,相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于1 5m A,额定动作时间不应大于0 . 1 S 0 ( 2 )在潮湿场所或金属架上操作时,必须选用E 类或由安全隔离变压器供电的E类手持电动工具。( 3 )狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的E类手持电动工具,其开关箱和安全隔离变压器均应设置在狭窄场所外面,并连接P E线。操作过程中,应有专人在外面监护 。( 4 )于持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。5 )手持电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查,在绝缘合格、空载运行正常后方可使用。( 6 )使用手持电动工具时,必须按规定穿戴绝缘防护用品。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 75

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 77
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 一、高处作业凡在坠落高度基准面2m以上(含2m )有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。
高处作业高度计算方法示例如图4- 1所示。
作业区作业区(a) (b) 图4 -1 高处作业高度计算方法示例高处作业高度计算方法见表4- 1。
在4 -1 高处作业高度计算方法表图号基础高度h i m 可能坠落范围半径R i m 图4 - la 20 图4-Jb 20 图4- 1。
29.5 5 5 5 作业区(c) 作业高度H i m 20 14 4.5 一、高处作业凡在坠落高度基准面2m以上(含2m )有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。
高处作业高度计算方法示例如图4- 1所示。
作业区作业区(a) (b) 图4 -1 高处作业高度计算方法示例高处作业高度计算方法见表4- 1。
在4 -1 高处作业高度计算方法表图号基础高度h i m 可能坠落范围半径R i m 图4 - la 20 图4-Jb 20 图4- 1。
29.5 5 5 5 作业区(c) 作业高度H i m 20 14 4.5

Front: ( 1 )当高度h为2 -5 m时,称为一级高处作业,坠落半径R为3 mo ( 2 )当高度h为Sm以上至1 5m时,称为二级高处作业,坠落半径R为4m。( 3 )当高度h为1 5m以上至3 0m时,称为三级高处作业,坠落半径R为Sm。( 4 )当高度h为3 0m以上时,称为特级高处作业,坠落半径R为6m。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 78

Front: 特殊高处作业类别(B类 )特殊高处作业类别分为如下几种:( 1 )强风(六级,风速1 0 . 8 m i s )及以上情况下进行的强风高处作业。( 2 )高温或低温环境下进行的异温高处作业。( 3 )在降雪时进行的雪天高处作业。( 4 )在降雨时进行的雨天高处作业。( 5 )在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。( 6 )在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。( 7 )在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 78

Front: 2 .一般高处作业一般高处作业系指除特殊高处作业以外的高处作业。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 79

Front: 高处作业时注意事项皿IV ( 1 )发现安全设施有隐患时,立即采取措施、消除隐患,必要时停止作业。IV IV ( 2 )遇到恶劣天气时,必须对各类安全设施进行检查,校正、修理使之完善。( 3 )现场的水、冰、霜、雨、雪等均须清除。( 4 )搭拆防护棚和安全设施,需设警戒区,有专人看护。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 79

Front: ( 3 )建筑施工高处作业前,应对安全防护设施进行检查、验收,验收合格后方可进行作业;验收可分层或分阶段进行。安全防护设施验收应包括下列主要内容:防护栏杆立杆、横杆及挡脚板的设置、固定及其连接方式;攀登与悬空作业时的上下通道、防护栏杆等各类设施的搭设;操作平台及平台防护设施的搭设;防护棚的搭设;安全网的设置;安全防护设施构件、设备的性能与质量;防火设施的配备;各类设施所用的材料、配件的规格及材质;设施的节点构造,材料配件的规格、材质及其与建筑物的固定、连接状况。( 4 )安全防护设施验收资料应包括下列主要内容:施工组织设计中的安全技术措施或施工方案;安全防护用品用具产品合格证明:安全防护设施验收记录;预埋件隐蔽验收记录;安全防护设施变更记录及签证。( 5 )安全防护设施的验收应按类别逐项检查,验收合格后方可使用,并应按实记录。( 6 )高处作业施工时,应检查高处作业的安全标志、安全设施、工具、仪表、防火设施、电气设施和设备,确认其完好,方可进行施工。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 79

Front: ( 8 )采用安全网进行封闭的防护栏杆、防护棚及操作平台处,应按规定设置消防器材,当进行焊接等动火作业时,应采取防火措施。( 9 )在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时,应采取防滑、防冻措施,并应及时清除作业面上的水、冰、雪、霜。当遇有6 级以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候时,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施进行检查,当发现有松动、变形、损坏或脱落等现象时,应立即修理完善,维修合格后再使用。( 1 0 )需要临时拆除或变动安全防护设施时,应采取能代替原防护设施的可靠措施,作业后应立即恢复。( 1 1 )应建立各类安全防护设施的检查和维修保养制度,发现隐患及时采取整改措施。( 1 2 )应按类别有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位,夜间应设红灯警示。( 1 3 )安全防护设施应做到定型化、工具化,防护栏以黑黄(或红白)相间的条纹标示,盖件以黄(或红)色标示。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 80

Front: 高处作业主要有临边作业、洞口作业、悬空作业、交叉作业、攀登作业等,进行高处作业时必须做好必要的安全防护措施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 80

Front: 临边作业基本要求在施工现场,工作面的边沿并无围护设施,使人与物有各种坠落可能的高处作业,属于临边作业,有如下作业要求:( 1 )坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。临边高处作业的防护设施宜定型化、工具化,杆件的规格及连接方式应符合规范要求。( 2 )分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆,还应采用密目式安全立网封闭。( 3 )建筑物外围边沿处,应采用密目式安全立网全封闭,有外脚手架的工程,密目式安全立网应设置在脚手架外侧立杆上,并与脚手杆紧密连接;没有外脚于架的工程,应采用密目式安全立网将临边全封闭。( 4 )施工升降机、龙门架和井架物料提升机等垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边,应设置防护栏杆、挡脚板,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭 。( 5 )各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于1 5 0 0m m的楼层防护门,并应设置防外开装置;双笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 80

Front: 防护栏杆设直的要求施工现场内的基坑临边、结构临边、屋面1 1 面边、阳台临边、楼梯临边、顶板作业临边、作业区、作业平台、运输接料平台等施工活动场所,必须设置满足施工安全需要的防护栏杆等防护设施。||伍边作业的防护主要为设置防护栏杆,井有其他防护措施。设置防护栏杆为临边防护所采用的主要方式,其构造的安全要求为:( 1 )临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于1 8 0m m的挡脚板组成。防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1 2 0 0m m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。当防护栏杆高度大于1 2 0 0m m时,应增设横杆,横杆间距不应大于6 0 0mm;防护栏杆立柱间距不应大于2 0 0 0mm 。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击和物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密立柱间距。( 2 )防护栏杆立柱底端应固定牢固。当在土体上固定时,应采用预埋或打人方式固定;当在混凝土楼面、地面、屋面或墙面固定时,应将预埋件与立柱焊接牢固;当在砖或砌块等砌体固定时,应预先砌人相应规格含有预埋件的混凝土块,并将预埋件与立杆焊接牢固。( 3 )防护栏杆杆件的规格及连接。当采用脚手架钢管作为防护栏杆杆件时\横杆及栏杆立柱应采用扣件、焊接、定型套管等方式进行连接固定;当采用其他型材作防护栏杆杆件时,应选用与脚手架钢管材质强度相当的材料,并应采用螺栓、销轴或焊接等方式进行连接固定。( 4 )防护栏杆的受力性能和力学计算。防护栏杆的整体构造,应使栏杆上杆能承受来自任何方向的1 0 0 0N的外力。通常,可从简按容许应力法计算其弯矩、受弯正应力;需要控制变形时,计算挠度。( 5 )防护栏杆应用绿色密目式安全网封闭。用在建筑工程的外侧周边,如无外脚手架应用密目式安全网全封闭。如有外脚手架在脚手架的外侧也要用密目式安全网全封闭。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 81

Front: 洞口作业建筑物或构筑物在施工过程中,常会出现各种预留洞口、通道口、上料口、楼梯口、电梯井口,在其附近工作,称为洞口作业。防护栏杆的受力性能和力学计算与临边作业的防护栏杆相同。(一)水平洞口防护做法l .水平洞口防护( I )当洞口短边边长为2 5 -500 m m时,应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均匀,且应防止盖板位移。( 2 )当洞口短边边长为5 0 0~1 5 0 0mm时,应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施,并应固定牢固。( 3 )当洞口短边边长大于或等于1 5 0 0m m时,应在洞口作业侧设置高度不小于1 2 0 0mm 的防护栏杆,洞口应采用安全平网封闭。( 4 )洞口盖板应能承受不小于lk N的集中荷载和不小于2k N /旷的均布荷载,有特殊要求的盖板应另行设计。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 81

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 82
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 5 )工具式水平洞口防护使用材料的要求。
洞口盖板分别采用边长规格为5 0 0mm, 1000 mm厚4mm正方形钢板及边长为1 6 0 0m m厚5mm正方形钢板,卡边钢管采用3 0 m m×30mm × 2.5 m m方钢,连接螺栓采用φ 1 0 m m螺栓,螺栓长度根据楼板厚度而定,固定件采用4mm厚钢板。
( 6 )工具式水平洞口防护制作、安装的要求如下(图4 - 2、图4- 3、图4 -4): 图4 - 2水平洞口效果图1洞口盖板应根据施工现场实际孔洞大小选择相应规格的钢板盖板。
钢板盖板边缘距离洞口边缘不小于5 0mm0 2规格为边长5 0 0mm的钢板盖板应使用长度为2 0 0m m的卡边钢管,螺栓活动卡糟长度为4 0 0 m m 。
规格为边长1 0 0 0mm的钢板盖板应使用长度为4 0 0m m的卡边钢管,螺栓活动卡梢长度为9 0 0 m m 。
规格为边长1 6 0 0mm的钢板盖板应使用长度为6 0 0m m的卡边钢管,螺栓活动卡制长度为1 5 0 0mm。
3钢板盖板上方应留有1 0 m m宽的螺栓活动卡梢。
螺栓活动卡柑与卡边钢管连接处应距离卡边钢管端头不小于5 0mmo 4方管与钢板采用φ 1 0 m m螺栓连接,螺母与钢板处加设垫片。
螺栓头与固定钢板焊接而成,固定钢板至少超过洞口边缘1 0 0 m m。
5钢板盖板上方应喷涂斜4 5 ° 、间距2 0 0mm清晰红白漆。
4mm厚钢板洞口垫片30mm× 30mm× 2. 5mml 飞螺栓方钢\ | | 活动卡槽M I O螺栓( 5 )工具式水平洞口防护使用材料的要求。
洞口盖板分别采用边长规格为5 0 0mm, 1000 mm厚4mm正方形钢板及边长为1 6 0 0m m厚5mm正方形钢板,卡边钢管采用3 0 m m×30mm × 2.5 m m方钢,连接螺栓采用φ 1 0 m m螺栓,螺栓长度根据楼板厚度而定,固定件采用4mm厚钢板。
( 6 )工具式水平洞口防护制作、安装的要求如下(图4 - 2、图4- 3、图4 -4): 图4 - 2水平洞口效果图1洞口盖板应根据施工现场实际孔洞大小选择相应规格的钢板盖板。
钢板盖板边缘距离洞口边缘不小于5 0mm0 2规格为边长5 0 0mm的钢板盖板应使用长度为2 0 0m m的卡边钢管,螺栓活动卡糟长度为4 0 0 m m 。
规格为边长1 0 0 0mm的钢板盖板应使用长度为4 0 0m m的卡边钢管,螺栓活动卡梢长度为9 0 0 m m 。
规格为边长1 6 0 0mm的钢板盖板应使用长度为6 0 0m m的卡边钢管,螺栓活动卡制长度为1 5 0 0mm。
3钢板盖板上方应留有1 0 m m宽的螺栓活动卡梢。
螺栓活动卡柑与卡边钢管连接处应距离卡边钢管端头不小于5 0mmo 4方管与钢板采用φ 1 0 m m螺栓连接,螺母与钢板处加设垫片。
螺栓头与固定钢板焊接而成,固定钢板至少超过洞口边缘1 0 0 m m。
5钢板盖板上方应喷涂斜4 5 ° 、间距2 0 0mm清晰红白漆。
4mm厚钢板洞口垫片30mm× 30mm× 2. 5mml 飞螺栓方钢\ | | 活动卡槽M I O螺栓

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 83
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 4mm M 刷1 怪:0 m m×3 0m m×2 . 5 m m方钢γ矗 I ~ : •• r~ . : : · . 沁T \A .fL -.~ ·J 图4 - 4水平洞口剖面图2 .
墙角处防护做法( 1 )盖板尺寸根据现场孔洞实际大小而定。
( 2 )洞口盖板采用4mm厚钢板制作,并采用。
1 0m m膨胀螺栓与墙面固定。
盖板下方焊接3 0mm × 30 mm × 2.5 mm卡边钢管,钢管应与洞口内侧边缘处卡紧。
( 3 )盖板上方应喷涂斜4 5 ° 、间距2 0 0 m m清晰红白漆(图4- 5) 。
3 .
短边大于1 5 0 0mm的洞口做法( 1 )防护栏杆做法及安装方法依照工具式定型临边防护栏杆做法。
( 2 )洞口采用水平安全网封闭(图4 - 6 ~图4- 7) 。
1 一防护栏杆;2 一洞口;3 一水平安全网图4 - 6层间水平洞口防护平面图图4 - 5洞口位于墙角处的防护做法图l 图4 - 7层间水平洞口防护效果图4mm M 刷1 怪:0 m m×3 0m m×2 . 5 m m方钢γ矗 I ~ : •• r~ . : : · . 沁T \A .fL -.~ ·J 图4 - 4水平洞口剖面图2 .
墙角处防护做法( 1 )盖板尺寸根据现场孔洞实际大小而定。
( 2 )洞口盖板采用4mm厚钢板制作,并采用。
1 0m m膨胀螺栓与墙面固定。
盖板下方焊接3 0mm × 30 mm × 2.5 mm卡边钢管,钢管应与洞口内侧边缘处卡紧。
( 3 )盖板上方应喷涂斜4 5 ° 、间距2 0 0 m m清晰红白漆(图4- 5) 。
3 .
短边大于1 5 0 0mm的洞口做法( 1 )防护栏杆做法及安装方法依照工具式定型临边防护栏杆做法。
( 2 )洞口采用水平安全网封闭(图4 - 6 ~图4- 7) 。
1 一防护栏杆;2 一洞口;3 一水平安全网图4 - 6层间水平洞口防护平面图图4 - 5洞口位于墙角处的防护做法图l 图4 - 7层间水平洞口防护效果图

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 84
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 4 .
后浇带做法( 1 )后浇带做法及安装方法依照工具式水平洞口防护做法。
( 2 )钢板盖板上方应喷涂斜4 5 。
、间距2 0 0 m m清晰红白漆(图4- 8,图4- 9) 。
4 m m ~ 板 " : r; : , · -方 钢 垫f .. ; -~ .:.>. :X[ I 捆乒J L >· · . : · - ~ . _ : .
; : 1 图4 -8 后浇带防护示意图图4 - 9后浇带防护效果图4 .
后浇带做法( 1 )后浇带做法及安装方法依照工具式水平洞口防护做法。
( 2 )钢板盖板上方应喷涂斜4 5 。
、间距2 0 0 m m清晰红白漆(图4- 8,图4- 9) 。
4 m m ~ 板 " : r; : , · -方 钢 垫f .. ; -~ .:.>. :X[ I 捆乒J L >· · . : · - ~ . _ : .
; : 1 图4 -8 后浇带防护示意图图4 - 9后浇带防护效果图

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 84
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5 .
采光井防护做法( 1 )使用材料:防护栏杆采用φ 4 8 . 3 mm × 3. 6 m m钢管,5 0 m m厚脚手板,安全网采用大眼网和密目网。
( 2 )设置要求如下(图4- 1 0、图4 - 1 1 ) : 「2 L W 衍白’栏杆4混凝土h 纷构J 陇棍」图4 -10 呆光井安全防护平面图• 76 • 5 .
采光井防护做法( 1 )使用材料:防护栏杆采用φ 4 8 . 3 mm × 3. 6 m m钢管,5 0 m m厚脚手板,安全网采用大眼网和密目网。
( 2 )设置要求如下(图4- 1 0、图4 - 1 1 ) : 「2 L W 衍白’栏杆4混凝土h 纷构J 陇棍」图4 -10 呆光井安全防护平面图• 76 •

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 85
Other fields (not shown on cards):
Remarks: t J l l 创脚手板安全平网中杆上杆。。由DS OON- 制制脚手~ g <O 一OS OON -[ 200 (b) 2-2 剖面图( 功1 - 1 剖面图剖面图1洞口四周用钢管搭设三道防护栏杆,第一道栏杆距地面1 2 0 0m m,第二道栏杆距地面6 0 0 m m ,第三道栏杆距地面2 0 0 m m ,立杆高度1 3 0 0mm,防护栏杆距洞口边不小于200mm。 2洞口尺寸不大于2 0 0 0mm时,中间设置一道立杆;洞口尺寸大于2 0 0 0mm时,立杆间距不大于1 2 0 0mm。 3在第一道防护栏杆的上部满铺脚手板;栏杆的下部设置高2 0 0 m m的木质挡脚板。 4钢管喷涂间距为4 0 0 m m清晰红白漆,挡脚板喷涂斜4 5 。、间距2 0 0m m清晰红白图4 -11 漆。 t J l l 创脚手板安全平网中杆上杆。。由DS OON- 制制脚手~ g <O 一OS OON -[ 200 (b) 2-2 剖面图( 功1 - 1 剖面图剖面图1洞口四周用钢管搭设三道防护栏杆,第一道栏杆距地面1 2 0 0m m,第二道栏杆距地面6 0 0 m m ,第三道栏杆距地面2 0 0 m m ,立杆高度1 3 0 0mm,防护栏杆距洞口边不小于200mm。 2洞口尺寸不大于2 0 0 0mm时,中间设置一道立杆;洞口尺寸大于2 0 0 0mm时,立杆间距不大于1 2 0 0mm。 3在第一道防护栏杆的上部满铺脚手板;栏杆的下部设置高2 0 0 m m的木质挡脚板。 4钢管喷涂间距为4 0 0 m m清晰红白漆,挡脚板喷涂斜4 5 。、间距2 0 0m m清晰红白图4 -11 漆。

Front: ( 1 )电梯井防护措施。1电梯井首层应设置双层水平安全网,两层网之间的间距为6 0 0 m m 。施工层及其他每隔两层且不大于1 0m设一道水平安全网。施工层的下一层的井道内设置一道硬质隔断以防物件掉落。2施工层的下一层,利用结构墙壁上的大螺栓孔安装四个句头螺栓,其直径不小于25 mm;在勾头螺栓上架设两根横向钢管,并沿横向钢管架设三根纵向钢管,形成钢管框架;在钢管框架上满铺脚手板,其端部与墙体的间隙应小于1 5 0m m。3电梯井首层及其他设置层,利用结构墙壁上的大螺栓孔安装四个勾头螺栓,其直径不小于2 5mm,勾头伸出结构井壁不大于1 5 0mm 。沿电梯井壁,在勾头螺栓上绑扎钢丝绳,其直径不小于6m m 0将安全平网的四边与钢丝绳绑扎,其边缘距电梯井壁的间隙应小于1 5 0mm。4电梯井口设置高度不低于1 5 0 0m m的工具式定型防护栏杆。5电梯井防护门除立杆喷涂间距5 0 0 m m清晰红白漆外,样式及材质依据网片式防护栏杆相关要求设置,立柱固定时采用φ 8m m膨胀螺栓与墙面固定。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 85

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 86
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )当竖向洞口短边边长小于5 0 0m m时,应采取封堵措施;当垂直洞口短边边长大于或等于5 0 0m m时,应在临空一侧设置高度不低于1 2 0 0mm的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板;当竖向结构高度大于(含)600 mm且小于1200 mm的预留洞口安全防护措施应满足如下要求(图4 -12): 1防护栏杆采用φ 4 8 . 3 m m×3 . 6 m m钢管,在距离地面或楼面1 2 0 0m m处设置一道,并在其下方距竖向结构不大于2 0 m m处设置一道。
2当洞口位于墙角时,防护杆件一端焊接钢板,采用φ 1 0 m m的膨胀螺栓与结构墙体固定,另一端采用2mm厚“。
”形钢板固定件通过φ 1 0m m的膨胀螺栓与结构墙体固定。
3当洞口位于墙面时,防护栏杆两端均采用2m m厚“0”形钢板固定件通过φ 1 0 m m的膨胀螺栓与结构墙体固定。
4上下两道防护栏杆之间加装2 0mm × 20 m m、钢丝直径5mm的钢丝网,与防护栏杆使用1 2 号铅丝固定。
5防护栏杆上间距4 0 0 m m喷涂清晰红白漆。
固定采用币1 0mm膨胀螺栓与墙体锚固DONH 钢丝结构高度小于1 2 0 0m m的洞口防护栏杆( 3 )墙面等处落地的坚向洞口、窗台高度低于8 0 0 m m的竖向洞口及框架结构在浇筑完?昆凝土未砌筑墙体时的洞口,应按临边防护要求设置防护栏杆。
图4 -12 ( 2 )当竖向洞口短边边长小于5 0 0m m时,应采取封堵措施;当垂直洞口短边边长大于或等于5 0 0m m时,应在临空一侧设置高度不低于1 2 0 0mm的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板;当竖向结构高度大于(含)600 mm且小于1200 mm的预留洞口安全防护措施应满足如下要求(图4 -12): 1防护栏杆采用φ 4 8 . 3 m m×3 . 6 m m钢管,在距离地面或楼面1 2 0 0m m处设置一道,并在其下方距竖向结构不大于2 0 m m处设置一道。
2当洞口位于墙角时,防护杆件一端焊接钢板,采用φ 1 0 m m的膨胀螺栓与结构墙体固定,另一端采用2mm厚“。
”形钢板固定件通过φ 1 0m m的膨胀螺栓与结构墙体固定。
3当洞口位于墙面时,防护栏杆两端均采用2m m厚“0”形钢板固定件通过φ 1 0 m m的膨胀螺栓与结构墙体固定。
4上下两道防护栏杆之间加装2 0mm × 20 m m、钢丝直径5mm的钢丝网,与防护栏杆使用1 2 号铅丝固定。
5防护栏杆上间距4 0 0 m m喷涂清晰红白漆。
固定采用币1 0mm膨胀螺栓与墙体锚固DONH 钢丝结构高度小于1 2 0 0m m的洞口防护栏杆( 3 )墙面等处落地的坚向洞口、窗台高度低于8 0 0 m m的竖向洞口及框架结构在浇筑完?昆凝土未砌筑墙体时的洞口,应按临边防护要求设置防护栏杆。
图4 -12

Front: 地下消火栓、市政管道、集水坑等井口防护措施( 1 )井口四周采用工具式定型防护栏杆,防护栏杆长度为1 0 0 0mm,高度为1 0 0 0mm, 并相应固定,且一侧设门。( 2 )井口上方设置盖板,盖板应大于井口边缘1 0 0m m 。工具式定型防护栏杆距盖板边缘不小于1 0 0mm。( 3 )井口周边须设置夜间安全警示灯,灯柱高度为2 5 0 0mm (图4- 1 3 、图4- 1 4) 。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 86

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 87
Other fields (not shown on cards):
Remarks: .
图4 -13 井口防护效果图3 回l 一防护盖板;2 -防护栏杆;3警示灯图4 -14 井口防护平面图.
图4 -13 井口防护效果图3 回l 一防护盖板;2 -防护栏杆;3警示灯图4 -14 井口防护平面图

Front: 当垂直洞口短边边长小于5 0 0m m时,应采取封堵措施;当垂直洞口短边边长大于或等于5 0 0 m m时,应在临空→侧设置高度不小于l . 2 m的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板。当非垂直洞口短边尺寸为2 5~5 0 0mm时,应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均衡,且应有防止盖板移位的措施。当非垂直洞口短边边长为5 0 0~1 5 0 0mm时,应采用盖板植盖、防护栏杆等措施,并固定牢固;洞口盖板应能承受不小于l . 1 k N /旷的荷载。当非垂直洞口短边长大于或等于1 5 0 0m m时,应在洞口作业侧设置高度不小于l . 2 m 的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭;洞口应采用安全平网封闭。洞口盖板应能承受不小于2k N /旷的荷载。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 87

Front: 电梯井口应设置防护门,其高度不应小于l . 5 m,防护门底端距地面高度不应大于50 mm,并应设置挡脚板。在进人电梯安装施工工序之前,电梯井道内应每隔1 0m且不大于2 层加设一道水平安全网。电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。施工现场通道附近的洞口、坑、沟、t1 1 干、高处临边等危险作业处,应悬挂安全警示标志,夜间应设灯光瞥示。墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于8 0 0m m的竖向洞口及框架结构在浇注完泪凝土未砌筑墙体时的洞口,应按临边防护要求设置防护栏杆。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 87

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 87
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 上的3为坚向上的3为坚向

Front: ( 2 )便携式梯子宜采用金属材料或木材制作,并应符合现行国家标准《便携式金属梯安全要求》(GB 1 2 1 4 2 )和《便携式木梯安全要求》(GB 7 0 5 9 )的规定。使用直梯时底部应坚实,不得垫高使用。使用固定式直梯进行攀登作业时,攀登高度宜为5m,且不超过1 0m 。超过3m时,宜加护笼,超过8m时必须设置梯间平台。( 3 )钢结构安装时,使用梯子或其他登高设施攀登作业,坠落高度超过2m时,应设置操作平台。当元电焊防风要求时,操作平台的防护栏杆高度不应小于1 . 2 m;有电焊防风要求时,操作平台的防护栏杆高度不应小于1 . 8 m0 ( 4 )固定式直梯应采用金属材料制成,并符合现行国家标准《固定式钢直梯安全技术条件》(GB 4053. 1 )的规定;梯子内侧净宽应为4 0 0~6 0 0mm,固定直梯的支撑应采用不小于1 7 0×6的角钢,埋设与焊接应牢固。直梯顶端的踏棍应与攀登顶面齐平,并应加设高1 . 05 ~ 1. 5 m的扶手。( 5 )梯子的上端应有固定措施。立梯工作时与地面的夹角以7 5 。 ±5 0 为宜,梯子踏板间距以3 0 0m m为宜,不得有缺档。梯子如需接长使用,必须有可靠的连接措施,且接头不得超过1 处,连接后梯梁的强度不应低于单梯梯梁的强度。( 6 )折梯张开到工作位置的倾角应符合现行国家标准《便携式金属梯安全要求》( GB 1 2 1 4 2 )和《便携式木梯安全要求》(GB 7 0 5 9 )的规定,并应有整体的金属撑杆或可靠的锁定装置。折梯使用时上部夹角以3 5 。 ~4 5 。为宜,连接伎链必须牢固,并有可靠的拉撑措施。( 7 )当安装三角形屋架时,应在屋脊处设置扶梯;当安装梯形屋架时,应在两端设置扶梯。扶梯踏步间距不应大于4 0 0m m 0屋架弦杆安装时搭设的操作平台,应设置防护栏杆或用于作业人员拴挂安全带的安全绳。( 8 )深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等设施。采用斜道时,应加设间距不大于4 0 0m m的防滑条等防滑措施。严禁沿坑壁、支撑或乘运土工具上下。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 88

Front: 悬空高处作业的法定定义是“在无立足点或元牢靠立足点的条件下,进行的高处作业统称为悬空高处作业”,因此,悬空高处作业尚元立足点时,必须适当地建立牢固的立足点,如搭设操作平台、脚手架或吊篮等,方可进行施工。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 88

Front: 悬空高处作业所用的索具、操作平台、脚手架或吊篮、吊笼等设备,均需经过技术鉴定后方可使用。悬空高处作业人员应系挂安全带、佩戴工具袋。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 88

Front: 3 )严禁在未固定、无防护的构件及安装中的管道上作业或通行。( 4 )模板支撑体系搭设和拆卸的悬空高处作业,应符合下列规定:1模板支撑应按规定的程序进行,不得在连接件和支撑件上攀登上下,不得在上下同一垂直面上装拆模板。2在2m以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑式模板时,应设置操作平台。3在进行高处拆模作业时应配置登高用具或搭设支架。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 89

Front: ( 5 )绑扎钢筋和预应力张拉的悬空高处作业应符合下列规定:1绑扎立柱和墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架。2在2m以上的高处绑扎柱钢筋时,应搭设操作平台。3在高处进行预应力张拉时,应搭设有防护挡板的操作平台。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 89

Front: ( 7 )屋面作业时应符合下列规定:1在坡度大于1: 2. 2的屋面上作业,当无外脚手架时,应在屋檐边设置不低于1. 5 m高的防护栏杆,并应采用密目式安全立网全封闭。2在轻质型材等屋面上作业,应搭设临时走道板,不得在轻质型材上行走;安装压型板前,应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 89

Front: ( 8 )外墙作业时应符合下列规定:1门窗作业时,应有防坠落措施,操作人员在无安全防护措施时,不得站立在橙子、阳台栏板上作业。2高处安装作业,不得使用座板式单人吊具。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 89

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 90
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 进行交叉作业时,左右方向必须有一定的安全间隔距离。不得在同一垂直方向上下同时操作,下层作业的位置,必须确定处于上层高度可能坠落范围半径之外。不符合此条件,中间应设置安全防护层。施工现场立体交叉作业时,下层作业位置应处于坠落半径之外,坠落半径应符合表4 - 4的规定,模板、脚手架等拆除作业应适当增大坠落半径。不符合规定时,应设置安全防护棚,下方应设置警戒隔离区。表4 - 4坠落半径序号上层作业高度( h ) / m 2,;;;h~5 2 5<h运l 5 3 15 <h运3 0 4 h>30 施工现场人员进出的通道口应搭设防护棚如图4- 1 5所示。 ( a )侧立面图l 一密目网;2 一竹笆或木板图4 - 1 5 通道口防护示意( b )正立面图坠落半径I m 3 4 5 6 进行交叉作业时,左右方向必须有一定的安全间隔距离。不得在同一垂直方向上下同时操作,下层作业的位置,必须确定处于上层高度可能坠落范围半径之外。不符合此条件,中间应设置安全防护层。施工现场立体交叉作业时,下层作业位置应处于坠落半径之外,坠落半径应符合表4 - 4的规定,模板、脚手架等拆除作业应适当增大坠落半径。不符合规定时,应设置安全防护棚,下方应设置警戒隔离区。表4 - 4坠落半径序号上层作业高度( h ) / m 2,;;;h~5 2 5<h运l 5 3 15 <h运3 0 4 h>30 施工现场人员进出的通道口应搭设防护棚如图4- 1 5所示。 ( a )侧立面图l 一密目网;2 一竹笆或木板图4 - 1 5 通道口防护示意( b )正立面图坠落半径I m 3 4 5 6

Front: 处于起重设备的起重机臂回转范围内的通道,顶部应搭设防护棚。操作平台内侧通道的上下方应设置阻挡物体坠落的隔离防护措施。防护棚的顶棚采用竹笆或胶合板搭设时,应采用双层搭设,间距不应小于7 0 0mm; 采用木板或与其等强度的其他材料搭设时,可采用单层搭设,厚度不应小于5 0mm 。防护棚的长度应根据建筑物高度与可能坠落半径确定。当建筑物高度大于2 4m,并采用木板搭设时,应搭设双层防护棚,两层防护棚的间距不应小于7 0 0mm。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 90

Front: )构造材料悬挑式钢平台应采用型钢作主梁与次梁,满铺厚度不应小于5 0m m的木板或同等强度的其他材料,并应采用螺栓与型钢固定。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 91

Front: (二)剪力墙结构体系中悬挑式钢平台设直应符合的要求( 1 )墙(结构)上的吊点螺栓预留孔位置的选择应使钢丝绳与平台两侧边的夹角不大于+5 。角,平台两侧的4 个下吊点应设置在护栏外边,并确保建筑结构、脚手架及支撑体系元干涉;每侧上下各两个吊点(2 根钢丝绳)须独立设置,不得采用钢丝绳从平台下兜底的方式,钢丝绳两端与上下吊点连接处宜采用心形环固定;钢丝绳遇有受剪处必须加防剪措施。( 2 )剪力墙(结构)上吊点(环)设置,须编制专项方案并经相应计算后方可实施。( 3 )平台兰面临边应设置围挡,栏杆防护高度为1 . 5 m,且用硬质材料设置,严禁开孔。( 4 )平台必须设置防止前后移动的止挡且能控制左右摆动的装置。( 5 )平台内侧设置荷载(吨位)标示牌,且设置各种物料放置数量和码放要求的标示牌。( 6 )平台的悬挑主梁必须使用整根椭钢或工宇钢,严禁接长。( 7 )平台满铺5c m厚的木板且固定。( 8 )平台临边护栏上严禁挤靠放置物料或探出护栏放置物料。( 9 )平台安装时,下方地面应设警戒区域和设专人监护。( 1 0 )严禁使用花篮螺栓调节钢丝绳松紧。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 92

Front: 卸料平台安全措施( 1 )卸料平台属危险性较大的分部分项工程,施工单位应编制专项施工方案,严格按照方案进行施工;定型化卸料平台应提供产品合格证及相关安全检测记录。( 2 )进场的机!!!钢、钢丝绳、钢板和钢管、扣件必须由项目部材料、技术、工程、安全等部门共同进行检查,查验生产厂家的检验合格证,检查楠钢、钢丝绳、钢管直径、壁厚,如有严重锈蚀、压扁或裂纹的,禁止使用。( 3 )钢丝绳连接应扣牢,使用过程中施工负责人及操作人员要随时检查各部位连接情况。( 4 )使用过程中,对各类材料、设备按照形状、体积、重量进行分配,确保卸料平台上荷载均匀,在平台上的醒目部位设置限载标志牌,严禁超载使用。( 5 )为防止卸料平台外倾,提高平台的整体稳定性,应设置备用的安全钢丝绳。( 6 )卸料平台安装前必须检查吊耳是否焊牢,未经检查确认不得擅自安装。每次吊装后必须检查所有配件紧固件是否到位。( 7 )地面上遇六级(含六级)以上大风时,卸料平台停止使用。建筑高度在3 0 0m 以上的卸料平台底部应增加防风上吸的缆风绳。( 8 )卸料平台搭设完毕后,由项目技术负责人组织工程、技术、安全、材料等各部门以及设计单位、搭设单位和使用单位进行验收,合格后方可挂牌并投入使用。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 93

Front: ( 1 )安全帽缓冲减震作用:帽壳与帽衬之间有2 5~50mm的间隙,当物体打击安全帽时,帽壳不因受力变形而直接影响到头顶部。( 2 )安全帽分散应力集中的作用:帽壳为椭圆形或半球形,表面光滑,当物体坠落在帽壳上时,物体不能停留立即滑落;而且帽壳受打击点的承受的力向周围传递,通过帽衬缓冲减少的力可达2 / 3以上,其余的力经帽衬的整个面积传递给人的头盖骨,这样就把着力点变成了着力面,从而避免了冲击力在帽壳上某点应力集中,减少了单位面积受力。( 3 )安全帽生物力学:国标中规定安全帽必须能吸收4 9 0 0N的力。这是生物学试验中,人体颈椎在受力时最大的限值,超过此限值颈椎就会受到伤害,轻者引起瘫痪,重者危及生命。安全帽使用注意事项:选择了合适的合格安全帽,还应正确地使用才能发挥安全帽的功能,保障使用者的安全。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 94

Q: [...] :( 1 )帽衬顶端与帽壳内顶必须保持2 5~5 0m m的空间,有了这个空间,才能够成一个能量吸收系统,才能使冲击分部在头盖骨的整个面积上,减轻对头部伤害。( 2 )必须系好下领带,戴安全帽如果不系下顿带,一旦发生高处坠落,安全帽将被甩掉离开头部造成严重后果。( 3 )安全帽必须戴正、戴稳,如果帽子歪戴着,一旦头部受到打击,就不能减轻对头部的伤害。( 4 )安全帽在使用过程中会逐渐损坏,要定期不定期进行检查,如果发现开裂、下凹、老化、裂痕和磨损等情况,就要及时更换,确保使用安全。
A: 要正确地使用安全帽,必须做到以下4点
Q: [...] :( 1 )帽衬顶端与帽壳内顶必须保持2 5~5 0m m的空间,有了这个空间,才能够成一个能量吸收系统,才能使冲击分部在头盖骨的整个面积上,减轻对头部伤害。( 2 )必须系好下领带,戴安全帽如果不系下顿带,一旦发生高处坠落,安全帽将被甩掉离开头部造成严重后果。( 3 )安全帽必须戴正、戴稳,如果帽子歪戴着,一旦头部受到打击,就不能减轻对头部的伤害。( 4 )安全帽在使用过程中会逐渐损坏,要定期不定期进行检查,如果发现开裂、下凹、老化、裂痕和磨损等情况,就要及时更换,确保使用安全。
A: 要正确地使用安全帽,必须做到以下4点
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 95

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 96
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( c )五点式安全带( b )双背带安全带( a )单背带安全带安全带的形式图4 -16 ( c )五点式安全带( b )双背带安全带( a )单背带安全带安全带的形式图4 -16

Front: 2 .安全带的正确使用方法坠落悬挂安全带使用时应高挂低用,注意防止摆动碰撞。若安全带低挂高用,一旦发生坠落,将增加冲击力,带来危险。新使用的安全带必须有产品检验合格证,无证明不准使用。3 .使用注意事项( 1 )选用经有关部门检验合格的安全带,并保证在使用有效期内。( 2 )安全带严禁打结、续接。( 3 )使用中,要可靠地挂在牢固的地方,高挂低用,且要防止摆动,避免明火和刺割。(4) 2 m以上的悬空作业,必须使用安全带。( 5 )在无法直接挂设安全带的地方,应设置挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 96

Front: )安全乎网技术要求( 1 )材料:可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料,其物理性能、耐候性应符合标准要求。( 2 )质量:单张平网质量不宜超过1 5kg
3 )绳结构:平网上所用的网绳、边绳、系绳、筋绳均应由不小于3股单绳制成;绳头部分应经过编花、燎烫等处理。( 4 )节点:平网上的所有节点应固定。( 5 )网目形状及边长:平网的网目形状应为菱形或方形,其网目边长不应大于8 0m m。( 6 )规格尺寸:平网为3m×6m0 ( 7 )系绳间距及长度:平网的系绳与网体应牢固连接,各系绳沿网边均匀分布,相邻两系绳间距不应大于7 5 0mm ,系绳长度不小于8 0 0 mmo ( 8 )筋绳间距:筋绳分布应合理,平网上两根相邻筋绳的距离不应小于3 0 0mmo
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 96

Front: (二)密目式安全立网技术要求( I )缝钱不应有跳针、漏缝,缝边应均匀。( 2 )每张密目网允许有一个缝接,缝接部位应端正牢固。( 3 )网体上不应有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。( 4 )密目网各边缘部位的开眼环扣应牢固可靠。( 5 )密目网的宽度应介于l . 2 - 2 m之间,长度一般为6 m0 ( 6 )开眼环扣孔径不应小于8mm。( 7 )系绳断裂强力不应小于2 0 0 0N。( 8 )耐贯穿性能:不应被贯穿或出现明显损伤。( 9 )耐腐蚀性能:金属零件应无红锈及明显腐蚀。( 1 0 )阻燃性能:纵、横方向的续燃和阴燃时间不应大于4S0
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 97

Front: 1 .安全网的使用规则建筑施工安全网的选用应符合下列规定:( 1 )安全网材质、规格、物理性能、耐火性、阻燃性应满足现行国家标准《安全网》( GB 5 7 2 5 )的规定。( 2 )密目式安全立网的网目密度应为1 0 cm × 10 c m面积上大于或等于2 0 0 0目 。( 3 )采用平网防护时,严禁使用密目式安全立网代替平网使用。( 4 )密目式安全立网使用前,应检查产品分类标记、产品合格证、网目数及网体重量,确认合格方可使用。1新网必须有产品质量检验合格证,旧网必须有允许使用的证明书或合格的检验记录 。2安装时,在每个系结点上,边绳应与支撑物(架)靠紧,并用一根独立的系绳连接,系接点沿网边均匀分布,其距离不得大于7 5c m 。系结点应符合打结方便、连接牢固且容易解开、受力后又不会散脱的原则。有筋绳的网在安装时,也必须把筋绳连接在支撑物(架)上。3多张网连接使用时,相邻部分应靠紧或重叠,连接绳材料应与网绳相同,强力不得低于其网绳强力。4安装平网时,除按上述要求外,还要遵守支搭安全网的三要素,即负载高度、网的宽度和缓冲的距离。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 97

Front: 安全网三参数
Back: 安全网三参数
a .负载高度:两层平网间距离不得超过1 0m;因施工需要,如高层外装饰施工支设的首层安全平网,应采用附加钢丝绳的缓冲安全措施。b .网的宽度:应符合国家标准《高处作业分级》(GB/T 3 6 0 8 )的规定。如基础高度用h 表示,可能坠落范围的半径用R表示,R值与h 值的关系如下:当高度h为2 -5 m时,半径R为3m。当高度h为5m以上至1 5m时,半径R为4m。当高度h为1 5m以上至3 0m时,半径R为5m。当高度h为3 0m以上时,半径R为6 m0 C .缓冲距离:3m宽的水平安全网,网底距下方物体的表面不得小于3 m; 6 m宽的水平安全网,网底距下方物体表面不得小于5m。安全网下边不得堆物。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 98

Front: .安全网搭设( 1 )安全网搭设应牢固、严密,完整有效,易于拆卸。安全网的支撑架应具有足够的强度和稳定性。( 2 )密目式安全立网搭设时,每个开眼环扣应穿入系绳,系绳应绑扎在支撑架上,间距不得大于4 5 0m m 0相邻密目网间应紧密结合或重叠。( 3 )当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时,四周边绳应与支撑架贴紧,边绳的断裂张力不得小于3k N ,系绳应绑在支撑架上,间距不得大于7 5 0m m。( 4 )用于电梯井、钢结构和框架结构及构筑物封闭防护的平网,应符合下列规定:1平网每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧,边绳的断裂张力不得小于7k N ,系绳沿网边均匀分布,间距不得大于7 5 0mm。2钢结构厂房和框架结构及构筑物在作业层下部应搭设平网,落地式支撑架应采用脚手钢管,悬挑式平网支撑架应采用直径不小于9 . 3 mm的钢丝绳。3电梯井内平网网体与井壁的空隙不得大于2 5m m 。安全网拉结应牢固。( 5 )在施工工程的电梯井、采光井、螺旋式楼梯口,除必须设防护门(栏)外,还应在井口内首层,并每隔四层固定一道安全网;烟囱、水塔等独立体建筑物施工时,要在里、外脚手架的外围固定一道6m宽的双层安全网,井内应设一道安全网。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 98

Front: 如安全网的储存期超过两年,应按0 .2 %抽样,不足1 0 0 0张时抽样2张进行耐冲击性能测试,测试合格后方可销售使用。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 98

Front: 根据《土的工程分类标准》(GB/T 5 0 1 4 5 )的规定,土按其不同粒组的相对含量可划分为巨粒类土、粗粒类土、细粒类土三类。( 1 )巨粒土和含有巨粒的土:巨粒组质量大于总质量的5 0 %的土称为巨粒土;巨粒组质量为总质量1 5 %~5 0 %的土称为巨粒混合土(包括混合巨粒土和巨粒混合土)。( 2 )粗粒土:粗粒组质量大于总质量的5 0 %的土称为粗粒土。砾粒组质量大于总质量的5 0 %的粗粒土称为砾类土;砾粒组质量小于或等于总质量的5 0 %的粗粒土称砂类土。( 3 )细粒土:细粒组质量大于或等于总质量的5 0 %且粗粒组质量小于总质量的2 5 %的土称为细粒土。粗粒组质量为总质量的2 5 %~5 0 %的土称含粗粒的细粒土。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 100

Front: 根据《岩土工程勘察规范》(GB 5 0 0 2 1 )的规定,岩石坚硬程度分类为:坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩。根据地质成因,土可划分为残积土、坡积土、洪积土、冲击土、淤积土、冰积土和风积土等。根据工程特性分为湿陷性土、红站土、软土(包括龄泥和淤泥质土)、冻土、膨胀土、盐泽土、混合土、填土和污染土。土按颗粒级配和塑性指数可分为碎石土、砂土、粉土和勃性土。碎石土:粒径大于2 m m的颗粒质量〉总质量5 0 %的土。碎石土又分为:漂石、块石、卵石、碎石、圆砾、角砾。砂土:粒径大于2mm的颗粒质量运总质量5 0 %,粒径大于0 . 075 m m的颗粒质量〉总质量5 0 %的土。砂土又分为:砾砂、粗砂、中砂、细砂、粉砂。粉土:粒径大于0 . 075 mm的颗粒质量运总质量5 0 %,且塑性指数运1 0的土。黠性土:塑性指数>1 0 的土。教性土又分为:粉质蒙古土和黠土。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 100

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 101
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表5 -1 土的工程分类与现场鉴别方法土的分类士的名称现场鉴别方法一类土(松软土)砂土、粉土、冲积砂土层、疏松的种植土、淤泥(泥炭)能用锹、锄头挖掘,少许用脚蹬二类土(普通土)粉质辈自土;潮湿的黄土;夹有碎石、卵石的砂;粉土混卵用锹、锄头挖掘,少许用铺(碎)石;种植土、填土翻松三类土(坚土)软及中等密实秸土;重粉质动土、砾石土;干黄土、含有主要用销,少许用锹、锄头碎石卵石的黄土、粉质秸土;压实的填土挖掘,部分用撬棍四类土(砂砾坚土)坚硬密实的和性土或黄土;含碎石卵石的中等密实的教性整个先用铺、撬棍,后用锹士或黄士;粗卵石;天然级配砂石;软泥灰岩挖掘,部分使用模子及大锤五类土(软石)硬质教土;中密的页岩、泥灰岩、自主E 土;胶结不紧的砾用销或撬棍、大锤挖掘,部岩;软石灰及贝壳石灰石分使用爆破方法六类土(次坚石)泥岩、砂岩、砾岩;坚实的页岩、泥灰岩,密实的石灰用爆破方法开挖,部分用风岩;风化花岗岩、片麻岩及正长岩铺七类土(坚石)大理石;辉绿岩;汾岩;粗、中粒花岗岩;坚实的白云爆破方法开挖石、在!、岩、砾岩、片麻岩、石灰岩;微风化安山岩、玄武岩八类土(特坚石)安山岩;玄武岩;花岗片麻岩;坚实的细粒花岗岩、闪长爆破方法开挖岩、石英岩、辉长岩、辉绿岩、吩岩、角闪岩表5 -1 土的工程分类与现场鉴别方法土的分类士的名称现场鉴别方法一类土(松软土)砂土、粉土、冲积砂土层、疏松的种植土、淤泥(泥炭)能用锹、锄头挖掘,少许用脚蹬二类土(普通土)粉质辈自土;潮湿的黄土;夹有碎石、卵石的砂;粉土混卵用锹、锄头挖掘,少许用铺(碎)石;种植土、填土翻松三类土(坚土)软及中等密实秸土;重粉质动土、砾石土;干黄土、含有主要用销,少许用锹、锄头碎石卵石的黄土、粉质秸土;压实的填土挖掘,部分用撬棍四类土(砂砾坚土)坚硬密实的和性土或黄土;含碎石卵石的中等密实的教性整个先用铺、撬棍,后用锹士或黄士;粗卵石;天然级配砂石;软泥灰岩挖掘,部分使用模子及大锤五类土(软石)硬质教土;中密的页岩、泥灰岩、自主E 土;胶结不紧的砾用销或撬棍、大锤挖掘,部岩;软石灰及贝壳石灰石分使用爆破方法六类土(次坚石)泥岩、砂岩、砾岩;坚实的页岩、泥灰岩,密实的石灰用爆破方法开挖,部分用风岩;风化花岗岩、片麻岩及正长岩铺七类土(坚石)大理石;辉绿岩;汾岩;粗、中粒花岗岩;坚实的白云爆破方法开挖石、在!、岩、砾岩、片麻岩、石灰岩;微风化安山岩、玄武岩八类土(特坚石)安山岩;玄武岩;花岗片麻岩;坚实的细粒花岗岩、闪长爆破方法开挖岩、石英岩、辉长岩、辉绿岩、吩岩、角闪岩

Front: ( 1 )内摩擦角:土体中颗粒间相互移动和胶合作用形成的摩擦特性。其数值为强度包线与水平线的夹角。内摩擦角是士的抗剪强度指标,是工程设计的重要参数。土的内摩擦角反映了土的摩擦特性。内摩擦角在力学上可以理解为块体在斜面上的临界自稳角,在这个角度内,块体是稳定的;大于这个角度,块体就会产生滑动。利用这个原理,可以分析边坡的稳定性。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 101

Front: ( 2 )土抗剪强度:是指土体抵抗剪切破坏的极限强度,包括内摩擦力和内聚力。抗剪强度可通过剪切试验测定。当土中某点由外力所产生的剪应力达到土的抗剪强度,发生了土体的一部分相对于另一部分的移动时,便认为该点发生了剪切破坏。工程实践和室内试验都验证了土受剪产生的破坏。剪切破坏是强度破坏的重要特点,所以强度问题是土力学中最重要的基本内容之一。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 101

Front: 3 )勃聚力:是在同种物质内部相邻各部分之间的相互吸引力,这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子力的表现。只有在各分子十分接近时(小于1 0 - 6c m )才显示出来。勃聚力能使物质聚集成液体或固体。特别是在与固体接触的液体附着层中,由于勃聚力与附着力相对大小的不同,致使液体浸润固体或不浸润固体。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 102

Front: ( 4 )土的天然含水量:土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率,称为土的天然含水量。土的天然含水量对挖土的难易、土方边坡的稳定、填土的压实等均有影响。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 102

Front: ( 5 )土的天然密度:土在天然状态下单位体积的质量,称为土的天然密度。土的天然密度随着土的颗粒组成、孔隙的多少和水分含量而变化,不同的土密度不同。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 102

Front: 6 )土的干密度:单位体积内土的固体颗粒质量与总体积的比值,称为土的干密度。干密度越大,表明土越坚实。在土方填筑时,常以土的干密度控制土的劳实标准。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 102

Front: 7 )土的密实度:是指土被固体颗粒所充实的程度,反映了土的紧密程度。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 102

Front: 8 )土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动穷实,仍不能完全恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。它是挖填土方时,计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 102

Front: 二、土石方开挖伟业要求(一)开挖准备( 1 )施工单位应根据环境条件、地质条件、设计文件等基础性资料和相关工程建设标准,结合自身施工经验,针对各级风险工程编制安全专项施工方案。深基坑工程的安全专项施工方案,应经施工单位技术负责人签认后,报监理单位。( 2 )监理单位应组织对安全专项施工方案的审查,深基坑工程应填报施工方案安全性评估表和施工组织合理性评估表。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 102

Front: ( 4 )在深基坑土方开挖前,要进行施工现场勘察和环境调查,进一步了解施工现场基坑影响范围内地下管线、建筑物地基基础情况,必要时制定预先加固方案;要对支护结构、地下水位及周围环境进行必要的监测和保护。( 5 )石方开挖应根据岩石的类别、风化程度和节理发育程度确定开挖方式。对软地质岩石和强风化岩石,可以采用机械开挖或人工开挖;对于坚硬岩石宜采取爆破开挖;对开挖区周
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 103

Front: 开挖方式土石方开挖宜根据支护形式分为无围护结构的放坡开挖、有围护结构无内支撑的基坑开挖及有围护结构有内支撑的基坑开挖等方式。( 1 )深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、岛式挖土、盆式挖土、逆作法挖土。面积较大的基坑宜采用中心岛式、盆式挖土。( 2 )有内支撑结构的深基坑土石方开挖,可以分为明挖法和暗挖法(盖挖法)。( 3 )多道内支撑基坑开挖遵循“分层支撑、分层开挖、限时支撑、先撑后挖”的原则,且分层厚度须满足设计工况要求。( 4 )分层支撑和开挖的基坑上部可采用大型施工机械开挖,下部宜采用小型施工机械和人工挖土,在内支撑以下挖土时,每层开挖深度不得大于2m,施工机械不得损坏和挤压工程桩及降水井。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 103

Front: 2 .施工安全作业要求( 1 )土石方开挖顺序、方法应与设计工况相一致,必须严格遵循先设计后施工的原则,按照分层、分段、分块、对称、均衡、限时的方法,确定开挖顺序。( 2 )土石方开挖应防止碰撞支护结构。基坑开挖前,支护结构、基坑土体加固、降水等应达到设计和施工要求。当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖土方。( 3 )基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施,防止地面水流入或渗入坑内,以免发生边坡塌方。( 4 )挖土机械、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时,应采取保证坡道稳定的措施,坡道坡度不宜大于1 : 8 ,坡道的宽度应满足车辆行驶的安全要求。
5 )基坑周边、放坡平台的施工荷载应按照设计要求进行控制;基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放,并应及时外运。除基坑支护设计要求允许外,基坑边lm范围内不得堆土、堆料、放置机具。( 6 )基坑开挖时,两人操作间距应大于2 . 5m 。多台机械开挖,挖土机间距应大于10 n 。在挖土机工作范围内,不允许进行其他作业。挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。( 7 )土石方开挖不得在危岩、孤石或贴近未加固的危险建筑物的下方进行。( 8 )基坑开挖过程中发现地质条件或环境条件与原地质报告、环境调查报告不相符合时,应停止施工,及时会同相关设计、勘察单位进行设计验算或设计修改后方可恢复施工。( 9 )基坑开挖期间,支护结构达到设计强度要求前,严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载;临时土石方的堆放应进行包括自身稳定性、邻近建筑物地基和基坑稳定性验算。( 1 0 )采用放坡开挖的基坑,应验算基坑边坡的稳定性,边坡坡度应根据土层性质、开挖深度确定,各级边坡坡度不宜大于1 : 1. 5 ,淤泥质土层中不宜大于1: 2. 0 ;多级放坡开挖的基坑,坡间放坡平台宽度不宜小于3 . 0m,且不应小于1 . 5 mo
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 103

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 104
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表5- 2临时性挖方边坡坡度土的类别边坡坡度砂土不包括细砂、粉彤、1:1.25-1:1.50 坚硬1 : 0. 75 ’“ 1 : I. 00 一般性黠土硬塑1 : 1. 00 ~ I : I. 25 密实、中密I : 0. 50 - I : I. 00 碎石类土稍密1 : I. 00 - I : 1. 50 表5- 2临时性挖方边坡坡度土的类别边坡坡度砂土不包括细砂、粉彤、1:1.25-1:1.50 坚硬1 : 0. 75 ’“ 1 : I. 00 一般性黠土硬塑1 : 1. 00 ~ I : I. 25 密实、中密I : 0. 50 - I : I. 00 碎石类土稍密1 : I. 00 - I : 1. 50

Front: 1 2 )采用复合土钉支护的基坑开挖施工应符合下列要求:1隔水帷幕的强度和龄期应达到设计要求后方可进行土方开挖。2基坑开挖应与土钉施工分层交替进行,应缩短元支护暴露时间。3面积较大的基坑可采用岛式开挖方式,先挖除距基坑边8~1 0m的土方,再挖除基坑中部的土方。4应采用分层分段方法进行土方开挖,每层土方开挖的底标高应低于相应土钉位置,且距离不宜大于2 0 0 m m,每层分段长度不应大于3 0m0 5应在土钉养护时间达到设计要求后开挖下一层土方。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 104

Front: 1 3 )岛式土方开挖应符合下列要求:1边部土方的开挖范围应根据支撑布置形式、围护墙变形控制等因素确定;边部土方应采用分段开控的方法,应减小围护墙元支撑或无垫层暴露时间。2中部岛状土体的高度不宜大于6m。高度大于4m时,应采用二级放坡形式,坡间放坡平台宽度不应小于4m,每级边坡坡度不宜大于1: l. 5 ,总边坡坡度不应大于1 : 2. 0 。高度不大于4m时,可采取单级放坡形式,坡度不宜大于1 : 1. 5。3中部岛状土体的各级边坡和总边坡应验算边坡稳定性。4中部岛状土体的开挖应均衡对称进行,高度大于4m时,应采用分层开挖的方法。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 104

Front: 4 )盆式土方开挖应符合下列要求:1中部土方的开挖范围应根据支撑形式、围护墙变形控制、坑边土体加固等因素确定;中部有支撑时应先完成中部支撑,再开挖盆边土方。2盆边土体的高度不宜大于6m,盆边上口宽度不宜小于8m;盆边土体的高度大于4m时,应采用二级放坡形式,坡间放坡平台宽度不应小于3m。3盆边土体应分块对称开挖,分块大小应根据支撑平面布置确定,应限时完成支撑。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 105

Front: 4 .安全防护措施( 1 )开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏高度不应低于1 . 2 m, 安装牢固,材料应有足够的强度。( 2 )基坑内宜设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆,宽度不应小于1 m。( 3 )同一垂直作业面的上下层不宜同时作业。需要同时作业时,上下层之间应采取隔离防护措施。( 4 )采用井点降水时,井口应设置防护盖板或围栏,警示标志应明显。降水停止后,应及时将井填实。( 5 )当夜间进行土石方施工时,设置的照明必须充足,灯光布局合理,防止强光影响作业人员视力,不得照射坑上建筑物,必要时应配备应急照明。( 6 )雨季施工时,应有防洪、防暴雨的排水措施及应急材料、设备,备用电源应处在良好的技术状态。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 105

Front: 安全应急预案与响应当施工过程中发生安全事故时,必须采取有效措施,首先确保施工人员及建筑物内人员的生命安全,保护好事故现场,按规定程序立即上报,并及时分析原因,采取有效措施· 避免再次发生事故。( 1 )施工单位应根据施工现场安全管理、工程特点、环境特征和危险等级,制定建筑施工安全应急预案,并报监理审核,建设单位批准、备案。当出现基坑胡塌或人身伤亡事故时,应急响应必须由建设单位或工程总承包单位组织实施。( 2 )当坑体渗水、积水或有渗流时,应及时进行疏导、排泄,截断水源。( 3 )基坑变形超过报警值时应调整分层、分段土方开挖施工方案,加大预留土墩,坑内堆在l、袋、回填土、增设锚杆、支撑等。( 4 )开挖施工引起邻近建筑物开裂或倾斜时,应立即停止基坑开挖,回填反压、基坑侧壁卸载,必要时及时疏散人员。( 5 )临近地下管线破裂时,应立即关闭危险管道阀门,防止发生火灾、爆炸等安全事故;停止基坑开挖,回填反压、基坑侧壁卸载;及时加固、修复或更换破裂管线。( 6 )当发现不能辨认的液体、气体及弃物时,应立即停止作业,排除隐患后方可恢复施工。( 7 )当地下管线不能移位时,根据专项方案的要求,采取保护措施,确保管线正常使用。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 105

一般规定( 1 )土石方爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许可证的企业承担。爆破作业人员应取得有关部门颁发的资格证书,持证上岗。作业现场应由具有相应资格的技术人员指导施工。(2) A、B、C级和对安全影响较大的D级爆破工程均应编制爆破设计书,并对爆破工程进行专家论证。( 3 )爆破器材临时储存及修建临时爆破器材库房必须经过当地公安管理部门的许可,修建的临时库应符合安全评价合格的程序要求。( 4 )在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时,必须由建设单位负责统一协调指挥。( 5 )爆破瞥戒范围经由设计确定。在危险区边界应设有明显标志,并设置瞥戒人员。
一般规定( 1 )土石方爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许可证的企业承担。爆破作业人员应取得有关部门颁发的资格证书,持证上岗。作业现场应由具有相应资格的技术人员指导施工。(2) A、B、C级和对安全影响较大的D级爆破工程均应编制爆破设计书,并对爆破工程进行专家论证。( 3 )爆破器材临时储存及修建临时爆破器材库房必须经过当地公安管理部门的许可,修建的临时库应符合安全评价合格的程序要求。( 4 )在爆破作业区内有两个及以上爆破施工单位同时实施爆破作业时,必须由建设单位负责统一协调指挥。( 5 )爆破瞥戒范围经由设计确定。在危险区边界应设有明显标志,并设置瞥戒人员。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 106

Front: 施工现场常用的起爆方法有电力起爆、导爆索起爆、导爆管起爆三种。露天爆破按孔径、孔深的不同分为深孔爆破和浅孔爆破。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 106

Front: ( 3 )爆破后的检查内容有:1确认有元盲炮。2露天爆破爆堆是否稳定,有无危坡、危石。3爆破警戒区内公用设施及重点保护建(构)筑物安全情况。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 107

Front: 发现问题的处置( 1 )检查人员发现盲炮或怀疑盲炮,应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理;发现其他不安全因素应及时排查处理;在上述情况下,不应发出解除警戒信号。( 2 )电力起爆网路发生盲炮时,应立即切断电源,及时将盲炮电路短路。( 3 )导爆索和导爆管起爆网路发生盲炮时,应首先检查导爆索和导爆管是否有损坏或断裂,发现有损坏或断裂的应修复后重新起爆。( 4 )发现爆破作业对周边建(构)筑物、公用设施造成安全威胁时,应及时组织抢险、治理,排除安全隐患。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 107

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 108
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 安全等级一级二级表5- 3基坑工程安全等级破坏后果支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般三级| 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重基坑支护应满足下列功能要求:( 1 )保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用。
( 2 )保证主体地下结构的施工空间。
根据基坑支护在功能上的要求,支护结构选型时,应综合考虑下列因素:( 1 )基坑深度。
( 2 )土的性状及地下水条件。
( 3 )基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构一旦失效可能产生的后果。
( 4 )主体地下结构及其基础形式、基坑平面尺寸及形状。
( 5 )支护结构施工工艺的可行性。
( 6 )施工场地条件及施工季节。
( 7 )经济指标、环保性能和施工工期。
安全等级一级二级表5- 3基坑工程安全等级破坏后果支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般三级| 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重基坑支护应满足下列功能要求:( 1 )保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用。
( 2 )保证主体地下结构的施工空间。
根据基坑支护在功能上的要求,支护结构选型时,应综合考虑下列因素:( 1 )基坑深度。
( 2 )土的性状及地下水条件。
( 3 )基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构一旦失效可能产生的后果。
( 4 )主体地下结构及其基础形式、基坑平面尺寸及形状。
( 5 )支护结构施工工艺的可行性。
( 6 )施工场地条件及施工季节。
( 7 )经济指标、环保性能和施工工期。

Front: 开挖深度超过3m (含3 m)或虽未超过3m但地质条件和周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;开挖深度超过5m (含5m)的基坑(梢)的土方开挖、支护、降水工程属于深基坑工程。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 108

Front: (一)浅基坑的支护( 1 )锚拉支撑:水平挡土板支在柱桩的内侧,柱桩一端打人土中,另一端用拉杆与锚桩拉紧,在挡土板内侧回填土。适于开挖较大型、深度较深的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用。( 2 )斜柱支撑:水平挡土板钉在柱桩内侧,柱桩外侧用斜撑支顶,斜撑底端支在木桩上,在挡土板内侧回填土。适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时。( 3 )型钢桩横挡板支撑:沿挡土位置预先打入钢轨、工字钢或H型钢桩,间距1. 0 ~ l. 5 m,然后边挖方,边将3~6 c m厚的挡士板塞进钢桩之间挡士,并在横向挡板与型钢桩之间打上模子,使横板与土体紧密接触。适于地下水位较低、深度不很大的一般黠性或砂土层中使用。( 4 )短桩横隔板支撑:打人小短木桩或钢桩,部分打人土中,部分露出地面,钉上水平挡土板,在背面填士、穷实。适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用( 5 )临时挡土墙支撑:沿坡脚用砖、石叠砌或用装水泥的聚丙烯扁丝编织袋、草袋装土、砂堆砌,使坡脚保持稳定。适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡’不够时使用。( 6 )挡土灌注桩支护:在开挖基坑的周围,用钻机或洛阳铲成孔,桩径4 0 0~500 mm ,现场灌筑钢筋混凝土桩,桩间距为1 . 0 ~ 1. 5 m,在桩间土方挖成外拱形使之起土拱作用。适用于开挖较大、较浅(<5m)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、位移时采用。( 7 )叠袋式挡墙支护:采用编织袋或草袋装碎石(砂砾石或土)堆砌成重力式挡墙作为基坑的支护,在墙下部砌5 0 0mm厚块石基础,墙底宽1 5 0 0~2 0 0 0mm,顶宽适当放坡卸土1 . 0 ~ 1. 5 m,表面抹在!、浆保护。适用于一般秸性土、面积大、开挖深度在5m以内的浅基坑支护。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 108

Front: (二)深基坑的支护深基坑土方开挖,当施工现场不具备放坡条件,放坡无法保证施工安全,通过放坡及加设临时支撑已经不能满足施工需要时,一般采用支护结构进行临时支挡,以保证基坑的土壁稳定。支护结构的选型有排桩、地下连续墙、 水泥土桩墙、逆作拱墙或采用上述形式的组合等。( 1 )排桩支护:通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。排桩可根据工程情况分为悬臂式支护结构、拉锚式支护结构、内撑式支护结构和锚杆式支护结构。适用条件:基坑侧壁安全等级为二级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。( 2 )地下连续墙:地下连续墙可与内支撑、逆作法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。地下连续墙宜同时用作主体地下结构外墙。适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件复杂的深基坑。( 3 )水泥土桩墙:水泥土桩墙,依靠其本身自重和刚度保护坑壁,一般不设支撑,特殊情况下经采取措施后亦可局部加设支撑。水泥土桩墙有深层搅拌水泥土桩墙、高压旋喷桩墙等类型,通常呈格构式布置。适用条件:基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力宜运150 k P a ;基坑深度宜运6m0 ( 4 )逆作拱墙:当基坑平面形状适合时,可采用拱墙作为围护墙。拱墙有圆形闭合拱墙、椭圆形闭合拱墙和组合拱墙。对于组合拱墙,可将局部拱墙视为两饺拱。适用条件:基坑侧壁安全等级直为二、三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用;拱墙轴线的矢跨比宜去1 / 8 ;基坑深度宜运1 2m;地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 109

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 110
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表5 -4 各类支护结构特点及适用条件统计表适用条件结构形式安全等级基坑深度、环境条件、土类和地下水条件锚拉式结构适用于较深的基坑( 1 )排桩适用于可采用降水或截水帷幕的基支撑式结构适用于较深的基坑坑。
( 2 )地下连续墙宜同时用作主体地下结构外悬臂式结构适用于较浅的基坑墙,可同时用于截水。
支挡一级、( 3 )锚杆不宜用在软土层和高水位的碎石土、式结二级、当锚拉式、支撑式和砂土层中。
构双排桩三级悬臂式结构不适用时,( 4 )当邻近基坑有建筑物地下室、地下构筑可考虑采用双排桩物等,锚杆的有效锚固长度不足时,不应采用锚杆。
支护结构与主体( 5 )当锚杆施工会造成基坑周边建(构)筑结构结合的适用于基坑周边环境物的损害或违反城市地下空间规划等规定时,不逆作法条件很复杂的深基坑应采用锚杆单一士钉墙适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑,且基坑深度不宜大于1 2 m 预应力锚杆适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑,且复合土钉墙基坑深度不宜大于1 5 m 当基坑潜在滑动面土钉二级、用于非软土基坑时,基坑深度不宜大于1 2m;用内有建筑物、重要地墙水泥土桩垂直三级于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m;不宜用下管线时,不宜采用复合土钉墙在高水位的碎石土、砂土、粉土层中土钉墙微型桩垂直适用于地下水位以上或经降水的基坑,用于非软复合土钉墙土基坑时,基坑深度不宜大于1 2m;用于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m 重力式水泥土墙二级、三级适用于淤泥质土、淤泥基坑,且基坑深度不宜大于7m 放坡三级( 1 )施工场地应满足放坡条件。
( 2 )可与上述支护结构形式结合注 :I .
当基坑不同部位的周边环境条件、土层性状、基坑深度等不同时,可在不同部位分别采用不同的支护形式。
2 .
支护结构可采用上、下部以不同结构类型组合的形式。
表5 -4 各类支护结构特点及适用条件统计表适用条件结构形式安全等级基坑深度、环境条件、土类和地下水条件锚拉式结构适用于较深的基坑( 1 )排桩适用于可采用降水或截水帷幕的基支撑式结构适用于较深的基坑坑。
( 2 )地下连续墙宜同时用作主体地下结构外悬臂式结构适用于较浅的基坑墙,可同时用于截水。
支挡一级、( 3 )锚杆不宜用在软土层和高水位的碎石土、式结二级、当锚拉式、支撑式和砂土层中。
构双排桩三级悬臂式结构不适用时,( 4 )当邻近基坑有建筑物地下室、地下构筑可考虑采用双排桩物等,锚杆的有效锚固长度不足时,不应采用锚杆。
支护结构与主体( 5 )当锚杆施工会造成基坑周边建(构)筑结构结合的适用于基坑周边环境物的损害或违反城市地下空间规划等规定时,不逆作法条件很复杂的深基坑应采用锚杆单一士钉墙适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑,且基坑深度不宜大于1 2 m 预应力锚杆适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑,且复合土钉墙基坑深度不宜大于1 5 m 当基坑潜在滑动面土钉二级、用于非软土基坑时,基坑深度不宜大于1 2m;用内有建筑物、重要地墙水泥土桩垂直三级于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m;不宜用下管线时,不宜采用复合土钉墙在高水位的碎石土、砂土、粉土层中土钉墙微型桩垂直适用于地下水位以上或经降水的基坑,用于非软复合土钉墙土基坑时,基坑深度不宜大于1 2m;用于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m 重力式水泥土墙二级、三级适用于淤泥质土、淤泥基坑,且基坑深度不宜大于7m 放坡三级( 1 )施工场地应满足放坡条件。
( 2 )可与上述支护结构形式结合注 :I .
当基坑不同部位的周边环境条件、土层性状、基坑深度等不同时,可在不同部位分别采用不同的支护形式。
2 .
支护结构可采用上、下部以不同结构类型组合的形式。

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 111
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表5- 5基坑安全等级类别分类标准重要工程或支护结构作为主体结构的一部分;一级二级三级开挖深度大于1 0m; 与邻近建筑物、重要设脏的距离在开挖深度以内的基坑;基坑范围内有历史文物、近1 飞 优秀建筑、重要管线等需要严加保护的基坑除一级基坑和三级基坑夕| 的~坑均属二级基坑开挖深度小于7m,且周驾环境无特别要求的基坑表5- 5基坑安全等级类别分类标准重要工程或支护结构作为主体结构的一部分;一级二级三级开挖深度大于1 0m; 与邻近建筑物、重要设脏的距离在开挖深度以内的基坑;基坑范围内有历史文物、近1 飞 优秀建筑、重要管线等需要严加保护的基坑除一级基坑和三级基坑夕| 的~坑均属二级基坑开挖深度小于7m,且周驾环境无特别要求的基坑

Front: 超过一定规模的危险性较大的深基坑工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。实行施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 111

Front: 专项方案编制应当包括以下内容:( 1 )工程概况:分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。( 2 )编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。( 3 )施工计划:施工进度计划、材料与设备计划。( 4 )施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。( 5 )施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。( 6 )劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。( 7 )计算书及相关图纸。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 111

Front: (三)土方开挖的要求( 1 )土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开峭支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。( 2 )当开挖基坑土体含水量大而不稳定或基坑较深,或受到周围场地限制而需要用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,应采用临时性支撑加固。( 3 )挖至坑底时,应避免扰动基底持力土层的原状结构。( 4 )相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序。( 5 )开挖时,挖土机械不得碰撞或损害支撑结构,不得损害已施工的基础桩。
6 )基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等经常复测检查。( 7 )当基坑采用降水时,应在降水后开挖地下水位以下的土方,且地下水位应保持在开挖面5 0c m以下。( 8 )软土基坑开挖尚应符合下列规定:1应按分层、分段、对称、均衡、适时的原则开挖。2当主体结构采用桩基础且基础桩已施工完成时,应根据开挖面下软土的性状,限制每层开挖厚度。3对采用内支撑的支护结构,宜采用开梢方法挠筑混凝土支撑或安装钢支撑;开挖到支撑作业面后,应及时进行支撑的施工。4对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,每→开挖区段的长度不宜大于4 0mo
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 111

Front: 支护的作业要求( 1 )应按支护结构设计规定的施工顺序和开挖深度分层开挖。( 2 )当支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时,方可向下开挖;对采用预应力锚杆的支护结构,应在施加预加力后,方可开挖下层土方;对土钉墙,应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2 天后,方可开挖下层土方。( 3 )开挖至锚杆、土钉施工作业面时,开挖面与锚杆、土钉的高差不宜大于5 0 0 m m。( 4 )采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑。( 5 )基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。( 6 )基坑开挖和支护结构使用期内,应按下列要求对基坑进行维护:1雨期施工时,应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施;排水沟、集水井应采取防渗措施。2基坑周边地面宜作硬化或防渗处理。3基坑周边的施工用水应有排放系统,不得渗人土体内。4当坑体渗水、积水或有渗流时,应及时进行疏导、排泄,截断水源。5开挖至坑底后,应及时进行混凝土垫层和主体地下结构施工。6主体地下结构施工时,结构外墙与基坑侧壁之间应及时回填。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 112

Front: 危险消除后,方可继续开挖。必要时,应对危险部位采取基坑回填、地面卸土、临时支撑等应急措施。当危险由地下水管道渗漏、坑体渗水造成时,尚应及时采取截断渗漏水水源、疏排渗水等措施。上述报警情况或其他险情包括:1支护结构位移达到设计规定的位移限值,且有继续增长的趋势。2支护结构位移速率增长且不收敛。3支护结构构件的内力超过其设计值。4基坑周边建筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降限值,且有继续增长的趋势;基坑周边建筑物、道路、地面出现裂缝,或其沉降、倾斜达到相关规范的变形允许值。5支护结构构件出现影响整体结构安全性的损坏。6基坑出现局部拥塌。7开挖面出现隆起现象。8基坑出现流土、管涌现象。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 112

Front: 基坑监测是指在建筑基坑施工及使用阶段,对建筑基坑及周边环境实施的检查、量测和监视工作,主要是为了确保建筑基坑的安全和保护基坑周边环境。开挖深度大于等于Sm或开挖深度小于Sm但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程及其他需要检测的基坑工程应实施基坑工程监测。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 113

Front: ( 2 )安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 113

Front: ( 1 1 )当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并对基坑支护结构和周边环境中的保护对象采取应急措施:1监测数据达到监测报警值的累计值。2基坑支护结构或周边土体的位移值突然明显增大或基坑出现流沙、管涌、隆起、陷落或较严重的渗漏等。3基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象。4周边建筑的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。5周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等。6根据当地工程经验判断,出现其他必须进行危险报警的情况。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 115

Front: 基坑安全措施通常,基坑安全措施有如下几项:( 1 )开挖深度超过2m的,必须在沿基坑边设立防护栏杆且在危险处设置红色警示灯,防护栏杆周围悬挂“禁止翻越”“当心坠落”等禁止、警告标志。( 2 )基坑内应搭设上下通道,以满足作业人员通行。作业人员在作业施工时应有安全立足点,禁止垂直交叉作业。( 3 )基坑内及基坑周边应设置良好的排水系统,并满足施工、防汛要求。( 4 )基坑周边距基坑边lm范围内严禁堆放土石方、料具等荷载较重的物料。对周边原有建筑物、公共设施等应设置观测点,安排专人负责,及时观测,发现异常情况立即采取措施处理。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 115

Front: (一)截水基坑截水应根据工程地质条件、水文地质条件及施工条件等,选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷或摆喷注浆帷幕、地下连续墙或咬合式排桩。
支护结构采用排桩时,可采用高压喷射注浆与排桩相互咬合的组合帷幕。
对碎石土、杂填土、泥炭质土、泥炭、p H值较低的土或地下水流速较大时,水泥土搅拌桩帷幕、高压喷射注浆帷幕宜通过试验确定其适用性或外加剂品种及掺量。
当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用落底式帷幕。
截水帷幕在平面布置上应沿基坑周边闭合。
当采用沿基坑周边非闭合的平面布置形式时,应对地下水沿帷幕两端绕流引起的渗流破坏和地下水位下降进行分析。
高压喷射注浆截水帷幕施工时应符合下列要求:( 1 )采用与排桩咬合的高压喷射注浆截水帷幕时,应先进行排桩施工,后进行高压喷射注浆施工。
( 2 )高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于2 4h。
( 3 )喷射注浆时,应由下而上均匀喷射,停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面标高lm。
( 4 )可采用复喷工艺增大固结体半径、提高固结体强度。
( 5 )喷射注浆时,当孔口的返浆量大于注浆量的2 0 %时,可采用提高喷射压力、增加提升速度等措施。
( 6 )当因浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时,应将注浆管停置在不返浆处持续喷射注浆,并宜同时采用从孔口填入中粗砂、注浆液掺入速凝剂等措施,直至出现孔口返浆。
( 7 )喷射注浆后,当浆液析水、液面下降时,应进行补浆。
( 8 )当喷射注浆因故中途停喷后,继续注浆时应与停喷前的注浆体搭接,其搭接长度不应小于5 0 0mm0 ( 9 )当注浆孔邻近既有建筑物时,宜采用速凝浆液进行喷射注浆。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 116

Front: 抽水系统在使用期的维护应符合下列要求:( l )降水期间应对井水位和抽水量进行监测,当基坑侧壁出现渗水时,应采取有效疏排措施。( 2 )采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面2 0 0mm以上,并应防止物体坠入井内。( 3 )冬季负温环境下,应对抽排水系统采取防冻措施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 117

Front: 基坑发生明塌前主要迹象基坑发生明塌前主要迹象
Q: 五、[...]有如下几种:( l )周围地面出现裂缝,并不断扩展。( 2 )支撑系统发出挤压等异常响声。( 3 )环梁或排桩、挡墙的水平位移较大,并持续发展。( 4 )支护系统出现局部失稳。( 5 )大量水土不断涌入基坑。( 6 )相当数量的锚杆蝶、母松动,甚至有楠钢松脱现象。
A: 基坑发生明塌前主要迹象基坑发生明塌前主要迹象
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 117

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 117
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 六、基坑工程应急措施( l )在基坑开挖过程中,一旦出现了渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑底设沟排水、引流修补、密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时进行处理。
( 2 )如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计估计值,应予以高度重视,同时做好位移监测,掌握发展趋势。
如果位移持续发展,超过设计值较多,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚度和加设支撑等方法及时进行处理。
( 3 )如果悬臂式支护结构位移超过设计值,应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时进行处理。
如果悬臂式支护结构发生深层滑动,应及时浇筑垫层,必要时也可· 109 · 更多资料请加鼎睿教育官方微信:19936782208 2019年注册安全工程师考试学习交流QQ群:598326475 培训课程YY直播房间号:22816876 .
.
·.·.
.
· .
. .
.
., . .
·’- . .
.
~ .
.
·.
· ,, >安全生产专业实务建筑施,工安全以加厚垫层,形成下部水平支撑。
( 4 )如果支撑式支护结构发生墙背土体沉陷,应采取增设坑外回灌井、进行坑底加固、垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法及时进行处理。
( 5 )对于轻微的流沙现象,在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压住”流沙。
对于较严重的流沙,应增加坑内降水措施进行处理。
( 6 )如果发生管涌,可以在支护墙前再打设一排钢板桩,在钢板桩与支护墙间进行注浆。
( 7 )对邻近建筑物沉降的控制一般可以采用回灌井、跟踪注浆等方法。
对于沉降很大,而压密注浆又不能控制的建筑,如果基础是钢筋混凝土的,则可以考虑采用静力锚杆压桩的方法进行处理。
( 8 )对于基坑周围管线保护的应急措施一般包括增设回灌井、打设封闭桩或管线架空等方法。
( 9 )当基坑变形过大,或环境条件不允许等危险情况出现时,可采取底板分块施工和增设斜支撑的方法措施。
2019年注册安全工程师考试学习交流QQ群:598326475 培训课程YY直播房间号:22816876 六、基坑工程应急措施( l )在基坑开挖过程中,一旦出现了渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑底设沟排水、引流修补、密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时进行处理。
( 2 )如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计估计值,应予以高度重视,同时做好位移监测,掌握发展趋势。
如果位移持续发展,超过设计值较多,则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚度和加设支撑等方法及时进行处理。
( 3 )如果悬臂式支护结构位移超过设计值,应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时进行处理。
如果悬臂式支护结构发生深层滑动,应及时浇筑垫层,必要时也可· 109 · 更多资料请加鼎睿教育官方微信:19936782208 2019年注册安全工程师考试学习交流QQ群:598326475 培训课程YY直播房间号:22816876 .
.
·.·.
.
· .
. .
.
., . .
·’- . .
.
~ .
.
·.
· ,, >安全生产专业实务建筑施,工安全以加厚垫层,形成下部水平支撑。
( 4 )如果支撑式支护结构发生墙背土体沉陷,应采取增设坑外回灌井、进行坑底加固、垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方法及时进行处理。
( 5 )对于轻微的流沙现象,在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压住”流沙。
对于较严重的流沙,应增加坑内降水措施进行处理。
( 6 )如果发生管涌,可以在支护墙前再打设一排钢板桩,在钢板桩与支护墙间进行注浆。
( 7 )对邻近建筑物沉降的控制一般可以采用回灌井、跟踪注浆等方法。
对于沉降很大,而压密注浆又不能控制的建筑,如果基础是钢筋混凝土的,则可以考虑采用静力锚杆压桩的方法进行处理。
( 8 )对于基坑周围管线保护的应急措施一般包括增设回灌井、打设封闭桩或管线架空等方法。
( 9 )当基坑变形过大,或环境条件不允许等危险情况出现时,可采取底板分块施工和增设斜支撑的方法措施。
2019年注册安全工程师考试学习交流QQ群:598326475 培训课程YY直播房间号:22816876

Front: 作业脚于架是指由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上,为建筑施工提供作业平台和安全防护的脚手架,包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的落地作业脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架等,简称作业架。支撑脚手架是指由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面或结构上,可承受各种荷载,具有安全保护功能,为建筑施工提供支撑和作业平台的脚手架,包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的结构安装支撑脚手架、氓凝土施工用模板支撑脚手架等,简称支撑架。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 119

Front: 脚手架的搭设和拆除作业是一项技术性、安全性要求很高的工作,专项施工方案是指导脚手架搭拆作业的技术文件。如果元专项施工方案而盲目进行脚手架的搭拆作业,极易引发安全事故。所以,在进行脚手架搭拆作业前,应根据工程特点编制专项施工方案,并应经审批后组织实施。在脚手架搭设和拆除作业前,根据工程的特点对脚手架搭设和拆除进行设计和计算,编制出指导施工作业的技术文件,并按其组织实施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 119

Front: 架体的构造设计应注意的事项
Q: [...]有:( 1 )脚手架的构造应满足设计计算基本假定条件(边界条件)的要求。脚手架设计计算的基本假定是脚手架设计计算的前提条件,是靠构造设计来满足的。对于脚手架而言,边界条件主要是连墙件、水平杆、剪刀撑(斜撑杆)、扫地杆的设置;对于支撑脚手架而言,边界条件主要是纵向和横向水平杆、竖向(纵、横)剪刀撑、水平剪刀撑、斜撑杆、扫地杆的设置。( 2 )脚手架的设计计算模型与脚手架的构造相对应。当构造发生变化时,设计计算的技术参数也要发生变化。( 3 )当剪刀撑、水平杆、扫地杆、节点连接形式等按不同构造方式设置时,架体的稳定承载力会存在很大差别。
A: 架体的构造设计应注意的事项
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 120

Front: 木质材料脚手架
Q: )[...]木杆常用剥皮杉杆或落叶松。立杆和斜杆(包括斜撑、抛撑、剪刀撑等)的小头直径一般不小于7 0 m m;纵向水平杆、横向水平杆的小头二般不小于8 0 m m;脚手板的厚度一般不小于5 0mm,应符合木质二等材。
A: 木质材料
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 120

Front: 竹质脚手架材料
Back: 竹质脚手架材料
2 )竹质材料竹竿一般采用3~4 年以上生长期的毛竹。青嫩、枯脆、黑斑、腐烂、虫蛙以及裂纹连通二节以上的竹竿都不能用。使用竹竿搭设脚手架时,其立杆、斜撑、顶撑、抛撑、剪刀撑、扫地杆和纵向水平杆的小头一般不小于7 5m m,纵、横向水平杆的小头不小于9 0 m m 。对直径为6 0~9 0m m的杆件,应双杆合并使用。搁栅、栏杆不得小于6 0 m m 。主要受力杆件的使用期限不宜超过1 年。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 121

Front: 钢管脚手架
Back: 钢管脚手架
钢管钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 1 3 7 9 3 )或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3 0 9 1 )中规定的3 号普通钢管。其质量应符合国家标准《碳素结构钢》( GB/T 7 0 0 )中Q2 3 5 - A级钢的规定。钢管的尺寸应按标准选用,每根钢管的最大质量不应大于2 5屿,钢管的尺寸为中4 8. 3 mm×3 . 6 m m
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 121

Front: 扣件的螺杆拧紧扭力矩达到6 5N · m时不得发生破坏,使用时扭力矩应在4 0~6 5N · m之间。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 121

Front: 脚手板脚手板应满足强度、耐久性和重复使用要求,钢脚手板材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 7 0 0 )中Q 2 3 5级钢的规定;冲压钢脚手板的钢板厚度不宜小于1. 5 mm,板面冲孔内切圆直径应小于2 5mm0
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 121

Front: 构配件标准要求
Q: [...]脚手架构配件应具有良好的互换性,且可重复使用。构配件出厂质量应符合国家现行相关产品标准的要求,杆件、构配件的外观质量应符合下列规定:( 1 )不得使用带有裂纹、折痕、表面明显凹陷、严重锈蚀的钢管。( 2 )铸件表面应光滑,不得有砂眼、气孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷,表面粘砂应清除干净。( 3 )冲压件不得有毛刺、裂纹、明显变形、氧化皮等缺陷。( 4 )焊接件的焊缝应饱满,焊渣应清除干净,不得有未焊透、夹渣、咬肉、裂纹等缺陷。
A: 构配件标准要求
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 122

Front: 脚手架地基基础安全要求如下:( 1 )脚手架的基础可以用十个字来概括:平整、劳实、硬化、垫木、排水(沟糟)。( 2 )现浇混凝土宜为C 1 5以上素泪凝土,现浇1 昆凝土宽度应超出脚手架宽度两边各100 m m以上,待混凝土强度达到7 0 %以上时才可搭设脚手架。( 3 )地基上应铺设5 0mm (厚)×2 0 0mm (宽)木板,木板应平行于墙面放置。底座底面标高以高于自然地坪5 0m m为宜。( 4 )地基应里高外低,坡度不少于3 %。应沿地基周圈设置排水沟捕。( 5 )基础经验收合格后,应按施工组织设计的要求放线定位。( 6 )直接支承在土体上的模板支架及脚手架,立杆底部应设置可调底座,土体应采取压实、铺设块石或浇筑混凝土垫层等加固措施防止不均匀沉陷,也可在立杆底部垫设垫板,垫板的长度不宜少于2跨
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 122

Front: 脚手架的搭设与拆除施工,是一项技术性很强的工作,应按专项施工方案施工。在作业前,为了保证架体搭设质量和搭设与拆除作业安全,应对操作人员进行技术安全交底。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 122

Front: 脚手架搭设
Back: 脚手架搭设
1 )落地作业脚于架、悬挑脚手架的搭设应与工程施工同步,一次搭设高度不应超过最上层连墙件两步,且自由高度不应大于4m。( 2 )支撑脚手架应逐排、逐层进行搭设。( 3 )剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设,不得滞后安装。( 4 )构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延伸,自下而上按步架设,并应逐层改变搭设方向。( 5 )每搭设完一步架体后,应按规定校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度 。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 123

Front: 连墙件
Back: 连墙件
连墙件设置连墙件是保证作业脚手架稳定的重要构件,必须与作业脚手架同步搭设并连接牢固。作业脚手架连墙件的安装必须符合下列规定:( 1 )连墙件的安装必须随作业脚手架搭设同步进行,严禁滞后安装。( 2 )当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2 个步距及以上时,在上层连墙件安装完毕前,必须采取临时拉结措施。
步距，两相邻水平杆的轴线距离。
跨距，纵向两相邻立杆之间的轴线距离。
横距，两横向相邻立杆之间的轴线距离
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 123

Front: 脚手架拆除
Q: [...]脚手架拆除作业具有一定的危险性,因此为保证拆除作业安全,脚于架拆除作业应有序施工,并应符合下列规定:( 1 )架体的拆除应从上而下逐层进行,严禁上下同时作业。( 2 )同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该杆件所在部位时再拆除。( 3 )作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过程中,当架体的自由端高度超过2 个步距时,必须采取临时拉结措施。( 4 )脚手架的拆除作业不得重锤击打、撬别。拆除的杆件、构配件应采用机械或人工运至地面,严禁抛掷。
A: 脚手架拆除
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 123

Front: 脚手架的使用与管理:( 1 )设置供操作人员上下使用的安全扶梯、爬梯或斜道。( 2 )搭设完毕后应进行检查验收,经检查合格后才准使用。特别是高层脚手架和满堂脚手架更应进行检查验收后才能使用。( 3 )在脚手架上同时进行多层作业的情况下,各作业层之间应设置可靠的防护棚,以防止上层坠物伤及下层作业人员。( 4 )维修、加固。脚手架专项施工方案中,应包括脚手架拆除的方案和措施,拆除时应严格遵守。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 124

Front: 为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,统称脚手架。扣件即采用螺栓紧固的扣接连接件。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 124

Front: 施工方案搭设高度超过规范要求的脚手架应编制专项施工方案,基础、连墙件应经设计计算,专项施工方案经审批后实施;搭设高度超过5 0m的架体,必须采取加强措施,专项施工方案必须经专家论证。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 124

Front: 脚手架钢管宜采用φ 4 8 . 3 mm × 3. 6 mm钢管。每根钢管的最大质量不应大于2 5 . 8 kg0
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 124

Front: 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到6 5N · m时,不得发生破坏。扣件铸件的材料采用可锻铸铁或铸钢。扣件按结构形式分直角扣件、旋转扣件、对接扣件,直角扣件是用于垂直交叉杆件间连接的扣件;旋转扣件是用于平行或斜交杆件间连接的扣件;对接扣件是用于杆件对接连接的扣件。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 125

Front: 脚手板脚于板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的质量不宜大于3 0 kg0 冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 7 0 0 )中Q 2 3 5级钢的规定。木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB 5 0 0 0 5 )中Ha 级材质的规定(表6- 1)。脚手板厚度不应小于5 0m m,两端宜各设置直径不小于4mm的镀钵钢丝箍两道。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 125

Front: 脚手架
Back: 脚手架
可调托撑可调托撑的螺杆与支托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于6m m;可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5 扣,螺、母厚度不得小于3 0m m。可调托撑抗压承载力设计值不应小于4 0k N ,支托板厚不应小于5 mm0
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 125

Front: 据上述国标要求,对作用于脚手架上的荷载分为永久荷载(恒荷)和可变荷载(活载)。计算构件的内力(轴力)、弯矩、剪力等时要区别这两种荷载,要采用不同的荷载分项系数,永久荷载分项系数取1 .2 ,可变荷载分项系数取1 .4。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 125

Front: ( 2 )施工荷载:根据脚手架的不同用途,确定装修、结构两种施工均布荷载(k N / 旷 ) 。装修脚手架为2k N / m 2 ,结构施工脚手架为3 kN/m2
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 126

Front: (二)扣件式铜管脚手架的构造1 .基本构造及要求扣件式钢管脚手架由钢管和扣件组成,它的基本构造形式与木脚手架基本相同,有单排架和双排架两种。在立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆的交叉点称为主节点。主节点处立杆和纵向水平杆的连接扣件与纵向水平杆与横向水平杆的连接扣件的间距应小于1 5 0m m 。在脚手架·使用期间,主节点处的纵向、横向水平杆,纵、横向扫地杆及连墙件不能拆除。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 126

Front: 常用单、双排脚手架设计尺寸单排脚手架搭设高度不应超过2 4m;双排脚手架搭设高度不宜超过5 0m。根据国内几十年的实践经验及对国内脚手架的调查,立杆采用单管的落地脚手架一般在5 0m以下。当需要的搭设高度大于5 0m时,一般都比较慎重地采用了加强措施,如采用双管立杆、分段卸荷、分段搭设等方法。从经济方面考虑。搭设高度超过5 0m时,钢管、扣件的周转使用率降低,脚手架的地基基础处理费用也会增加。高度超过5 0m的脚手架,采用双管立杆(或双管高取架高的2 / 3 )搭设或分段卸荷等有效措施,应根据现场实际工况条件,进行专门设计及论证。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 127

Front: 纵向水平杆( 1 )纵向水平杆可用于设置在立杆内侧,其长度不能小于3跨。( 2 )纵向水平杆用对接扣件接长,也可采用搭接。( 3 )纵向水平杆的对接、搭接应符合下列规定:1纵向水平杆的对接扣件应交错布置。两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离不应小于5 0 0mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1 / 3
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 128

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 128
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 丁斗止γ////////////////// A ~ I "" A 2 2 3 ~ 」」」」|(创接头不在同步内(立面)1 立杆;2 一纵向水平杆;3 -横向水平杆图6 -1 纵向水平杆对接接头布置丁斗止γ////////////////// A ~ I "" A 2 2 3 ~ 」」」」|(创接头不在同步内(立面)1 立杆;2 一纵向水平杆;3 -横向水平杆图6 -1 纵向水平杆对接接头布置

Front: 纵向脚手架搭接
Back: 纵向脚手架搭接
2搭接长度不应小于l m,应等间距设置3 个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至纵向水平杆端部的距离不应小于1 0 0 m m。3当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于4 0 0 m m。
纵向水平杆比横向水平杆长。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 128

Front: 横向脚手架
Back: 横向脚手架
纵距又被称为跨距。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 129
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。
作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手架的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1 / 2。
脚手架必须设置纵、横向扫地杆。
纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于2 0 0m m处的立杆上。
横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m 0靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于5 0 0m m,如图6- 2所示。
-俨.,:: -』一g IN I ;;,:500 军 L 1-斗+ 」 」|l 一横向扫地杆;2 一纵向扫地杆图6 -2 纵、横向扫地杆构造” ε = 言飞 I I - ~ 喝

Front: 脚手板I ;;,:500 军 L1-斗+ 」 」|l 一横向扫地杆;2 一纵向扫地杆图6 -2 纵、横向扫地杆构造” ε = 言飞 I I- ~ 喝当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于1 8 0mm。使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端插入墙内,插入长度不应小于1 8 0mm。脚手板的设置应符合下列规定:作业层脚手板应铺满、铺稳;冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚于板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根小横杆,脚手板外伸长应取1 3 0~1 5 0mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于3 0 0mm,脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于2 0 0mm, 其伸出横向水平杆的长度不应小于1 0 0 m m ,如图6- 3所示。竹笆脚手板应按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径1 . 2 mm的镀钵钢丝固定在纵向水平杆上,如图6- 4所示。作业层端部脚手板探头长度应取1 5 0m m,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 129

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 130
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (功脚手板对接图6 -3 脚手板对接、搭接构造(功脚手板对接图6 -3 脚手板对接、搭接构造

Front: 立杆
Back: 立杆
( 1 )每根立杆底部应设置底座,座下再设垫板。( 2 )脚手架底层步距不应大于2mo ( 3 )立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。( 4 )立杆接长除顶层顶部可采用搭接外,其余各层必须采用对接扣件连接。( 5 )立杆上的搭接扣件应交错布置,并满足如下要求:1两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 mm0 2各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1 / 30( 6 )搭接长度不应小于1m,应采用不小于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100 mm。( 7 )脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m;宜高出檐口上踹1 . 5 m。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 130

Front: 连墙件1
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 130
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 1 )宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于3 0 0mm o ( 2 )连墙件应从底层第→步大横杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定。
表6- 4连墙件布直最大问距脚手架高度竖向间距水平间距每根连精件覆盖面积V m 2 运5 0m 3h 31.
,:;;40 双排>50m 2h 31.
运2 7 单排,:;; 24 m 3h 31.
运4 0 注 :h 一步距;l . 一纵距。
( 3 )开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m 0 · 122 ·

Front: 连墙件2
Back: 连墙件2
4 )连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,应向脚手架一端下斜连接。( 5 )连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度2 4m以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接。( 6 )当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾面措施。当搭设抛撑时,抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在4 5 °~6 0 。之间;连接点中心至主节点的距离不应大于3 0 0m m 0抛撑应在连墙件搭设后再拆除。( 7 )架高超过4 0m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 131

Front: 脚手架门洞
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 131
Other fields (not shown on cards):
Remarks: A’ C" 9 9’ l 一1 区囚i i 叫i i 二J 胆A E i i i i i ! 1 2 4 !!!!!!! !!!!!!!! E E ,乓窍I..,: ..,: H F 9 F ( c )挑空一根立轩B型( d )挑空二根立杆B型

Front: 门洞
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 132
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 面的倾角α应在4 5 °~6 0 。
之间。
门洞析了架的型式宜按下列要求确定:当步距( h)小于纵距(l . )时,应采用A型 ;当步距(h)大于纵距(l . )时,应采用B型,并应符合下列规定:(1) h = l . 8 m时,纵距不应大于1 . 5 mo (2) h =2. 0 m时,纵距不应大于1 . 2 mo 单、双排脚手架门洞楠架的构造应符合下列规定:( 1 )单排脚手架门洞处,应在平面衍架的每一节间设置→根斜腹杆;双排脚手架门洞处的空间楠架,除下弦平面外,应在其余5 个平面内的图示节间设置一根斜腹杆。
( 2 )斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于1 5 0m m o当斜腹杆在1 跨内跨越2 个步距时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上。
( 3 )斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,搭接构造应符合规范的规定。
单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆,如图6- 6所示。
I 1 寸产设的叫做平杆增设的纵…寸行r 1n气1 」1 1 图6 - 6单排脚手架过窗洞构造

Front: 剪刀撑
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 132
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 )剪刀撑的设置双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑。
每道剪刀撑跨越立杆的根数为5- 6根,斜杆与地面的倾角应在4 5 °~6 0 。
之间,剪刀撑跨越立杆的根数见表6 -50 表6 -5 剪刀撑跨越立杆的最多根数剪刀撑斜杆与地面的倾角α / ( 。 )剪刀撑跨越立杆的最多根数,也45 7 50 6 60 5

Front: 24m与非24m剪刀撑搭设
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 133
Other fields (not shown on cards):
Remarks: l\ / |\ / 、、I 2 、/ / \ / / \ / \ , 飞, 、, , 、/ \ / \ \ / \ / 、I/ 、, ’‘ " \ / \ / / \ / \ | / \ / \ .,4~· |\ / \ 运15m 图6 -7 高度2 4m以下剪刀撑布置图6 -8 高度2 4m以上剪刀撑布置·

Front: 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于1 5 0m m o高度在2 4m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在2 4m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过1 5m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,如图6- 7、图6- 8所示。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 132

Front: 横向斜撑的设置横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字形连续设置;高度在2 4m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在2 4m以上的封闭型双排脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6 跨间距设置一道;开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 134

Front: 斜道
Q: [...]1 )人行并兼作材料运输的斜道的型式高度不大于6m的脚手架,宜采用一字形斜道;高度大于6m的脚手架,宜采用之字形斜道。2 )斜道的构造斜道应附着外脚手架或建筑物设置;运料斜道宽度不应小于1 . 5 m,坡度不应大于1 : 6 ;人行斜道宽度不应小于lm,坡度不应大于1 : 3 ;拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1 . 2 m,挡脚板高度不应小于1 8 0m m 。运料斜道两端、平台外围和端部均应按规定设置连墙件;每两步应加设水平斜杆;应按规定设置剪刀撑和横向斜撑。3 )斜道脚手板构造脚于板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500 m m;脚手板顺铺时,接头应采用搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处应采用三角木填J I 顶;人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔2 5 0~3 0 0mm设置一根防滑木条,木条厚度应为2 0~3 0mm0
A: 斜道
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 134

Front: 脚手架搭设完毕后,应经检查、验收确认合格后方可进行作业。应逐层、逐流水段内主管工长、架子班组长和专职安全技术人员一起组织验收,并填写验收单。1 .验收阶段( 1 )基础完工后及脚手架搭设前。( 2 )作业层上施加荷载前。( 3 )每搭设完6~8m高度后。( 4 )达到设计高度后。( 5 )遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后。( 6 )停用超过一个月。2 .验收要求( 1 )脚手架的基础处理、做法、埋置深度必须正确可靠。( 2 )架子的布置、立杆、大小横杆间距应符合要求。( 3 )连墙点要安全可靠。( 4 )剪刀撑、斜撑应符合要求。( 5 )脚手架的扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。( 6 )脚手板的铺设应符合规定。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 134

Front: 脚手架施工作业属高处作业,其安全技术要求主要有:( 1 )必须有完善的施工方案,并经企业技术负责人审批。( 2 )必须有完善的安全防护措施,要按规定设置安全网、防护栏、挡脚板。( 3 )操作人员上下架子,要有保证安全的扶梯、爬梯或斜道。( 4 )必须有良好的防电、避雷装置,钢脚手架等均应可靠接地,高于四周建筑物的脚手架应设避雷装置。( 5 )必须按规定设扫地杆、连墙件和剪刀撑,保证架体牢固。( 6 )脚手板要铺满、铺稳,不得留探头板,要保证有3 个支撑点,并绑扎牢固。( 7 )在脚手架搭设和使用过程中,必须随时进行检查,经常清除架上的垃圾,注意控制架上荷载,禁止在架上过多地堆放材料和多人挤在一起。( 8 )工程复工和风、雨、雪后应对脚手架进行详细检查,发现有立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜等情况应及时处理。( 9 )遇6 级以上大风或大雾、大雨,应暂停高处作业,雨雪后上架操作要有防滑措施。( 1 0 )设置供操作人员上下使用的安全扶梯、爬梯或斜道。( 1 1 )搭设完毕后应进行检查验收,经检查验收合格后才能使用。特别是高层脚手架和满堂脚手架更应检查验收合格后才能使用。( 1 2 )在脚手架上同时进行多层作业的情况下,各作业层之间应设置可靠的防护棚,以防止上层坠物伤及下层作业人员。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 135

Front: 一般规定悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于20 m, 20 m及以上时应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定。悬挑·架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑楠架等,不得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接。与建筑结构的固定方式应经设计计算确定。悬挑钢梁的选型计算、锚固长度、设置间距、斜拉措施等对悬挑架体稳定有着重要影响;型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢,现场多使用工字钢;悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,结构预埋吊环应使用H P B 2 3 5级钢筋制作,但钢丝绳、钢拉杆卸荷不参与悬挑钢梁受力计算。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 135

Front: 悬挑式脚手架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计算书,且符合安全技术条件,审批手续齐全(施工单位编制→施工单位审批→施工单位技术负责人批准→报送监理单位→总监理工程师组织监理工程师审核→总监理工程师批准→报送建设单位),并在专职安全管理人员监督下实施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 136

Front: 悬挑式脚手架选择和制作应注意的问题悬挑式脚手架选择和制作时应注意以下几个问题:( 1 )悬挑式脚手架必须编制专项施工方案,方案必须经企业技术负责人审批并签字盖章,架体高度在2 0m及以上的悬挑式脚手架工程须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》组织专家论证。( 2 )安装符合专项施工方案要求。( 3 )型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于1 0 0mm0 ( 4 )悬挑式脚手架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬析架等,不得采用钢管。( 5 )必须经过设计计算,其计算内容包括:1材料的抗弯强度;2抗剪强度;3整体稳定;4挠度。( 6 )悬挑式脚于架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上。( 7 )节点的制作(悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点)必须采用焊接或螺栓连接的结构,不得采用扣件连接,以保证节点是刚性的。( 8 )支承体与结构的连接方式必须进行设计,设计时考虑连接件的材质,连接件与型钢的固定方式。目前普遍采用是预埋圆钢环或U形螺栓,预埋件不得使用螺纹钢。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 136

Front: 悬挑脚手架
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 137
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于6 3mm × 63 m m× 6mm。
( 1 0 )型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。
悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于1 6 0m m 。
悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。
锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于1 6m m。
如图6- 9所示。
~l. 05m EONWWMh ι 1ν~, / 飞 ; ,; , , ’ - ; 后 , ( , . / . J " ! 元,-I I 0. 2 n, I L2=l. 25 L1 L1 1 一钢丝绳或钢拉杆图6 - 9型钢悬挑脚手架构造• 129 • 2 I 一木换侧向模紧;2 -两根l . 5 m 长、直径1 8 m m的H R B 3 3 5钢筋图6 - 1 0悬挑钢梁U形螺栓固定构造( 1 1 )每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。
钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用H P B 2 3 5级钢筋,其直径不宜小于2 0 m m 。
如图6- 9所示。
( 1 2 )用于锚固的U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。
U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢模或硬木模模紧。
如图6- 1 0所示。
( 1 3 )悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1 .
2 5 倍。
型钢悬挑梁固定端应采用2 个(对)及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U形钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至1 昆凝土梁、板底

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 138
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 100mm× 150mm× 10mm 1 -木模模紧图6 -11 悬挑钢梁穿墙构造图6 -12 悬挑钢梁楼面构造200 200 ←叶-→|100mm× 150mm× 10mm 1 -木模模紧图6 -11 悬挑钢梁穿墙构造图6 -12 悬挑钢梁楼面构造200 200 ←叶-→|

Front: 施工现场的操作平台,根据用途可分为只用于施工操作的作业平台和进行施工作业亦进行施工材料转接用的接料平台(或称卸料平台、转料平台等)。操作平台分为移动式操作平台、落地式操作平台、悬挑式操作平台等多种。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 138

Front: 移动式操作平台
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 139
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( a )立面图( b )侧面图1 一木模;2 一竹笆或木板;3 一梯子;4 一带锁脚轮;5 一活动防护绳;6 一挡脚板图6 -13 移动式操作平台示意图

Front: 移动式操作平台的架体构造应符合下列规定
Q: [...]:( 1 )从移动式的特点方面考虑移动式操作平台的面积不应超过1 0 旷;为防止操作平台倾辙,其高度不应超过Sm;为保证操作平台整体稳定性,其高宽比不应大于3: 1 ;为保证操作平台整体安全,其所承受的施工荷载不应超过1 . 5 kN/m2 0 ( 2 )施工现场操作平台发生事故的重要原因,常常是没有编制专项施工方案或有方案不执行。因此当操作平台面积、高度或荷载超过上述规定时,必须由专业人员编制专项施工方案。( 3 )作业人员在使用操作平台进行施工时,为了防止平台移动宜将立柱与地坪间垫实,因此立柱底部离地面不得超过8 0mm或行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等固定措施。( 4 )操作平台采用。4 8 . 3 m m×3 . 6 m m钢管扣件连接,亦可采用门架式部件,按产品要求进行组装。( 5 )单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于4 0 0m m的扶梯。( 6 )操作平台四周必须设置防护栏杆。( 7 )移动式操作平台在移动时,操作平台上不得站人。( 8 )平台的次梁间距不应大于4 0c m ,台面应满铺5c m厚的木板或竹笆。
A: 移动式操作平台的架体构造应符合下列规定
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 139

Front: 落地式操作平台的架体构造应符合下列规定:( 1 )落地式操作平台的面积不应超过1 0m 2 ,高度不应超过1 5m ,高宽比不应大于2. 5 : 1。
2 )施工平台的施工荷载不应超过2 . 0 k N / m 2 ,接料平台的施工荷载不应超过3. 0 k N / m 2。( 3 )落地式操作平台应独立设置,并应与建筑物进行刚性连接,不得与脚手架连接。( 4 )用脚手架搭设落地式操作平台时其结构构造应符合相关脚手架规范的规定,在立怦下部设置底座或垫板、纵向与横向扫地杆,在外立面设置剪刀撑或斜撑。( 5 )落地式操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件且间隔不应大于4m, 同呻应设置水平剪刀撑。连墙件应采用可承受拉力和压力的构造,并应与建筑结构可靠连降。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 139

Front: 悬挑式操作平台可分为斜拉方式的悬挑式操作平台和下支承方式的悬挑式操作平台两种方式。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 140

Front: 悬挑式操作平台的设置应符合下列相关规定
Q: [...]:( 1 )悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上,且应可靠连接。( 2 )未经专项设计的临时设施上,不得设置悬挑式操作平台。( 3 )悬挑式操作平台的结构应稳定可靠,且其承载力应符合使用要求。( 4 )悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m,承载力需经设计验收。( 5 )当悬挑式操作平台安装时,钢丝绳应采用专用的卡环连接,钢丝绳卡数量应与钢丝绳直径相匹配,且不得少于4个。( 6 )悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧,外侧应安装固定的防护栏杆并应设置防护挡板完全封闭。( 7 )不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上人。
A: 悬挑式操作平台的设置应符合下列相关规定
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 140

Front: 定型组合模板包括定型组合钢模板、钢木定型组合模板、组合铝模板以及定型木模板。目前我国推广应用量较大的是定型组合钢模板。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 140

Front: 墙体大模板有钢制大模板、钢木组合大模板以及由大模板组合而成的筒子模等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 141

Front: 飞模(台模)飞模是用于楼盖结构混凝土浇筑的整体式工具式模板,具有支拆方便、周转快、文明施工的特点。飞模形式包括铝合金和架与木(竹)胶合板面组成的铝合金飞模,轻钢楠架与木(竹)胶合板面组成的轻钢飞模,用门式钢脚手架或扣件钢管脚手架与胶合板或定型模板面组成的脚手架飞模,以及将楼面与墙体模板连成整体的工具式模板-→隧道模。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 141

Front: 滑升模板滑升模板是整体现浇混凝土结构施工的一项新工艺。广泛应用于工业建筑的烟囱、7 . / (塔、筒仓、竖井和民用高层建筑剪力墙、框剪、框架结构施工。滑升模板主要由模板面、围圈、提升架、液压千斤顶、操作平台、支承杆等组成,一般采用钢模板面,也可用木或木(竹)胶合板面。围圈、提升架、操作平台→般为钢结构,支承杆一般用直径2 5mm 的圆钢或螺纹钢制成。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 141

Front: 木模板板面采用木板或木胶合板,支承结构采用木龙骨、木立柱,连接件采用螺栓或铁钉。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 141

Q: 模板通常由3部分组成:[...]模板的结构设计,必须能承受作用于模板结构上的所有垂直荷载和水平荷载(包括泪凝土的侧压力、振捣和倾倒混凝土产生的侧压力、风力等)。在所有可能产生的荷载中要选择最不利的组合验算模板拖体结构和构件及配件的强度、稳定性和刚度。当然首先在模板结构设计上必须保证模板支撑系统形成空间稳定的结构体系。
A: 模板面、支承结构(包括水平支承结构,如龙骨、精架、小1 1 巳 等,以及垂直支承结构,如立柱、格构柱等)和连接配件(包括穿墙螺栓、模板面连接卡扣、模板面与支承构件以及支承构件之间连接零配件等)。
Q: 模板通常由3部分组成:[...]模板的结构设计,必须能承受作用于模板结构上的所有垂直荷载和水平荷载(包括泪凝土的侧压力、振捣和倾倒混凝土产生的侧压力、风力等)。在所有可能产生的荷载中要选择最不利的组合验算模板拖体结构和构件及配件的强度、稳定性和刚度。当然首先在模板结构设计上必须保证模板支撑系统形成空间稳定的结构体系。
A: 模板面、支承结构(包括水平支承结构,如龙骨、精架、小1 1 巳 等,以及垂直支承结构,如立柱、格构柱等)和连接配件(包括穿墙螺栓、模板面连接卡扣、模板面与支承构件以及支承构件之间连接零配件等)。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 141

Front: 模版钢材
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 141
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)钢材采用平炉或氧气转炉3号钢(沸腾钢或镇静钢)、1 6 M n钢、1 6 M n q钢。
钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 7 0 0 )的规定。
钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 1 3 7 9 3 )或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3 0 9 1 )中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢 》 (GB/T 7 0 0 )中Q 2 3 5 A级钢的规定。
有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹等疵病的不得使用。

Front: 木材的树种可根据各地区实际情况选用,材质不宜低于E等材。有腐朽、折裂、枯节等疵病的木材不得使用。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 142

Front: 木模材质等级
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 142
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 构件受力种类受拉或扛:弯构件受弯或E; 弯构件受压构件表6 - 6木材材质等级材质等级I 等材E 等材E等材

Front: 建筑模板结构若采用铝合金时,应采用纯铝加人锤、镜等合金元素后的铝合金型材。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 142

Front: 面板除采用钢、木外,可采用胶合板、复合纤维板、塑料板、玻璃钢板等。其中胶合板应符合《棍凝土模板用胶合板》(GB/T 1 7 6 5 6 )的有关规定。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 142

Front: 覆面竹胶合板植面竹胶合板应符合:表面应平整光滑,具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜,厚度不小于1 5 mmo
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 142

Front: )模板结构构件的长细比规定( 1 )受压构件长细比。支架立柱及柿架不应大于1 5 0 ;拉条、缀条、斜撑等联系构件不应大于2 0 0。( 2 )受拉构件长细比。钢杆件不应大于3 5 0 ,木杆件不应大于2 5 0。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 144

Front: 用门式钢管脚手架作支架立柱的规定( 1 )几种门式钢管脚手架(简称门架)泪合使用时,必须取支承力最小的门架作为设计依据。( 2 )荷载宜直接作用在门架两边立杆的轴线上,必要时可设横梁将荷载传于两立杆顶端,且应按单相门架进行承力计算。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 144

Front: 4 )竖向模板和支架支承部分安装在基土上时,应加设垫板,如钢管垫板上应加底座。垫板应有足够强度和支承面积,且应中心承载。基土应坚实,并有排水措施。对湿陷性黄土应有防水措施;对特别重要的结构工程可采用混凝土、打桩等措施防止支架柱下沉。对冻胀性土应有防冻融措施。( 5 )模板及其支架在安装过程中,必须设置有效防倾疆的临时固定设施。( 6 )现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m时,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1 / 1 0 0 0 - 3 / 1 0 0 0。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 145

Front: ( 7 )现浇多层或高层房屋和构筑物,安装上层模板及其支架应符合下列规定:1下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑;2上层支架立柱应对准下层支架立柱,并于立柱底铺设垫板;3当采用悬臂吊模板、析架支模方法时,其支撑结构的承载能力和刚度必须符合要求 。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 145

Front: 8 )当层间高度大于Sm时,宜选用和架支模或多层支架支模。当采用多层支架支模时,支架的横垫板应平整,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上,且其支柱不得超过二层,并必须待下层形成整体空间后,方允许支安上层支架。( 9 )模板安装作业高度超过2m时,必须搭设脚手架或平台。( 1 0 )模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与井字架脚手架或操作平台连成一体 。( 1 1 )五级风及其以上应停止一切吊运作业。( 1 2 )拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板,安装过程中应设置足够的临时固定设施。( 1 3 )当支撑成一定角度倾斜,或其支撑的表面倾斜时,应采取可靠措施确保支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的措施。( 1 4 )除设计图另有规定者外,所有垂直支架柱应保证其垂直。其垂直允许偏差,当层高不大于Sm时为6mm,当层高大于Sm时为8 mm0 ( 1 5 )己安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 145

Front: 立柱
Back: 立柱
2 )立柱支撑群(或称满堂架)应沿纵、横向设水平拉杆,其间距按设计规定;立杆上、下两端2 0 0m m处设纵、横向扫地杆;架体外侧每隔6m设置→道剪刀撑,并沿竖向连续设置,剪刀撑与地面的夹角应为4 5 。 ~6 0 ° a当楼层高超过1 0m时,还应设置水平方向剪刀撑。拉杆和剪刀撑必须与立柱牢固连接。( 3 )单立柱支撑的所有底座板或支撑顶端都应与底座和顶部模板紧密接触,支撑头不得承受偏心荷载。( 4 )采用扣件式钢管脚手架作立柱支撑时,立杆接长必须采用对接,主立杆间距不得大于Im,纵横杆步距不应大于1 . 2 m0 ( 5 )门式钢管脚手架(简称门架)作支撑时,跨距和间距宜小于1 . 2 m;支撑架底部垫木上应设固定底座或可调底座。支撑宽度为4 跨以上或5 个间距及以上时,应在周边底层、顶层、中间每5列、5 排于每门架立杆根部设φ 4 8 . 3 mm × 3.6 mm通长水平加固杆,并应用扣件与门架立杆扣牢。支撑高度超过1 0m时,应在外侧周边和内部每隔1 5m间距设置剪刀撑,剪刀撑不应大于4 个间距,与水平夹角应为4 5 °~6 0 。,沿竖向应连续设置,并用扣件与门架立杆扣牢 。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 146

Front: 柱模板安装要求柱模板的安装应符合下列要求:( 1 )现场拼装柱模时,应设临时支撑固定,斜撑与地面的倾角宜为6 0 ° ,严禁将大片模板系于柱子钢筋上。( 2 )若为整体组合柱模,吊装时应采用卡环和柱模连接。( 3 )当高度超过4 m时,应群体或成列同时支模,并应将支撑连成一体,形成整体框架体系。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 146

Front: 各类模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的规定进行。模板设计无规定时,可按先支的后拆,后支的先拆顺序进行。先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 146

Front: ( 2 )承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应根据与结构同条件养护的试块强度达到规定,方可拆除。( 3 )在拆模过程中,如发现实际结构混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂停拆模,经妥当处理,实际强度达到要求后,方可继续拆除。( 4 )已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计的氓凝土强度标准值后,才允许承受全部设计的使用荷载。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 147

Front: 一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序如下:拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧模→拆梁底模。楼板小钢模的拆除,应设置供拆模人员站立的平台或架子,还必须将洞口和临边进行封闭后,才能开始工作。拆除时先拆除钩头螺栓和内外钢楞,然后拆下U形卡、L形插销,再用钢奸轻轻撬动钢模板,用木锤或带胶皮垫的铁锤轻击钢模板,把第一块钢模板拆下,然后将钢模逐块拆除。拆下的钢模板不准随意向下抛掷,要向下传递至地面0
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 147

Front: 柱模板拆除顺序如下:拆除斜撑或拉杆(或钢拉条)→自上而下拆除柱箍或横楞→拆除w . ~ 楞并由上向下拆除模板连接件、模板面。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 147

Front: 由于城市轨道交通工程施工中的土方工程、模板工程、吊装工程、拆除工程、施工机械、脚手架、高处作业、||伍时用电、消防防火等安全技术内容在建筑施工其他专业里已包含,此处仅针对城市轨道交通施工安全技术与管理的特点增加部分内容。主要包括:( 1 )城市轨道交通暗挖工程施工安全技术。运用暗挖工程施工相关的安全技术规范和标准,分析竖井、马头门、导洞及受力转换、注浆等作业的危险有害因素,采取相应的安全技术措施,预防生产安全事故的发生。( 2 )城市轨道交通盾构工程施工安全技术。运用盾构工程施工相关的安全技术规范和标准,分析盾构工作井加固、始发、掘进、到达、开仓检修等作业的危险有害因素,采取相应的安全技术措施,预防生产安全事故的发生。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 148

Front: 作为城市规模最大的基础设施建设项目,城市轨道交通对城市发展有三方面的作用:一是大大提高城市交通供给水平,缓解大城市日益拥挤的道路交通;二是引导城市格局按规划意图发展,支持大型新区建设;三是通过对城市轨道交通的巨大投入,从源头为城市经济链注人活力,并通过巨大的社会效益提高整个城市的综合价值。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 149

Front: 地铁施工几种方法
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 150
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表7 -1 地铁车站施工主要工法序号施工工法适用条件优, 点缺点适合多种不同类别的地质条件,适工艺简单、技术成熟,长时间占用地面或中明挖法用于浅埋车站,征占地较容易,可使施工安全、质量易保证、断地面交通,对周围环用的空间比较大,周边环境简单便于大型机械化施工境影响大2 直在挖法在地面不能长期占用或交通不能长占用场地时间短,对地施工工序复杂,交叉期中断的情况下,可采用盖挖法面干扰较小,施工安全作业较多,施工环境差由于地面环境复杂,交通不允许中避免大量拆改移工作,断,地面建筑物众多,或者管线错综该法工艺简单、灵活,无施工风险大、机械化3 睛挖法复杂,不易改移,不宜采用明挖和盖需大型设备,在变截面地程度低,作业环境差,挖法施工的地铁车站段尤为适应,施工对道路造价高交通基本无干扰

Front: 目前城市轨道交通区间隧道施工的主要工法有明挖法、盖挖法、暗挖法、盾构法及这几种方法的组合及变化形式。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 150

Front: 明挖法施工主要分为围护结构施工、站内土方开挖、车站主体结构施作和回填上覆土以及恢复管线四个部分。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 150

Front: )盖挖法盖挖法是利用围护结构和支撑体系,在较繁忙交通路段利用结构顶板或临时结构设施维持路面交通,在其下进行车站施工的方法。按结构施工的顺序,盖挖法可分盖挖逆作法和盖挖顺作法两种。盖挖逆作法一般对交通作短暂封锁,等结构顶板施工结束并达到强度后恢复道路交通,利用竖井作出人口进行内部暗挖逆筑。盖挖逆作法具有占用场地时间短,对地面干扰小和施工安全等优点,缺点是施工工序复杂、交叉作业和施工环境差等;盖挖顺作法同样具有盖挖逆作法的优缺点。明挖和盖挖相结合的方法可以说是明挖法和盖挖法的发展。盖挖段以临时铺盖板铺设临时路面,维持地面交通畅通,然后凭借各种临时支撑及支护保证围岩稳定,并向下进行开挖施工。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 150

Front: 浅埋暗挖法浅埋暗挖法即松散地层的新奥法施工。浅埋暗挖法是针对埋置深度较浅、松散不稳定的土层和软弱破碎岩层施工。浅埋晴挖法施工隧道时,应根据工程特点、围岩情况、环境要求以及施工单位的自身条件等选择适宜的开挖方法及掘进方式。浅埋暗挖法并没有充分考虑利用围岩的自承作用,要求初期支护(简称初支)具有一定刚度,以改造地质条件为前提,以控制地表沉降为重点,以格栅和喷锚作为初期支护手段,按照十八字原则(即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测)进行设计和施工。浅埋暗挖法不允许带水作业(即含水地层要疏干,大范围的淤泥质软土、粉细砂地层、降水有困难的地层不适合采用此法);开挖面要有一定的自稳性(自稳时间足以进行必要的初期支护);开挖面前方地层预加固和预处理是浅埋暗挖法的必要前提,目的在于增强开挖面的稳定性。浅埋暗挖法与明挖法、盖挖法相比,对地面建、构筑物等影响最小,在环境复杂区域应用广泛;缺点是工序复杂、交叉作业多、作业环境差、安全风险大及工程造价高等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 151

Front: 新奥法新奥法是充分利用围岩的自承能力和开挖面的空间约束作用的松弛和变形,采用锚杆和喷射混凝土为主要支护手段,对围岩进行加固,约束围岩并通过对围岩和支护的量测、监控,指导地下工程的设计和施工。新奥法适用于稳定地层,以利用围岩的自承能力为基点,使围岩成为支护体系的组成部分,为了充分利用围岩的自承能力,要求初期支护具有一定柔度。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 151

Front: 盾构法优缺点
Back: 盾构法优缺点
优点:1机械化施工程度高,进度快;2隧道结构形状准确;3对地面结构影响小;4工作人员作业较安全,劳动强度低;5对环境影响较小,地下水位可保持;6施工质量高,衬砌经济。缺点:1盾构的规划、设计、制造和组装时间长;2准备困难且费用高,只有长距离掘进时才较经济;3当地层条件变化大时,有实施风险;4隧道断面变化的可能性小,断面如需变化,费用较高。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 151

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 152
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表7 -2 暗挖车站常见结构形式结构形式暗挖工法三拱双柱双层式车站多拱双层式车站P B A法、中洞法、侧洞法、柱洞法双拱单位双层式车站三拱双柱单层式车站双拱单柱单层式车站多拱(或单拱多跨)单层式车站中洞法、柱洞法、侧涧法单拱双柱单层式车站单拱单柱单层式车站单拱单位双层式车站中洞法单拱双层式车站单拱无柱双层式车站(一般适用于岩石地层)双侧壁导坑法单拱元柱单层式车站C R D法分离式车站的分离式单拱双层式车站P B A法、C R D法分离式车站的分离式单拱单层式车站CRD法表7 -2 暗挖车站常见结构形式结构形式暗挖工法三拱双柱双层式车站多拱双层式车站P B A法、中洞法、侧洞法、柱洞法双拱单位双层式车站三拱双柱单层式车站双拱单柱单层式车站多拱(或单拱多跨)单层式车站中洞法、柱洞法、侧涧法单拱双柱单层式车站单拱单柱单层式车站单拱单位双层式车站中洞法单拱双层式车站单拱无柱双层式车站(一般适用于岩石地层)双侧壁导坑法单拱元柱单层式车站C R D法分离式车站的分离式单拱双层式车站P B A法、C R D法分离式车站的分离式单拱单层式车站CRD法

Front: 暗挖车站工法选择原则I .安全可行性原则鉴于暗挖工程的隐蔽性、复杂性和不确定性等突出特点,在选择地铁车站的开挖方法时,必须从施工安全的角度出发,选取可靠的施工工法,尽量降低工程难度和风险,提高工程质量。同时,由于多数地铁车站周边道路交通繁忙、建筑物密集、地下存在大量管线或构筑物,过大的地面沉降将会给各种地下管线、周围建筑物及地面交通带来严重影响,所以工法选取时亦须考虑周围环境安全,保证将地面沉降控制在允许范围内。2 .工期可控性原则采用施工条件好、机械化程度高的工法开挖暗挖车站,减少或避免施工中可能遇到的各种困难和障碍,加快车站的修建速度,从而缩短工程的工期,保证地铁线路按期投入使用。3 .经济合理性原则地下工程的经济性是决定选择开挖方法的重要条件和原则之一,车站开挖方法的经济性表现在不同开挖方法的施工戚本即工程造价上。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 153

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 154
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 断面中线断面中线(d) (c) (b) (a) 第四刑’r . I D i 第四开挖面第四开挖面) LH ( (g) A 叩( (e) 侧式车站P B A法施工步序图图7 -1 断面中线断面中线(d) (c) (b) (a) 第四刑’r . I D i 第四开挖面第四开挖面) LH ( (g) A 叩( (e) 侧式车站P B A法施工步序图图7 -1

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 155
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 超前小导管注浆加园地层防水层(D) ) ku ( ( 巳 )且以前力、超浆注超前小导管注浆加困地层超前小导管初J U J 支 护 结 构 干 衬 防 水A 恻(<) (d) (e) ( η 回 )超前小导管超前小导管注浆加固地层初期支护结构二衬防注嫁如l 困地层斗 :i r -5 ~」 性(g) ) LH ( ) ·1 ( 图7 -2 岛式车站P B A法施工步序图超前小导管注浆加园地层防水层(D) ) ku ( ( 巳 )且以前力、超浆注超前小导管注浆加困地层超前小导管初J U J 支 护 结 构 干 衬 防 水A 恻(<) (d) (e) ( η 回 )超前小导管超前小导管注浆加固地层初期支护结构二衬防注嫁如l 困地层斗 :i r -5 ~」 性(g) ) LH ( ) ·1 ( 图7 -2 岛式车站P B A法施工步序图

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 156
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 图7 -3 C R D法施工步序图图7 -3 C R D法施工步序图

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 156
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 图7 -4 双侧壁导坑法施工步序图图7 -4 双侧壁导坑法施工步序图

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 157
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ··KPA可hzhd iv.
hy--二士’\工----44-5-- --- tfrz 二第一步E完成中洞初支第三步2完成侧洞初支第二步z完成中洞防水及衬砌第四步z完成侧洞防水及衬砌图7 -5 中洞法施工步序图··KPA可hzhd iv.
hy--二士’\工----44-5-- --- tfrz 二第一步E完成中洞初支第三步2完成侧洞初支第二步z完成中洞防水及衬砌第四步z完成侧洞防水及衬砌图7 -5 中洞法施工步序图

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 158
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 第一步z完成侧洞初支钢支撑饨 ! " - ~ 主 主 主 革 告 ι坠主J " . _ ! " , i ~ 一 。
- ~注3二二FJ’ 气 - - 『 、 、『h号 巳 毡 《 ~ - ·第三步:完成中洞拱部初支、防水及二衬,并施作钢支撑第二步z完成侧洞防水及二衬第四步2完成中洞剩余部分初支、防水及二衬图7 -6 侧洞法施工步序图第一步z完成侧洞初支钢支撑饨 ! " - ~ 主 主 主 革 告 ι坠主J " . _ ! " , i ~ 一 。
- ~注3二二FJ’ 气 - - 『 、 、『h号 巳 毡 《 ~ - ·第三步:完成中洞拱部初支、防水及二衬,并施作钢支撑第二步z完成侧洞防水及二衬第四步2完成中洞剩余部分初支、防水及二衬图7 -6 侧洞法施工步序图

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 158
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 第一步z完成柱洞初支及中柱底梁和顶梁防水和衬砌第三步z 完成中洞底部防水与衬砌,然后开挖初支侧洞1、2、3 部,对称施工第二步z 完成中洞l 部初支安装拉压杆,并完成拱部防水及衬砌,然后开挖2、3 部第四步:完成侧洞底部防水与衬砌,再完成侧洞拱墙防水与衬砌图7 -7 柱洞法施工步序图第一步z完成柱洞初支及中柱底梁和顶梁防水和衬砌第三步z 完成中洞底部防水与衬砌,然后开挖初支侧洞1、2、3 部,对称施工第二步z 完成中洞l 部初支安装拉压杆,并完成拱部防水及衬砌,然后开挖2、3 部第四步:完成侧洞底部防水与衬砌,再完成侧洞拱墙防水与衬砌图7 -7 柱洞法施工步序图

Front: I. P B A法暗挖地铁大跨扣拱关键技术P B A工法就是在边导洞内施工车站的边桩,在中导洞内施工梁柱,然后在桩柱体系间进行初支和二衬扣拱,形成车站的顶部结构,并在顶部结构的保护下由上至下逆筑车站结构。具体施工流程如下:导洞开挖→边桩施工、柱孔开挖→底梁施工→钢管柱吊装及灌注混凝土→桩、柱顶梁施工→顶部初支及二衬扣拱→站厅层施工→站台层施工。P B A工法的关键是边桩、中柱、纵梁及扣拱体系的形成,后续工作全部在桩柱梁及扣拱体系形成的空间构架下进行。由于边桩、中柱、纵梁施工全部为洞内作业,扣拱形成要经过多道工序,解决好桩柱梁体系及扣拱形成过程中的受力转换及平衡,确保桩柱梁及扣拱体系施工质量是P B A工法安全顺利完成的关键技术。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 159

Front: 中洞法暗挖地铁车站钢管柱施工技术1 )钢管柱施工的安全技术难点分析钢管?昆凝土柱因其结构特征,同时具备了钢管和混凝土两种材料的性质。钢管混凝土在轴向压力作用下,钢管的轴向和径向受压而环向受拉,混凝土则三向皆受压,钢管和混凝土处于三向应力状态。三向受压的混凝土抗压强度大大提高,同时塑性增大,其物理性能上发生了质的变化,由原来的脆性材料转变为塑性材料。正是这种结构力学性质的根本变化,决定了钢管混凝土柱的基本性能和特点优于普通的钢筋混凝土柱。钢管1 昆凝土柱是结构中的主要承载构件,钢管柱1 昆凝土的质量,关系到整个结构的安全与稳定。因导洞断面较小,受作业空间限制,钢管柱的安装精度和钢管柱混凝土施工的质量较难保证。导洞内钢管柱的安装精度和钢管柱泪凝土的施工质量是暗挖地铁车站工程的一大安全技术难点。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 160

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 162
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 )顶纵梁施工技术图7 -8 顶纵梁一次浇筑范围( 单 位 :m m ) 顶纵梁即钢管混凝土柱上的纵梁,也是车站主体结构的主要承载结构。
纵梁底部钢板通过钢管柱顶部的预埋锚固螺栓与钢管柱连接。
顶梁结构的施工顺序为:芯梁底板预制→芯梁底板安装→顶部防水层铺设→芯梁部位钢筋绑扎→模板支架施工→混凝土浇筑。
顶纵梁分段施工长度为1 8m 。
为使拱部结构与顶纵梁相接的施工缝便于处理,将顶纵梁一次浇筑范围向拱部延伸,其形状如图7- 8所示。
( 1 )顶梁底板的制作。
由于顶梁底板的制作精度要求较高,故由专业厂家进行加工制作,运到现场进行安装。
工厂制作部分为钢板裁制、坡口加工、各种连接孔洞及连接板件的加工、角钢及焊钉的焊接。
现场工作主要为芯梁与钢管柱的拴接,两片芯梁的俯焊。
钢筋的焊接及绑扎,顶芯梁型钢构造如图7- 9所刁亏。
L160× 160× 10 10 图7 -9 顶芯梁型钢构造(单位:m m )1 )顶纵梁施工技术图7 -8 顶纵梁一次浇筑范围( 单 位 :m m ) 顶纵梁即钢管混凝土柱上的纵梁,也是车站主体结构的主要承载结构。
纵梁底部钢板通过钢管柱顶部的预埋锚固螺栓与钢管柱连接。
顶梁结构的施工顺序为:芯梁底板预制→芯梁底板安装→顶部防水层铺设→芯梁部位钢筋绑扎→模板支架施工→混凝土浇筑。
顶纵梁分段施工长度为1 8m 。
为使拱部结构与顶纵梁相接的施工缝便于处理,将顶纵梁一次浇筑范围向拱部延伸,其形状如图7- 8所示。
( 1 )顶梁底板的制作。
由于顶梁底板的制作精度要求较高,故由专业厂家进行加工制作,运到现场进行安装。
工厂制作部分为钢板裁制、坡口加工、各种连接孔洞及连接板件的加工、角钢及焊钉的焊接。
现场工作主要为芯梁与钢管柱的拴接,两片芯梁的俯焊。
钢筋的焊接及绑扎,顶芯梁型钢构造如图7- 9所刁亏。
L160× 160× 10 10 图7 -9 顶芯梁型钢构造(单位:m m )

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 163
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 3 )顶梁底板安装。钢管柱顶部施工时,准确定位安装钢管柱盖板及精确预埋与顶芯梁连接螺栓,预制加工顶芯梁时,在顶芯梁端部,精确钻设6 4 2m m螺栓孔洞,以便运到现场后进行准确安装。顶芯梁底板与钢管柱连接部位结构尺寸如图7- 1 0所示。芯梁钢板5990× 600 × 18 < / > 3 6 螺栓图7 -10 顶芯梁底板与铜管柱连接部位结构尺寸(单位:m m )( 3 )顶梁底板安装。钢管柱顶部施工时,准确定位安装钢管柱盖板及精确预埋与顶芯梁连接螺栓,预制加工顶芯梁时,在顶芯梁端部,精确钻设6 4 2m m螺栓孔洞,以便运到现场后进行准确安装。顶芯梁底板与钢管柱连接部位结构尺寸如图7- 1 0所示。芯梁钢板5990× 600 × 18 < / > 3 6 螺栓图7 -10 顶芯梁底板与铜管柱连接部位结构尺寸(单位:m m )

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 164
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 满堂红碗拍脚手架间距6 0 0×6 0 0 满堂红碗扣脚手架飞间距6 0 0×6 0 0 顶纵梁支架布置(单位:m m ) 图7 -11 满堂红碗拍脚手架间距6 0 0×6 0 0 满堂红碗扣脚手架飞间距6 0 0×6 0 0 顶纵梁支架布置(单位:m m ) 图7 -11

Front: 5 )芯梁部位钢筋绑扎。钢筋安装时,做好预留钢筋的设置。顶芯梁与中跨及边跨拱部钢筋接茬连接采用正反丝扣型钢筋接驳器连接,采用I 级接头。正反丝扣型接头连接如图7- 1 2所示。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 163

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 164
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 自制钢拱架及模板体系,特制大块钢模板。
在拱顶中央部位纵向每隔1 . 5 m预留泪凝土灌注孔,利用输送泵泵送混凝土人模浇筑中部拱顶混凝土。
拱部预埋注浆管,结构达到强度后进行回填注浆,保证拱顶密实。
中洞拱部模板支架如图7- 1 3所示。
凹∞由dvJ【反扣正扣中洞拱部模板支架(单位:m m ) 图7 -13 正反丝扣型接头连接图7 -12 自制钢拱架及模板体系,特制大块钢模板。
在拱顶中央部位纵向每隔1 . 5 m预留泪凝土灌注孔,利用输送泵泵送混凝土人模浇筑中部拱顶混凝土。
拱部预埋注浆管,结构达到强度后进行回填注浆,保证拱顶密实。
中洞拱部模板支架如图7- 1 3所示。
凹∞由dvJ【反扣正扣中洞拱部模板支架(单位:m m ) 图7 -13 正反丝扣型接头连接图7 -12

Front: 施工原则及措施暗挖车站二衬时应注意以下几点:二衬施工前应编制混凝土的浇注方案,制定详细的混凝土供应方式、现场安全质量控制措施、混凝土浇注工艺流程、混凝土施工路线、混凝土灌筑及养护、防止混凝土安全质量通病的措施等,报监理审批后实施。混凝土灌筑前应对模板(或台车)、钢筋、预埋件、预留孔洞、施工缝、变形缝、止水带等进行检查,清除模板内杂物,隐蔽验收合格后,方可灌筑?昆凝土。?昆凝土灌筑过程中应随时观察模板(或台车)、支撑、防水板、钢筋、预埋件、预留孔洞等情况,发现问题及时处理。二衬每隔一段距离可以设置一个观察孔(兼做排气孔),当泪凝土灌筑时,用以检查混凝土灌筑是否密实,此孔在二衬背后回填注浆时,可作为注浆孔用。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 165

Front: 区间暗挖常用施工方法区间一般断面较小,可采用全断面法、台阶法、环形开挖预留核心土法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法和交叉中隔壁法等施工方法。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 165

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 165
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表7 -3 区问暗挖施工主要工法一览表序号施工工法适用条件( 1 )全断面法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工,适宜人工或机械作业。
( 2 )全断面法采取自上而下一次开挖成形,沿着隧道断面轮廓开挖,按施工方案一次进尺J 全断面法并及时进行初期支护。
( 3 )全断面法的优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数,有利于围岩天然承载拱的形成,工序简便;缺点是对地质条件要求较高,围岩必须有足够的自稳能力( 1 )台阶法适用于土质较好的隧道施工。
( 2 )台阶法将结构断面分成两个以上部分,即分成上下两个工作面或几个工作面,分步开2 台阶法挖。
根据地层条件和机械配套情况,台阶法又可分为正台阶法和中隔壁台阶法等。
正台阶法能较早使支护闭合,有利于控制其结构变形及由此引起的地面沉降。
( 3 )台阶法优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度,灵活多变,适用性强表7 -3 区问暗挖施工主要工法一览表序号施工工法适用条件( 1 )全断面法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工,适宜人工或机械作业。
( 2 )全断面法采取自上而下一次开挖成形,沿着隧道断面轮廓开挖,按施工方案一次进尺J 全断面法并及时进行初期支护。
( 3 )全断面法的优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数,有利于围岩天然承载拱的形成,工序简便;缺点是对地质条件要求较高,围岩必须有足够的自稳能力( 1 )台阶法适用于土质较好的隧道施工。
( 2 )台阶法将结构断面分成两个以上部分,即分成上下两个工作面或几个工作面,分步开2 台阶法挖。
根据地层条件和机械配套情况,台阶法又可分为正台阶法和中隔壁台阶法等。
正台阶法能较早使支护闭合,有利于控制其结构变形及由此引起的地面沉降。
( 3 )台阶法优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度,灵活多变,适用性强

Front: 区间暗挖施工方法
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 166
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表7 -3 ( 续 )序号施工工法适用条件( 1 )环形开挖预留核心土法适用于一般土质或易胡塌的软弱围岩、断面较大的隧道施工。
( 2 )一般情况下,将断面分成环形拱部、上部核心土、下部台阶等三部分。
根据断面的大环形开挖小,环形拱部又可分成几块交替开挖。
环形开挖进尺通常为0 . 5~1 . 0 m,不宜过长。
台阶长度3 预留核心一般控制在1 D内( D一般指隧道跨度)为宜。
土法( 3 )施工作业流程:用人工或单臂掘进机开挖环形拱郁,架立钢支撑,喷混凝土。
在拱部初次支护保护下,开挖上部核心土和下部台阶,随时接长钢支撑和喷1 昆凝土、封底。
视初次支护的变形情况或施工步序,安排施工二次衬砌作业( 1 )单侧壁导坑法适用于断面跨度较大、地表沉陷难于控制的软弱松散围岩中隧道施工。
单侧壁导( 2 )单侧壁导坑法是将断面横向分成3 块或4块。
假I]壁导坑尺寸应本着充分利用台阶的支撑4 坑法作用,并考虑机械设备和施工条件而定。
( 3 )一般情况下侧壁导坑宽度不宜超过0 . 5倍涧宽,高度以到起拱线为宜,这样导坑可分二次开挖和支护,不需要架设工作平台,人工架立钢支撑也较方便( 1 )双侧壁导坑法又称眼镜工法。
当隧道跨度很大,地表沉陷要求严格,围岩条件特别差,单侧壁导坑法难以控制围岩变形时,可采用双侧壁导坑法,一般用于区间暗挖单洞双线段。
( 2 )双俱I]壁导坑法一般是将断面分成4块:左、右侧壁导坑、上部核心土(2 )、下台阶( 3 )。
导坑尺寸拟定的原则同前,但宽度不宜超过断面最大跨度的三分之。
左、右侧导坑错5 双侧壁导开的距离,应根据开挖-侧导坑所引起的围岩应力重新分布的影响不致波及另一侧已成导坑的坑法原则确定。
( 3 )施工顺序:开挖一侧导坑,并及时将其初次支护闭合。
相隔适当距离后开挖另一侧导坑,并施工初次支护。
开挖上部核心士,施工拱部初次支护,拱脚支承在两侧壁导坑的初次支护上。
开挖下台阶,施工底部的初次支护,使初次支护全断面闭合。
拆除导坑l 陆空部分的初次支护,施作内层衬砌( 1 )中隔壁法也称C D工法,主要适用于地层较差和不稳定岩体,且地面沉|锋要求高的地下工程施工。
中隔壁法和( 2 )当C D工法不能满足要求时,可在C D工法基础上加设临时仰拱,即所谓的交叉中隔壁6 交叉中法(C R D工法)。
隔壁法(3) C D工法和C R D工法在大跨度隧道施工中应用普遍,在施工中应严格遵守正台阶法的施工要点,尤其要考虑时空效应,每一步开挖必须快速,必须及时步步成环,工作面留核心土或喷混凝土封闭,消除由于工作面应力松弛而增大沉降值的现象

Front: .竖井使用安全技术在井口设置明显的安全防护设施,设置安全使用警示牌、下井人员明细牌。井口地面设施牢固、安全。严禁在井口附近堆码杂物,防止跌落井内。井内爬梯处必须有足够的照明设施。井内布设的各种管线必须牢固、安全,不影响提升设备的运行。竖井内的提升设备应有足够的安全系数。建立严格的规章制度,定期详细检查防止事故发生。下井施工人员必须穿戴符合要求的着装,严禁闲杂人员进人井内。井内和井外配备先进的通信设备,并设专人值班,确保安全。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 166

Front: 起重设备使用安全技术设备正式使用前,先试空车。加强井底与提升司机的信号联系,除常用的声响信号装置外,还必须有备用信号装置(电话或传话筒)。井底应能给提升司机发送紧急停车信号。使用过程中不允许超额定负荷起吊、不允许吊钩下站人、不允许斜吊平拉、不允许骤然反车、不允许限位器作开关使用、不允许起吊重物过久空悬。定期进行设备检查、维修 。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 166

Front: 结构开挖初支安全技术坚持先护顶后开挖的原则施工。采用合理的开挖方式。严格控制每循环进尺,开挖成型后及时进行初期支护,尽早施作仰拱封闭成环,对特殊地段缩小钢格栅的间距。随时注意观察工作面的情况,发现地质情况变化,及时采取相应处理措施。加强监测,及时对数据进行分析,发现异常情况立即上报,并采取相应防治措施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 167

Front: 结构衬砌作业安全技术模板台架工作平台、跳板、梯子等应安设牢固,其承重不得超过设计能力,并应在现场标明;有足够的净空保证车辆、行人安全通行;工作平台应搭设不低于lm的栏杆,底板满铺,木板端头必须搭在支点上,严禁出现探头板,上下平台的梯子一侧应有扶手。灌筑混凝土前,应先检查挡头板是否稳定和严密,灌筑时必须两侧对称进行,不使台架受到偏压;拆除泪凝土输送软管时,必须停止1 昆凝土泵的运转;台架停止工作时,应及时切断电源,以防漏电、触电。拆除移动模板台架时,设专人指挥、监护,以防事故发生。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 167

Front: 模板脚手架施工安全技术架设工具材料的规格和质量 必须符合有关技术规定的要求;自行加工的架设工具必须符合设计要求,并经试验合格后方可使用。编制脚手架施工方案,制定具体安全保护措施,所有架设人员必须有架子工上岗证。采取二次检查脚手架的方法,消除隐患,保证脚于架安全、可靠。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 167

Front: .装、卸渣与运输安全技术装载料具时,不得超出装载限界。装运大体积或超长料具时,应捆扎牢固。各种运输设备不得人、料1 昆装,严禁除司机外的其他人员搭乘非运人的车辆。装载机工作场地,应设车辆机械调度与指挥人员。禁止使用装载机当“吊机”爬坡和当运输车用,以免违章发生事故。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 167

Front: ( 5 )在吊装盾体时,有时需要用两台或多台起重机同时吊运,在吊运过程中钢丝绳应保持垂直,各台起重机的升阵、运行应保持同步,各台起重机所承受的载荷均不得超过各机的额定起重能力,达不到上述要求时,应降低额定起重能力至8 0 %。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 168

Front: 触电事故是建筑施工过程中五大伤害之一,可见建筑施工现场中临时用电也是重大危险源,而恰恰好多施工现场就是在“安全用电”上存在薄弱环节,从而引发了触电等生产安全事故。盾构法隧道施工中除一般机械设备用电和生活用电等常规用电之外,盾构掘进动力系统的供电电压高达1 0k V 。可以说盾构法施工临时用电安全管理是最重要的部分之一。1
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 168

Front: 盾构机用电
Back: 盾构机用电
二级漏电保护器的参数相匹配,可按如下方法选择:分配电箱可选1 0 0~2 0 0m A,但不得超过3 0mA • s 的限值,开关箱处不大于3 0m A,额定漏电动作时间应小于0 .1日,用于潮温的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于1 5m A,额定漏电动作时间应小于0. 1 s。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 168

Front: 盾构机用电
Back: 盾构机用电
保护零线(P E线)必须由工作接地线、配电室(总配电箱)或总漏电保护器电源侧引出,同一供电系统内不得同时采用接零保护和接地保护两种方式,所有电气设备的金属外壳、配电箱柜的金属框架、门,以及人体可能接触到的金属支撑、底座、架体,电气保护管及其配件等均应与保护零线做牢固电气连接,箱内开关应贴上标有用电设备编号及名称的标签且箱内接线端子应牢固压接,严禁虚接。施工现场要配备足够的配电箱和开关箱,箱体要求固定、稳定,箱腿与平台木板用螺丝固定,配电箱内门上有接线系统图,配电箱外门上设有编号及负责人,固定式开关箱与所控设备必须实行“一机”“一闸”“一箱”“一漏”的控制方法,严禁一个开关直接控制两台及以上用电设备。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 168

Front: 高压用电盾构机动力系统掘进用电一般是采用双回路专供的电缆路专供的电缆,但电缆从变电站接到盾构机上面一般采用埋地敷设,高压电缆埋地深度不小于0 . 7 m,电缆周围需铺5 0 m m厚的细砂,上面盖红砖保护,然后回填弃实,并在醒目位置设置警示标志牌。盾构掘进的隧道内一般环境潮湿,且随着盾构向前不断推进,高压电缆也要经过多次连接,接头一定要选用优质的专用接驳器。在隧道内电缆固定时悬挂高度要合适,至少要比轨道运输车辆高,防止运输车辆脱轨后倾翻击断电缆造成严重后果。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 169

Front: 刀盘内更换刀具也是盾构法隧道施工过程中一项相对较危险的作业工序,所以在更换刀具之前要将换刀所需的工具、设备、简易药箱等应急物品准备齐全,对土舱内的气体进行检测,在保证无有毒气体的情况下才可进行刀具更换。另外在土舱必须提供充足的照明,但刀盘内潮温、水气大,随着温度的升高会产生雾化现象,对电器、电线绝缘性能要求高,需选用2 4V以下的安全电压,包括行灯等局部照明工具。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 169

Front: 常压换刀在地质条件比较稳定的情况下,一般采取常压换刀。在更换刀具之前要选择合适的地点并预先对地层进行加固处理。开舱过程应在开舱点垂直上方和重要建(构)筑物四周设置监测点,严密注视它们的位移和沉降情况。在开舱之前,首先要观察土压的变化情况,待情况稳定后再进入舱内进行刀具更换。作业人员进人士舱前要系上安全绳,在舱口外还应至少挂有一把斧头,以备发生紧急情况时在人员撤离后能及时砍断人舱的电线电缆等障碍物并关上舱门。更换刀具时,土舱内的照明工具,包括行灯等局部照明工具,必须是2 4V以下的安全电压,且应设置应急灯,在断电时可以应急照明,保障作业人员安全撤离。作业面要保持通风,及时排净废气,防止二氧化碳等有害气体积聚在下方造成作业人员不适,同时也可以降温,改善作业面的环境等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 169

Front: 气压换刀在盾构机前方或上方的土体不能自稳的情况下,需进行气压换刀。除了与常压换刀一样需要对土体进行加固、加强监测、选派体格强壮且有经验的人员参加换刀外,加压舱在使用前必须认真检查所有的阀门、管路是否有堵塞和漏气现象,压力表是否准确,通信装置、照明设备是否正常,舱门开关是否灵便,所需的工具、器材是否完备和加压系统、供氧系统等辅助设备是否准备齐全,必要时需对加压舱进行耐压和泄漏试验。在正式进行气压换刀之前,还应进行无人压力试验,作业人员进人时,操作人员应掌握好升压的速度,若舱内有人感到升压过快要马上停止升压或适当降低压力,待适应后再适当增加升压的速度 。在压力舱内作业时,舱内的照明要求也更高,必须是经得起压力的防爆灯;通信方面也需更加精准,外面值守人员必须不间断地与压力舱内的人员保持联络,了解其情况;应急措施也需更加充分,除了准备一般的应急药品外,还需有相关专业的医生在外面值守,以便采取抢救措施,有条件的最好配备专用的流动医疗舱,以便在送往医院的过程中保持伤员所受体外压力差基本一致。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 170

Front: 构隧道施工时,需要电机车等临时轨道运输工具水平运送管片、钢轨、轨枕等材料和出渣土。由于管片底部为圆弧形,对轨枕的稳定性有一定影响,运输车辆容易脱轨,如果碰到行走在走道板上的行人或者盾构机专用高压电缆,那后果更是不堪设想。所以轨距、轨道高差、弧度、接缝等重要参数要严格按规范执行,轨枕要保证足够的刚度,井和管片上的螺栓保持固定或焊接,避免滑动变形。另外电机车司机在电机车起步、转弯或者比较黑暗处必须鸣笛示警,并且要严格控制好速度,且电机车进出隧道时严禁搭乘各类人员,以防脱轨时电机车倾翻将人员压伤。另外在电机车停下时,后面拖车车轮必须用铁棋或木模卡住车轮,严防溜车,特别是在盾构机位置,电机车与盾构机之间几乎没有空隙,稍不注意人员就可能挤卡在中间。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 170

Front: 在盾构机掘进达到一环的距离时,需进行管片的拼装作业。拼装管片就是拼装机利用举重臂将管片拼装成环的过程。拼装机刚开始作业时,必须保证其旋转时警报蜂鸣器响,警示灯闪烁,警示作业人员不得在拼装机旋转范围内,因为拼装、开装架及拼装棍等回转物体有夹住人体的危险。管片起吊时吊销必须全插到位,以免旋转中销子脱出,管片落下伤人;另外在插入管片吊销时,销子和管片起吊金属件之间有夹住手指的危险,操作人员必须明确信号、确认操作人员安全后再操作。拼装管片时,拼装工必须站在安全可靠的位置,严禁将于、脚放在环缝和千斤顶的顶部,以防受到意外伤害。组装管片,拼装机和l 推进油缸的操作手也必须在收到作业人员安全的明确信号后才能动作,以防夹住作业人员的手脚。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 170

Front: 在盾构施工过程中,有负环管片、洞门管片和联络通道管片需要拆除。在拆除负环管片时,应按拆除技术方案规定的顺序拆除,不得一次将整环管片螺栓全部松懈或拆除,以免发生一次性大面积脱落。拆
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 171

Front: )盾构法施工的联络通道施工联络通道施工包括联络通道和废水泵房施工两部分,一般是采用人工开挖,与矿山法施工相似,但开挖的隧道长度较短。联络通道施工过程中,遇软弱土层、透水砂层或者工作面发生小量掉块等,一般是采取小导管注浆、增加锚杆长度和数量,或者挂网喷泪凝土来加强临时支护;若发现工作面发生较大量的拥塌,应立即采用砂袋回填等措施,并喷1 昆凝土充填满砂袋与拱顶部的空隙和明塌部位;若遇局部透水砂层有涌水情况发生,须立即喷射掺有大量速凝剂的泪凝土封闭涌水面,喷射混凝土前预埋出水花管,然后增加小导管注浆,注浆时可采用水玻璃或其他速凝剂的双液注浆,以有效止水和稳固工作面的效果。另外在施工作业期间需加强排水,以防士体长时间霞泡变软而发生明塌引发恶性事故,也不得在电机车安全运行范围以内堆放各类物料,以免影响电机车出人。要注意加强与盾构工区的工作联系和沟通,相互之间不得彼此影响正常的施工安全生产。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 171

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 172
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表7 -4 盾构区间隧道施工风险源分析及防护措施汇总表序号危险源类别可能的后果基本对策及措施( l )编制安装、拆除方案。
高处坠落、( 2 )过程中做好监控,设置警戒区。
起重作业物体打击、( 3 )自检合格后,报特种设备监督检验所检测。
设备事故( 4 )安装单位须有相应资质。
( 5 )特殊工种必须持证上岗。
( 6 )定期做好维修、保养一( 1 )必须编制《临时用电施工组织设计》。
( 2 )临时用电设施验收合格后方可使用。
( 3 )施工现场线路全部采用橡套电缆或用塑铜线架空架设。
2 施工用电触电事故( 4 )施工现场线路、电气设备的安装、维修保养及接线、拆线工作必须由持证电工进行。
( 5 )对移动机具及照明的使用实行二级漏电保护,并经常进行检查、维修和保养。
( 6 )坚持每周一次安全用电检查和日常巡视工作,发现问题立即整改( I )隧道内安全通道采用专用的走道板。
3 安全通道人员伤亡( 2 )使用前进行验收并挂牌。
( 3 )走道板须绑扎牢固( l )机管员负责对机械使用前的验收工作,平时做好对机械运行情况的检查。
( 2 )操作人员必须持有效证件上岗。
( 3 )按规定搭设机械防护棚。
中小型机械( 4 )机械设备金属外壳必须接地,随机开关灵敏可靠。
4 使用机械伤人( 5 )督促机操人员做好定期检查、保养及维修工作,并做好运转、保养记录。
( 6 )机械设备的防护装置必须齐全有效,严禁带病运转。
( 7 )固定机械设备和手持移动电具,必须实施二级漏电保护。
( 8 )必须做到定机、定人、定岗位。
( 9 )下班之前必须做好安全整理工作,切断机械电器设备的电源( I )与管线单位取得联系,弄消地下管线的分布确切情况,编制地下管管线损坏、线保护方案,做好安全交底。
5 地下管线煤气中毒、( 2 )加强沉降观测,对观调l 结果分析,提出处理及预防措施。
爆炸、( 3 )合理设置掘进参数,加强注浆效果的控制。
供水中断( 4 )定期检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。
( 5 )必要时,跟踪注浆,并做好应急准备· 164 · 表7 -4 盾构区间隧道施工风险源分析及防护措施汇总表序号危险源类别可能的后果基本对策及措施( l )编制安装、拆除方案。
高处坠落、( 2 )过程中做好监控,设置警戒区。
起重作业物体打击、( 3 )自检合格后,报特种设备监督检验所检测。
设备事故( 4 )安装单位须有相应资质。
( 5 )特殊工种必须持证上岗。
( 6 )定期做好维修、保养一( 1 )必须编制《临时用电施工组织设计》。
( 2 )临时用电设施验收合格后方可使用。
( 3 )施工现场线路全部采用橡套电缆或用塑铜线架空架设。
2 施工用电触电事故( 4 )施工现场线路、电气设备的安装、维修保养及接线、拆线工作必须由持证电工进行。
( 5 )对移动机具及照明的使用实行二级漏电保护,并经常进行检查、维修和保养。
( 6 )坚持每周一次安全用电检查和日常巡视工作,发现问题立即整改( I )隧道内安全通道采用专用的走道板。
3 安全通道人员伤亡( 2 )使用前进行验收并挂牌。
( 3 )走道板须绑扎牢固( l )机管员负责对机械使用前的验收工作,平时做好对机械运行情况的检查。
( 2 )操作人员必须持有效证件上岗。
( 3 )按规定搭设机械防护棚。
中小型机械( 4 )机械设备金属外壳必须接地,随机开关灵敏可靠。
4 使用机械伤人( 5 )督促机操人员做好定期检查、保养及维修工作,并做好运转、保养记录。
( 6 )机械设备的防护装置必须齐全有效,严禁带病运转。
( 7 )固定机械设备和手持移动电具,必须实施二级漏电保护。
( 8 )必须做到定机、定人、定岗位。
( 9 )下班之前必须做好安全整理工作,切断机械电器设备的电源( I )与管线单位取得联系,弄消地下管线的分布确切情况,编制地下管管线损坏、线保护方案,做好安全交底。
5 地下管线煤气中毒、( 2 )加强沉降观测,对观调l 结果分析,提出处理及预防措施。
爆炸、( 3 )合理设置掘进参数,加强注浆效果的控制。
供水中断( 4 )定期检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。
( 5 )必要时,跟踪注浆,并做好应急准备· 164 ·

Front: 盾构
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 173
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 序号危险源类别可能的后果财产损失、6 隧道内水平人员伤亡、运输设备事故发生火灾、7 动火作业财产损失、人员伤亡物体坠落、8 垂直运输物体打击财产损失、9 管片拼装人员伤亡、设备事故10 高温施工人员中暑事件财产损失、II 暴雨人员伤亡、设备事故盾构机拆除人员伤亡、12 与安装设备事故、财产损失表「-4( 续 )基本对策及措施( I )对运输机具、轨道必须定期进行安全运行检查和维护。
( 2 )电瓶车辆在隧道内曲线段行驶以及迸出台车.
必须缓慢通过。
( 3 )工作人员必须在人行走道板上通行,走道板须绑扎牢固。
( 4 )电瓶车、平板车严禁载人运输。
( 5 )电瓶车司机持证上岗,禁止酒后驾驶。
( 6 )做好例保,刹车片及时更换。
( 7 )长距离大坡度地段:电瓶车增设电动制动刹车装置及配置行车闪光示警灯具,定期及时检查刹车装置.
保证其良好性;将钢轨轨枕可靠固定连接,不允许松动;工作面钢轨末端设置行驶止动装置,制定安全行车操作规程;配置专用防止管片旋转的专用平板车( I )动火前必须分级办理动火证,专人进行监护。
( 2 )配备足够的消防器材。
( 3 )成立防火领导小组,建立义务消防队( I )盾构工作井及竖井四周设立安全栏杆及安全挡板,防止发生井边物体坠落打击事故。
( 2 )起吊设备必须有限位保险装置,不得带病或起负荷作业。
( 3 )起重专职指挥,加强责任心,预防发生碰撞事故。
( 4 )管片、土斗配专用吊具及钢丝绳,要定期检查,发现缺陷,及时调换。
( 5 )满载土斗起吊前,必须进行处理,防止泥块坠落伤人。
( 6 )夜间施工井口必须有足够的光照度。
( 7 )特种作业人员要持证上岗。
( 8 )起重用索具、夹具须有产品合格证和质保书( I )机械手操作人员在机械子转动前必须告知上、下作业人员,在确保元人的情况下才可转动机械子。
( 2 )机械手举起管片后,严禁该断面区域站人,以防吊耳脱落,引起管片坠落伤人。
( 3 )机械手转动前小脚应撑住管片,不得晃动。
( 4 )小脚调定油压罢王6U P a ,以免吊耳、预埋件受损伤。
( 5 )机械手的声、光警报装置齐全。
( 6 )机械手由专人操作。
( 7 )吊耳丝扣拧到底配备必要的防暑降温用品,隧道内加强通风,保持隧道内空气流通( I )与当地气象台保持信息联系,掌握天气情况,提前预知预防。
( 2 )提前做好防雨防汛物资准备,准备足够的防汛器材。
( 3 )加强地面及隧道内排水( I )拆除和安装必须制定专项施工方案,其中,起吊作业还需制定安全专项施工方案。
( 2 )安装、拆除施工单位必须具备相应的安装资质。
( 3 )起吊作业必须做到设备有检验合格证,专业人员持证上岗。
( 4 )高处作业必须有牢固可靠的操作平台,安全带使用规范。
( 5 )作业前,按规定开展安全技术交底和班前讲话。
( 6 )施工中,必须有专职安全员全过程监控。
( 7 )临时用电按要求做到三级配电二级保护,所有用电设备做到验收合格,重复接地接零规范· 165 ·

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 174
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表7 -4 ( 续 )序号危险源类别可能的后果基本对策及措施( I )全面调查建筑物的现状,制定相应施工措施,特别是对地表沉降敏感的建筑物。
( 2 )盾构机严格控制出土量,控制姿态,保持均衡施工,同时严格进行地面建沉降、开同步注浆和二次注浆。
13 裂、倾斜( 3 )暗挖隧道严格按工艺要求和顺序进行。
(构)筑物等其他破坏( 4 )对地表沉降和建筑物变形进行严密监视u ,及时反馈信息,优化施工参数。
( 5 )必要时跟踪注浆。
( 6 )做好应急准备表7 -4 ( 续 )序号危险源类别可能的后果基本对策及措施( I )全面调查建筑物的现状,制定相应施工措施,特别是对地表沉降敏感的建筑物。
( 2 )盾构机严格控制出土量,控制姿态,保持均衡施工,同时严格进行地面建沉降、开同步注浆和二次注浆。
13 裂、倾斜( 3 )暗挖隧道严格按工艺要求和顺序进行。
(构)筑物等其他破坏( 4 )对地表沉降和建筑物变形进行严密监视u ,及时反馈信息,优化施工参数。
( 5 )必要时跟踪注浆。
( 6 )做好应急准备

Front: 一、城市轨道交通工程建设凤险基本类型(一)按照风险损失进行分类( 1 )人员伤亡风险。( 2 )环境影响风险。( 3 )经济损失风险。( 4 )工期延误风险。( 5 )社会影响风险。(二)按照建设内容与实施过程进行分类( 1 )规划阶段风险管理。( 2 )可行性研究风险管理。( 3 )勘察与设计风险管理。( 4 )招标、投标与合同风险管理。( 5 )施工风险管理。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 178

Front: 轨道交通风险
Back: 轨道交通风险
风险处置有四种基本对策,可选择一种或多种对策实施风险控制,城市轨道交通地下工程建设风险处置对策包括:( 1 )风险消除。不让工程建设风险发生或将工程建设风险发生的概率降低到最小。( 2 )风险降低。通过采取措施或修改技术方案等降低工程建设风险发生的概率和(或)损失。( 3 )风险转移。依法将工程建设风险的全部或部分转让或转移给第三方(专业单位),或通过保险等合法方式使第三方承担工程建设风险。( 4 )风险自留。风险自留的前提是所接受的工程建设风险可能导致的损失比风险消除、风险降低和风险转移所需的成本低。采取风险自留对策时应制定可行的风险应急处置预案,采取必要的安全防护措施等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 179

Front: ( 2 )对m级及以上风险,根据设计单位技术要求等,确定工程施工预警监控指标及标准。( 3 )对n 级及以上建设风险编制事故应急处置预案。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 180

Front: 危险性较大的分部分项工程(以下简称危大工程)是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 184

Front: .建设单位建设单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料 。建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单,要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费,保障危大工程施工安全。建设单位在申请办理安全监督手续时,应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 184

Front: 勘察单位勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料,在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 184

Front: 设计单位设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见,必要时进行专项设汁。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 184

Front: 专项施工方案编制:施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的,专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 184

Front: 危险性较大的分部分项工程
Back: 危险性较大的分部分项工程
基坑工程( 1 )开挖深度超过3 m (含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。( 2 )开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(梢)的土方开挖、支护、降水工程。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 185

Front: 危险性较大的分部分项工程
Back: 危险性较大的分部分项工程
模板工程及支撑体系( 1 )各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。( 2 )混凝土模板支撑工程:搭设高度Sm及以上;搭设跨度1 0m及以上;施工总荷载1 0k N / m 2及以上;集中线荷载1 5k N / m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。( 3 )承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 185

Front: 危险性较大的分部分项工程
Back: 危险性较大的分部分项工程
起重吊装及安装拆卸工程( 1 )采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在1 0k N及以上的起重吊装工程。( 2 )采用起重机械进行安装的工程。(引起重机械安装和拆卸工程。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 185

Front: 危险性较大的分部分项工程
Back: 危险性较大的分部分项工程
脚手架工程( 1 )搭设高度2 4 m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)。( 2 )附着式升降脚手架工程。( 3 )悬挑式脚手架工程。( 4 )高处作业吊篮。( 5 )卸料平台、移动操作平台工程。( 6 )异形脚手架工程。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 185

Front: 危险性较大的分部分项工程
Back: 危险性较大的分部分项工程
拆除工程可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 185

Front: 危险性较大的分部分项工程
Back: 危险性较大的分部分项工程
暗挖工程采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 185

Front: 超过一定规模危险性较大分部分项工程
Back: 超过一定规模危险性较大分部分项工程
)基坑工程开挖深度超过5m ( 含5m )的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
2 )模板工程及支撑体系(
1 )各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模工程。(
2 )混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度1 8m及以上;施工总荷载1 5k N / m 2及以上;集中线荷载2 0k N / m及以上。(
3 )承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7k N以上。引起重吊装及安装拆卸工程起重量3 0 0 k N及以上,或搭设总高度2 0 0m及以上,或搭设基础标高在2 0 0m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
4 )脚手架工程(
1 )搭设高度5 0m及以上落地式钢管脚手架工程。(
2 )提升高度在1 5 0m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。(
3 )分段架体搭设高度2 0m及以上的悬挑式脚手架工程。
5 )拆除工程(
1 )码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。(
2 )文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
6 )暗挖工程采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
7 )其他(
1 )施工高度5 0m及以上的建筑幕墙安装工程。(
2 )跨度大于3 6m及以上的钢结构安装工程;跨度大于6 0m及以上的网架和索膜结构安装工程。(
3 )开挖深度超过1 6m的人工挖孔桩工程。(
4 )水下作业工程。(
5 )重量1 0 0 0k N及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。(
6 )采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 186

Front: 施工计划包括施工进度计划、材料与设备计划。( I )施工进度计划要有合理性。工期进度计划主要审查工程进度节点应满足合同要求,与建设单位的总体规划步调一致。( 2 )材料与设备计划应根据工程特点,对施工机械设备的选型、数量、现场布置以及实际的供电能力等进行考虑,能满足工程进度需要,满足施工现场需要。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 187

Front: 施工安全保证措施( 1 )组织保障:健全的组织架构、完善的管理制度。( 2 )技术措施的可行性。( 3 )应急预案可行性。( 4 )监测监控制度的完善等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 187

Front: 劳动力计划包括专职安全生产管理人员、特种作业人员等。专职安全生产管理人员应按规定要求足额配备;特种作业人员应按规定要求审查证件;人员、机械、机具配置应满足施工现场需要等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 187

Front: 专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 187

Front: 论证参加人员超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。下列人员应当参加专家论证会:( 1 )专家组成员。( 2 )建设单位项目负责人或技术负责人。( 3 )监理单位项目总监理工程师及相关人员。( 4 )施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专·项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员。( 5 )勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 187

Front: 专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。实行施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并重新组织专家进行论证。施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。若随意更改,将改变实际受力情况,这样会使理论计算和实际施工产生大的偏差,容易造成事故。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项方案应当重新审核。对于超过→定规模的危大工程的专项方案,施工单位应当重新组织专家进行论证
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 188

Front: 划调整、设计变更等原因确需调整的,修改后的专项施工方案应当重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的,建设单位应当按照约定予以调整。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 188

Front: ( 5 )危大工程发生险情或者事故时,施工单位应当立即采取应急处置措施,并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 188

Front: 危大工程应急抢险结束后,建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案,并对应急抢险工作进行后评估。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 188

MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 189
Other fields (not shown on cards):
Remarks: l 技 点 「 品 字 ←i : 项目总监理工程师签字通过分部分项工程- 般风险~ 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程编制安全专项方案未通过通过项目总监理工程师签字建设单位项目负责人签字严格按方案施工,若发生变化确需修改的,修改后的专项方案按要求重新审核图8 -1 危险性较大的分部分项工程管理流程图l 技 点 「 品 字 ←i : 项目总监理工程师签字通过分部分项工程- 般风险~ 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程编制安全专项方案未通过通过项目总监理工程师签字建设单位项目负责人签字严格按方案施工,若发生变化确需修改的,修改后的专项方案按要求重新审核图8 -1 危险性较大的分部分项工程管理流程图

Front: 监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的,应当要求其进行整改;情节严重的,应当要求其暂停施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 189

Front: 项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督,对未按照专项施工方案施工的,应当要求立即整改,并及时报告项目负责人,项目负责人应当及时组织限期整改。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 190

Front: 其他建筑结构相比,钢结构的抗拉、抗压强度高、构件断面小、自重较轻、结构性能好,在高层建筑及桥梁中的应用越来越多。但钢结构施工高空作业、立体交叉作业较多,吊装重型构件作业频繁,且施工人员在施工过程中经常处于高空作业状态,发生高处坠落、物体打击等事故的风险较大。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 190

Front: 3 )确保三级配电,两级保护。每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 190

Front: 2 )机械工具应具有合格证等质量证明文件,经验收合格后方能使用。( 3 )建立机械使用台账,专人负责管理,做好日常维护保养工作。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 191

Front: (四)电气焊作业安全技术( 1 )电焊工必须持证上岗。( 2 )严格落实动火作业审批制度。( 3 )动火作业时,看火人必须持有效合格的灭火器材,在焊渣掉落的最下方安全距离外履职。( 4 )合理安排施工工序,防止上方动火作业时下方可燃材料未隔离。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 191

Front: 钢结构构件的连接施工是钢结构施工的主要工序,施工难度大,危险种类多,容易造成高处坠落、起重伤害、触电伤害和火灾等事故。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 191

Front: 钢柱或钢结构接高时,应设置操作平台。并应注意如下事项:( 1 )悬空作业应设有牢固的立足点,并应配置登高和防坠落的设施。( 2 )钢结构吊装,构件宜在地面组装,安全设施应一并设置。吊装时,应在作业层下方设置一道水平安全网;钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道,水平通道两侧应设置防护栏杆,当利用钢梁作为水平通道时,应在钢梁一侧设置连续的安全绳,安全绳宜采用钢丝绳。( 3 )钢结构构件连接作业时安全防护设施宜采用标准化、定型化产品。( 4 )当遇有6 级以上强风、浓雾、沙尘暴等恶劣天气时,不得进行露天攀登或悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施进行检查,当发现有松动、变形、损坏或脱落等现象时,应立即修理完善,维修合格后再使用。( 5 )监督作业工人正确使用个人安全防护用品。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 191

Front: 2 )起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗,严禁非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。( 3 )起重吊装作业前,应由主管人员依据使用说明书或国家标准检查所使用的机械,滑轮、吊具和地锚等,必须符合安全要求。( 4 )吊装时根据构件的外形、中心及工艺要求选择吊点。〔 5 )严格执行“十不吊”,即:信号不明不准吊;斜牵斜挂不准吊;吊物重量不明或超负荷不准吊;散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊;吊物上有人不准吊;埋在地下物不准吊;安全装置失灵或带病不准吊;现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊;棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊;六级以上强风不准吊。( 6 )吊装大、重构件和采用新的吊装工艺时,应先进行试吊,确认无问题后,方可正式起吊。( 7 )吊装作业起重臂旋转半径范围内应拉设警戒线,设专职安全管理人员旁站监督。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 192

Front: ( 1 )各类电焊机的整机应符合:1焊机内外应整洁,不应有明显锈蚀。2各部件连接螺栓应紧固牢靠,不应有缺损。3机架、机壳、盖罩不应有变形、开焊和开裂。4行走轮及牵引件应完整,行走轮润滑应良好。5焊接机械的零部件应完整,不应有缺损。( 2 )现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒、防砸机棚,并应装设相应的消防器材。( 3 )电焊机导线应具有良好的绝缘性能,绝缘电阻不得小于0 . 5M ! l ,接地线接地电阻不得大于40;接线部分不得有腐蚀和受潮。( 4 )电焊钳应有良好的绝缘和隔热性能;电焊钳握柄应绝缘良好,握柄和导线连接应牢靠,接触良好。( 5 )电焊机的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不宜大于3 0m,一次线长度不宜大于Sm,电焊机必须设单独的电源开关和自动断电装置,应配装二次侧空载降压器。两侧接线应压接牢固,必须安装可靠的防护罩。( 6 )安全防护装置应齐全有效;漏电保护器参数应匹配,安装应正确,动作应灵敏可靠。( 7 )吊装作业起重机的任何部位与架空输电线路边线之间的距离要符合规定。( 8 )吊装作业使用行灯照明时,电压不得超过3 6V。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 192

Front: 钢结构涂装施工过程中应注意如下几点:( 1 )油漆、稀释剂与其他物资分类分库存放,仓库要有禁止烟火等明显标识。( 2 )涂装作业区保证空气流通,促进通风换气。( 3 )监督作业工人正确佩戴个人安全防护用品。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 193

Front: 建筑幕墙是指建筑物不承重的外墙护围,通常由面板(玻璃、金属板、石板、陶瓷板等)和支承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等)组成。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 193

Front: 物体打击事故预防安全技术( 1 )幕墙施工时,下方均应设置警戒隔离区,防止高空坠物。( 2 )高处作业所使用的工具和零配件等,应放在工具袋(盒)内,并严禁抛掷。( 3 )所用材料不得随意抛掷,当有交叉作业可能时,应搭设防护棚或通道,否则不得进行交叉作业。( 4 )幕墙材料存放应单独设置存放区,材料存放高度应满足安全要求,保证自稳角度。吊装或抬运物料时,应确保自身安全。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 193

Front: ( 3 )脚手架所用构件必须符合国家现行标准,扣件式钢管宜采用。4 8 . 3 mm × 3.6 m m,扣件规格应与钢管外径相同且螺栓拧紧力矩不应小于4 0N • m ,且不应大于65 N • m0 ( 4 )作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实,并应用安全网双层兜底,施工层以下每隔10 m应用安全网封闭。( 5 )脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆内侧,并应与架体绑扎牢固。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 194

Front: )吊篮作业安全注意事项( 1 )吊篮脚手架工程施工单位必须在施工前编制安全专项施工方案。( 2 )高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣。安全绳应固定在建筑物可靠位置上,不得与吊篮上的任何部位连接,安全绳与安全锁扣的规格应一致,安全绳不得有松散、断股、打结现象,安全锁扣的配件应完好、齐全,规格和方向标识应清晰可辨。( 3 )吊篮的限位装置、安全锁必须灵敏可靠。( 4 )吊篮内的作业人员不应超过2人。( 5 )吊篮正常工作时,人员应从地面进入吊篮内,不得从建筑物顶部、窗口等处或其他孔洞处出人吊篮。( 6 )吊篮内的作业人员应佩戴安全帽,·系安全带,并应将安全锁扣正确挂置在独立设置的安全绳上。( 7 )吊篮平台内应保持荷载均衡,不得超载运行。( 8 )施工中发现吊篮设备故障和安全隐患时,应及时排除,可能危及人身安全时,应停止作业,并应由专业人员进行维修。维修后的吊篮应重新进行检查验收,合格后方可使用。( 9 )下班后不得将吊篮停留在半空中,应将吊篮放至地面。人员离开吊篮、进行吊篮维修或每日收工后应将主电源切断,并应将电器柜中各开关置于断开位置并加锁。( 1 0 )当吊篮施工遇有雨雪、大雾、风沙及5级以上大风等恶劣天气时,应停止作业,并应将吊篮平台停放在地面,应对钢丝绳、电缆进行绑扎固定。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 194

Front: (一)机电安装阶段( 1 )电气设备和线路的绝缘必须良好,裸露的带电导体应该安装于碰不着的处所,或者设置安全遮栏和显明的警告标志。( 2 )电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的措施。( 3 )电线和电源相接的时候,应该设开关或者插销,不许随便搭挂;露天的开关应该装在特制的箱匣内。( 4 )安装吊顶内线照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料;因作业需要行走时,必须铺设脚手板;有触电危险的照明设施应采用3 6V及以下安全电压。( 5 )从事剔楠、打洞作业的人员,必须戴防护眼镜,锤柄不得松动,辈子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时,墙体后面,楼板下面不得有人靠近。( 6 )在平台、楼板上用人力弯管器熄弯时,应背向楼心,操作时面部要避开。大管径管子灌沙;展管时,沙子必须用火烘干后灌人。用机械敲打时,下面不得站人;人工敲打时,上下要错开,不得在同一立面进行交叉作业。管子加热时,管口前不得有人停留。( 7 )电焊工作物和金属工作台同大地相隔的时候,都要有保护性接地。( 8 )电动机械和电气照明设备拆除后,不能留有可能带电的电线。如果电线必须保留,应该将电源切断,并且将线头绝缘。( 9 )电气设备和线路都必须符合规格,并且应该进行定期试验和检修。修理的时候,要先切断电源;如果必须带电工作,应该有确保安全的措施。( 1 0 )一切机械和动力机的机座必须稳固;放置移动式机器的时候,应该防止它由于自重和外部荷重作用引起移动和倾倒。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 195

Front: 机电调试阶段( 1 )调试前应熟悉和掌握产品技术特性,明确试验标准及方法,否则不允许开展调试工作。( 2 )调试所用的仪器、设备应完好。有检定合格标志,仪表精度应符合量值传递要安全生产专业实务>一 ”..‘·..” ·”· ,··. · ..:. ” ,,,-,. ,, . . · .. -. ·.· · ,· . . ·’·. ... , 飞a: ' . -·. ·.· .· . • . . . . . . ·. . 求 。( 3 )试验接线应一人接线,另一人核对检查,防止误接,损坏仪器设备及损伤人员。( 4 )试验操作人员应严格执行检测实施细则和相应的操作规程。( 5 )试验时不允许带电接线。( 6 )用万用表检查时,应先打好挡位,方可进行。( 7 )进人调试现场应戴好安全帽,穿好工作服。( 8 )所有调试人员应持证上岗,严禁无证操作。( 9 )送电的设备应挂送电标记牌,防止危害人身安全和设备安全。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 196

Front: 手持电动工具( 1 )手持电动工具外壳、手柄应元裂缝、破损,保护接地连接正确、牢固可靠,电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,电气保护装置良好,机械保护装置齐全。( 2 )启动后,先空载运转,检查工具联动是否灵活。( 3 )手持电动工具应有防护罩,操作时加力要平稳,不得用力过猛。( 4 )严禁超负荷使用,随时注意声响、温升,发现异常应立即停机检查,作业时间过长时,应经常停机冷却。( 5 )作业中,不得用于触摸刀具,模具等,如发现破损应立即停机修理或更换后再行作业。
6 )机具运转时不得撒手。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 196

Front: 五)消防( 1 )认真做好安全防火的预防工作,定期进行消防安全检查,对查出的事故隐患及时处理好,不得借故拖延。( 2 )未经批准严禁携带易燃、易爆物品进入施工现场,因施工需要购进的易燃、易爆物品必须按安全规程妥善保管。( 3 )严禁在施工现场吸烟,燃火作业必须按规定远离易燃、易爆物品。( 4 )电气设备的开关安全罩、火花罩、安全保护器、避雷器、接地装备等必须完好无损,电器材料连接地点之间的接触必须良好,避免产生电火花而引起燃烧。( 5 )如仓库存放着易燃易爆有毒腐蚀等危险物品,必须严格按其说明书规定的方法存放,确保安全。( 6 )施工现场各消防重点必须按消防规定配备相应的消防设施。( 7 )施工现场内设置的消防设施是预备紧急情况下使用的,严禁元故动用或移作他用,更不得损坏。( 8 )施工现场的安全通道不得阻塞,必须保持畅通无阻。( 9 )充分熟悉安全用具和灭火器及急救用品的放置地点和使用方法,学习掌握消防知识。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 197

Front: 梯子
Back: 梯子
基本规定( 1 )施工组织设计或施工技术方案中应明确施工中使用的登高和攀登设施,人员登高应借助建筑结构或脚手架的上下通道、梯子及其他攀登设施和用具。( 2 )不得两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子作业时,应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上不得使用梯子进行作业。( 3 )单梯不得垫高使用,使用时应与水平面成7 5 。夹角,踏步不得缺失,其间距宜为300 m m 。当梯子需接长使用时,应有可靠的连接措施,接头不得超过1 处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 198

Front: .悬空作业( 1 )悬空作业应设有牢固的立足点,并应配置登高和防坠落的设施。( 2 )严禁在未固定、无防护的构件及安装中的管道上作业或通行。( 3 )在轻质型材等屋面上作业,应搭设临时走道板,不得在轻质型材上行走;安装压型板前,应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 198

Front: 移动式操作平台( 1 )移动式操作平台的面积不应超过1 0m 2 ,高度不应超过5 m,高宽比不应大于2 :1 ,施工荷载不应超过1 . 5 kN/m2 0 ( 2 )移动式操作平台的轮子与平台架体连接应牢固,立柱底端离地面不得超过80 m m,行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等固定措施。( 3 )移动式行走轮的承载力不应小于5k N ,行走轮制动器的制动力矩不应小于2.5 N • m ,移动式操作平台架体应保持垂直,不得弯曲变形,行走轮的制动器除在移动情况外,均应保持制动状态。( 4 )移动式操作平台在移动时,操作平台上不得站人。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 198

Front: 手持电动工具可分为3类 :(I) I 类工具。工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且还包含一个附加安全预防措施。(2) I I 类工具。工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且还提供如双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施,没有保护接地措施,也不依赖安装条件。(3) m 类工具。工具在防止触电的保护方面依靠由安全电压供电和在工具内部不会产生比安全电压高的电压
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 199

Front: 手持电动工具的防触电要求( I )空气湿度小于7 5 %的一般场所可选用I 类或E 类手持电动工具,相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于1 5m A,额定漏电动作时间不应大于0 . 1 s 。( 2 )在潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用E 类或由安全隔离变压器供电的皿类手持电动工具。( 3 )狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的E类于持电动工具,其开关箱和安全隔离变压器均应设置在狭窄场所外面,并连接P E线。操作过程中,应有人在外面监护 。( 4 )手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。( 5 )手持电动工具的外壳、子柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查,在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。( 6 )使用手持电动工具时,必须按规定穿戴绝缘防护用品。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 199

Front: )临时照明装直设直要求临时照明装置必须采取如下技术措施:( 1 )照明开关箱中的所有正常不带电的金属部分都必须作保护接零;所有灯具的金属外壳必须作保护接零。( 2 )照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器。( 3 )灯具的安装高度既要符合施工现场实际,又要符合安装要求。室外灯具距地不得低于3m;室内灯具距地不得低于2 . 5 m0 ( 4 )下列特殊场所应使用安全电压照明器:1隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2 . 5 m等场所的照明,电源电压不应大于3 6V。2潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于2 4V。3特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12 V。4移动式照明器的照明电源电压不得大于3 6V。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 200

Front: 手持电动工具安全拉制要点( 1 )使用刃具的机具,应保持刃磨锋利,完好无损,安装正确,牢固可靠。使用砂轮的机具,应检查砂轮、接盘问的软垫并安装稳固,凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用,并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。( 2 )作业中应注意声响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过6 0℃时,应停机,自然冷却后再行作业。( 3 )作业中,不得用于触摸刃具、模具和砂轮,发现其有磨钝、破损情况时,应立即停机更换,然后再继续进行作业。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 200

Front: 、使用有毒有害物品的安全技术( 1 )油漆作业场所应有良好的通风条件,在施工条件不好的情况下必须安装通风设备方可施工。油漆存放要求专库专存,通风良好,专人管理灭火器材和设置“严禁烟火”的明显标志。( 2 )对树脂类防腐蚀工程施工,应组织操作人员进行身体检查,患有气管炎、心脏病、肝炎、高血压以及对某些物质有过敏反应的,均不能安排其参加施工。( 3 )采用毒性较大的材料施工时,施工操作人员穿戴好防护用品,并适当减少作业时间,施工前制定有效的安全防护措施,并严格执行安全技术交底施工作业。( 4 )如果化学材料起火,要根据起火物性质选择灭火方法,同时注意救火人员的自身安全,防止中毒。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 201

Front: 火灾预防
Back: 火灾预防
( 3 )施工材料的堆放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品,应专库储存,分类单独堆放,保持通风,用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆,稀释易燃、易爆液体。( 4 )在施工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材料,要根据工程计划限量进入,并采取可靠的防火措施。( 5 )氧气瓶、乙:快气瓶工作间距不小于Sm,两瓶与明火作业距离不小于1 0 m0 ( 6 )进行电焊、气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求,在使用易燃油漆时,要注意通风,严禁明火,以防易燃气体燃烧爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火。( 7 )现场应划分用火作业区,易燃、易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。( 8 )在吊顶内安装管道时,应在吊顶易燃材料安装前完成焊接作业,禁止在吊顶内焊割作业。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 201

Front: 有限空间作业的概念有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 202

Front: 有限空间分为三类:一是密闭设备,如贮罐、车载峭罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等;二是地下有限空间,如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地害、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等;三是地上有限空间,如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 202

Front: 有限空间长期处于封闭或半封闭的状态,且出入口有限,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足。此外,作业环境受自然天气影响较大,高温、高湿等不良天气不同程度上加剧了空间环境的恶化。有限空间存在的危险有害因素主要有缺氧窒息、中毒、燃爆以及其他危险有害因素,了解并正确辨识这些危险有害因素,对有效采取预防、控制措施,减少人员伤亡事故具有十分重要的作用。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 202

Front: 引发缺氧窒息的主要原因( 1 )有限空间内长期通风不良,氧含量偏低。( 2 )有限空间内存在的物质发生耗氧性化学反应,如燃烧、生物的有氧呼吸等。( 3 )作业过程中引人单纯性窒息气体挤占氧气空间,如使用氮气、氧气、水蒸气进行清洗。( 4 )某些相连或接近的设备或管道的渗漏或扩散,如天然气、泄漏。( 5 )较高的氧气消耗速度,如过多人员同时在有限空间内作业。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 203

Q: 甲烧为无色、无昧的气体,比空气轻,溶于乙醇、乙醋、微榕于水。[...]?昆合能形成爆炸性泪合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险,造成人员伤亡。甲烧对人基本无毒,麻痹作用极弱。但浓度过高时会排挤空气中的氧,使空气中氧含量降低,引起单纯性窒息。
A: 甲:院易燃,爆炸极限为5 %~1 5 %,与空气
Q: 甲烧为无色、无昧的气体,比空气轻,溶于乙醇、乙醋、微榕于水。[...]?昆合能形成爆炸性泪合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险,造成人员伤亡。甲烧对人基本无毒,麻痹作用极弱。但浓度过高时会排挤空气中的氧,使空气中氧含量降低,引起单纯性窒息。
A: 甲:院易燃,爆炸极限为5 %~1 5 %,与空气
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 204

Front: 有限空间中可能存在大量的有毒物质,人一旦接触后易引起化学性中毒可能导致死亡。常见的有毒物质包括:硫化氢、一氧化碳、苯系物、磷化氢、氯气、氮氧化物、二氧化硫、氨气、氨和腊类化合物、易挥发的有机溶剂、极高浓度刺激性气体等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 204

Front: 硫化氢主要经呼吸道进入人体,遇勃膜表面上的水分很快榕解,产生刺激作用和腐蚀作用,引起眼结膜、角膜和呼吸道勃膜的炎症、肺水肿。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 204

Front: 一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息,严重时死亡。一氧化碳对全身的组织细胞均有毒性作用,尤其对大脑皮质的影响最为严重。一氧化碳在工作场所空气中的时间加权平均容许浓度不能超过·20 m g / m 3 ,短时接触容许浓度不能超过3 0m g / 旷。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 204

Front: 苯是人类致癌物,慢性苯中毒会引起上呼吸道、皮肤和眼睛的强烈剌激,出现支气管炎、过敏性皮炎、喉头水肿及血小板下降等疾病;长期接触可引起各种类型的白血病。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 205

Front: 易燃、易爆物质是可能引起燃烧、爆炸的气体、蒸气或粉尘。有限空间内可能存在大量易燃、易爆气体,如甲皖、天然气、氢气、挥发性有机化合物等,当其浓度高于爆炸下限时,遇到火源或以其他形式提供一定的能量时就会发生燃烧或爆炸。另外,有限空间内存在的炭粒、粮食粉末、纤维、塑料屑以及研磨得很细的可燃性粉尘也可能引起燃烧和爆炸 。能够引发易燃、易爆气体或可燃性粉尘爆炸的条件是:明火,化学反应放热,物质分解自燃,热辐射,高温表面,撞击或摩擦发生火花,绝热压缩形成高温点,电气火花,静电放电火花,雷电作用以及直接日光照射或聚焦的日光照射。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 205

Front: 爆炸产生的冲击波引起冲击伤,产生的物体破片或砂石可能导致破片伤和砂石伤等。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 205

Front: ( 3 )保证有限空间作业的安全投入,提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 206

Front: )气体检测与通风气体检测是保证作业安全的重要手段之一,有限空间作业必须“先检测,再通风,后作业”。( 1 )在作业人员进人有限空间前,应对作业场所内的气体进行检测,以判断其内部环境是否适合人员进入。( 2 )在作业过程中,还应通过实时检测,及时了解气体浓度变化,为作业中危险有害因素评估提供数据支持。( 3 )元论气体检测合格与否,对有限空间作业都必须进行通风换气。( 4 )使用风机强制通风时,若检测结果显示处于易燃易爆环境中,必须使用防爆型风机。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 206

Front: (三)有限空间作业要求( 1 )凡进人有限空间进行施工、检修、清理作业的,施工单位应实施作业审批。未经作业负责人审批,任何人不得进入有限空间作业。( 2 )有限空间出人口附近应设置醒目的警示标识,并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施,防止未经许可人员进入作业现场。( 3 )有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员,不得在没有监护人的情况下作业。相关人员应明确自身职责,掌握相应技能:
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 206

Front: ( 6 )生产经营单位应制定有限空间作业应急救援预案,明确救援人员及职责,落实救援设备器材,掌握事故处置程序,提高对突发事件的应急处置能力。预案每年至少进行一次肮练,并不断进行修改完善。有限空间发生事故时,监护人员应及时报警,救援人员应做好自身防护,配备必要的呼吸器具、救援器材,严禁盲目施救,导致事故扩大。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 207

Front: 应急救援活动一般分为应急准备、初级反应、扩大应急和应急恢复四个阶段。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 208

Front: 统一指挥是应急活动的基本原则。应急指挥一般可分为集中指挥与现场指挥,或场外指挥与场内指挥等。无论采用哪一种指挥系统,都必须实行统一指挥的模式,应急救援活动涉及单位的行政级别的高低和隶属关系不同,但都必须在应急指挥部的统→组织协调下,有令则行,有禁则止,统一号令,步调一致。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 209

Front: 分级响应是指在初级响应到扩大应急的过程中实行的分级响应的机制,扩大或提高应急级别的主要依据是事故灾难的危害程度,影响范围和控制事态能力。影响范围和控制事态能力是升级的最基本条件。扩大应急救援主要是提高指挥级别,扩大应急范围等。属地为主强调“第一反应”的思想和以现场应急、现场指挥为主的原则。公众动员机制是应急机制的基础,也是整个应急体系的基础。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 209

Front: 与应急有关的法规可分为法律、行政法规、部门规章与地方行政法规、标准规范4个层次。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 209

Front: 综合应急预案,是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案,是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 209

Front: 专项应急预案,是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故,或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 209

Front: 场处置方案,是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型,针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 209

Front: 生产经营单位应急预案编制程序包括成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急能力评估、编制应急预案和应急预案评审6个步骤。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 209

Front: 3 .风险评估主要内容包括:( 1 )分析生产经营单位存在的危险因素,确定事故危险源。( 2 )分析可能发生的事故类型及后果,并指出可能产生的次生、衍生事故。( 3 )评估事故的危害程度和影响范围,提出风险防控措施。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 210

Front: 应急演练按照演练内容分为综合演练和单项演练,按照演练形式分为现场演练和桌面演练,不同类型的演练可相互组合。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 214

Front: (一)应急演练评估( 1 )现场点评:应急演练结束后,在演练现场,评估人员或评估组负责人对演练中发现的问题、不足及取得的成效进行口头点评。( 2 )书面评估:评估人员针对演练中观察、记录以及收集的各种信息资料,依据评估标准对应急演练活动全过程进行科学分析和客观评价,并撰写书面评估报告。评估报告重点对演练活动的组织和实施、演练目标的实现、参演人员的表现以及演练中暴露的问题进行评估。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 216

Front: (二)应急演练总结演练结束后,由演练组织单位根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料,对演练进行全面总结,并形成演练书面总结报告。报告可对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。演练总结报告的内容主要包括:演练基本概要、演练发现的问题,取得的经验和教训、应急管理工作建议。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 216

Front: (二)演练资料归档与备案( 1 )应急演练活动结束后,将应急演练工作方案以及应急演练评估、总结报告等文字资料,以及记录演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料归档保存。( 2 )对主管部门要求备案的应急演练资料,演练组织部门(单位)应将相关资料报主管部门备案。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 216

Front: .动力配电箱与照明配电箱分别设置
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 220

Front: 该项目安全生产投入包括以下几方面费用:( 1 )安全培训费用。( 2 )劳动防护用品费用。( 3 )安全生产技术措施费用,如沟内对管焊接时为防止管沟胡塌采取的支护措施费用等。( 4 )特种设备安全检测费用。( 5 )安全警示标志及标识费用。( 6 )安全管理费用。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 222

Front: 该公司主要负责人应履行的安全生产职责:( 1 )建立、健全本单位安全生产责任制。( 2 )组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。( 3 )组织制订并实施本单位安全生产教育和培训计划。( 4 )保证本单位安全生产投入的有效实施。( 5 )督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。( 6 )组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。( 7 )及时、如实报告生产安全事故。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 223

Front: .安全生产许可证由建设行政主管部门颁发。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 224

Front: 取得安全生产许可证必须具备下列条件:( I )建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程。( 2 )安全投入符合安全生产要求。( 3 )设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。( 4 )主要负责人和安全生产管理人员经考核合格。( 5 )特种作业人员经有关业务部门考核合格,取得特种作业操作资格证书。( 6 )从业人员经安全生产教育和培训合格。( 7 )依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。( 8 )厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求。( 9 )有职业危害防治措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。( 1 0 )依法进行安全评价。( 1 1 )有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。( 1 2 )有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备。( 1 3 )法律、法规规定的其他条件。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 224

Front: 特种作业证书复审
Back: 特种作业证书复审
复审程序:( 1 )在证书期满前6 0日内,由李某或A公司向其原考核发证机关提出申请,并提交社区或县级以上医疗机构出具的健康证明以及其从事电工作业的情况和安全培训考试合格记录。( 2 )发证机关在收到申请之日起2 0个工作日内完成复审工作。复审合格的,签章、登记,不合格的,说明理由。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 225

Front: 应急演练应包括计划、准备、实施、评估总结和改进五个阶段。各阶段任务如( 1 )计划阶段:明确演练需求,提出构想和初步安排。( 2 )准备阶段:完成策划、方案,进行培训和预演。( 3 )实施阶段:完成演练方案的各项活动。( 4 )评估总结阶段:评估演练的问题和不足,明确改进的重点和计划。( 5 )改进阶段:实施落实改进计划。
MNLink: <2019注册安全工程师实务-建筑施工安全> - 225