Title: 19注安管理

Front: 2019版管理教材

根据现代系统安全工程的观点,一般意义上讲,安全生产是指在社会生产活动中,通过人、机、物料、环境的和谐运作,使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态,切实保护劳动者的生命安全和身体健康。秉着"以人为本,安全发展"的理念,{中华人民共和国安全生产法~(以下简称《安全生产法)))将"安全第一、预防为主、综合治理"确定为安全生产工作的基本方针。
根据现代系统安全工程的观点,一般意义上讲,安全生产是指在社会生产活动中,通过人、机、物料、环境的和谐运作,使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态,切实保护劳动者的生命安全和身体健康。秉着"以人为本,安全发展"的理念,{中华人民共和国安全生产法~(以下简称《安全生产法)))将"安全第一、预防为主、综合治理"确定为安全生产工作的基本方针。
MNLink: <2019版管理教材 > - 7

Front: 二)安全生产管理
Q: ([...]安全生产管理是管理的重要组成部分,是安全科学的一个分支。[...]。其管理的基本对象是企业的员工(企业中的所有人员)、设备设施、物料、环境、财务、信息等各个方面。安全生产管理包括安全生产法制管理、行政管理、监督检查、工艺技术管理、设备设施管理、作业环境和条件管理等方面。安全生产管理目标是减少和控制危害和事故,尽量避免生产过程中所造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。
A: 二)安全生产管理; 所谓安全生产管理,就是针对人们在生产过程中的安全问题,运用有效的资源,发挥人们的智慧,通过人们的努力,进行有关决策、计划、组织和控制等活动,实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐,达到安全生产的目标
MNLink: <2019版管理教材 > - 7

Q: ~生产安全事故报告和调查处理条例H国务院令第4 9 3号)将"生产安全事故"定义为:[...]我国事故的分类方法有多种。
A: 生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事件。
Q: ~生产安全事故报告和调查处理条例H国务院令第4 9 3号)将"生产安全事故"定义为:[...]我国事故的分类方法有多种。
A: 生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事件。
MNLink: <2019版管理教材 > - 8

Q: (1)依据《企业职工伤亡事故分类)(GB 6441) ,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、[...]。
A: 伤害方式等,将企业工伤事故分为2 0 类:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、胡塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害
Q: (1)依据《企业职工伤亡事故分类)(GB 6441) ,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、[...]。
A: 伤害方式等,将企业工伤事故分为2 0 类:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、胡塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息及其他伤害
MNLink: <2019版管理教材 > - 8

Q: ( 2 )依据《生产安全事故报告和调查处理条例)(国务院令第4 9 3号):根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,[...]。
A: 事故一般分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故4个等级,具体划分如下:1特别重大事故,是指造成3 0 人以上死亡,或者1 0 0 人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1 亿元以上直接经济损失的事故。2重大事故,是指造成1 0 人以上3 0人以下死亡,或者5 0 人以上1 0 0人以下重伤,或者5 0 0 0 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故。3较大事故,是指造成3 人以上1 0 人以下死亡,或者1 0 人以上5 0 人以下重伤,或者1 0 0 0 万元以上5 0 0 0万元以下直接经济损失的事故。4一般事故,是指造成3 人以下死亡,或者1 0 人以下重伤,或者1 0 0 0 万元以下直接经济损失的事故。注:该等级标准中所称的"以上"包括本数,所称的"以下"不包括本数。在衡量一个事故等级时按照最严重的标准进行划分
Q: ( 2 )依据《生产安全事故报告和调查处理条例)(国务院令第4 9 3号):根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,[...]。
A: 事故一般分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故4个等级,具体划分如下:1特别重大事故,是指造成3 0 人以上死亡,或者1 0 0 人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1 亿元以上直接经济损失的事故。2重大事故,是指造成1 0 人以上3 0人以下死亡,或者5 0 人以上1 0 0人以下重伤,或者5 0 0 0 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故。3较大事故,是指造成3 人以上1 0 人以下死亡,或者1 0 人以上5 0 人以下重伤,或者1 0 0 0 万元以上5 0 0 0万元以下直接经济损失的事故。4一般事故,是指造成3 人以下死亡,或者1 0 人以下重伤,或者1 0 0 0 万元以下直接经济损失的事故。注:该等级标准中所称的"以上"包括本数,所称的"以下"不包括本数。在衡量一个事故等级时按照最严重的标准进行划分
MNLink: <2019版管理教材 > - 8

Front: 事故隐患原国家安全生产监督管理总局颁布的第1 6 号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定),将"安全生产事故隐患"定义为生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。"
MNLink: <2019版管理教材 > - 8

Q: 事故隐患分为[...]。一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。[...]。
A: 一般事故隐患和重大事故隐患; 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患
Q: 事故隐患分为[...]。一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。[...]。
A: 一般事故隐患和重大事故隐患; 重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患
MNLink: <2019版管理教材 > - 8

Front: )危险根据系统安全工程的观点,危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度
MNLink: <2019版管理教材 > - 8

Q: (四)海因里希法则海因里希法则是1 9 4 1年美国安全工程师[...](W. H. H e i n r i c h )统计大量机械伤害事故后得出的结论。当时,海因里希统计了5 5万件机械事故,其中死亡、重伤事故1 6 6 6 件,轻伤事故4 8 3 3 4件,其余则为元伤害事故。[...] ,国际上把这一法则叫事故法则。这个法则说明,在机械生产过程中,每发生3 3 0起意外事件,有3 0 0件未产生人员伤害,2 9件造成人员轻伤,1 件导致重伤或死亡。
A: 海因里希; 从而得出一个重要结论,即在机械事故中,伤亡、轻伤、不安全行为的比例为1 : 29 : 3 0 0
Q: (四)海因里希法则海因里希法则是1 9 4 1年美国安全工程师[...](W. H. H e i n r i c h )统计大量机械伤害事故后得出的结论。当时,海因里希统计了5 5万件机械事故,其中死亡、重伤事故1 6 6 6 件,轻伤事故4 8 3 3 4件,其余则为元伤害事故。[...] ,国际上把这一法则叫事故法则。这个法则说明,在机械生产过程中,每发生3 3 0起意外事件,有3 0 0件未产生人员伤害,2 9件造成人员轻伤,1 件导致重伤或死亡。
A: 海因里希; 从而得出一个重要结论,即在机械事故中,伤亡、轻伤、不安全行为的比例为1 : 29 : 3 0 0
MNLink: <2019版管理教材 > - 9

Front: 根据危险源在事故发生、发展中的作用,一般把危险源划分为两大类,即第一类危险源和第二类危险源。
MNLink: <2019版管理教材 > - 9

Q: 第一类危险源是指生产过程中存在的,[...]。第一类危险源，决定了事故后果的严重程度,它具有的能量越多,发生事故的后果越严重。例如,炸药、旋转的飞轮等属于第一类危险源。
A: 可能发生意外释放的能量,包括生产过程中各种能量源、能量载体或危险物质
Q: 第一类危险源是指生产过程中存在的,[...]。第一类危险源，决定了事故后果的严重程度,它具有的能量越多,发生事故的后果越严重。例如,炸药、旋转的飞轮等属于第一类危险源。
A: 可能发生意外释放的能量,包括生产过程中各种能量源、能量载体或危险物质
MNLink: <2019版管理教材 > - 9

Q: 第二类危险源是指导致[...]。广义上包括物的[...]。第二类危险源决定了事故发生的可能性,它出现得越频繁,发生事故的可能性越大。例如,冒险进入危险场所等。
A: 能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素; 故障、人的失误、环境不良以及管理缺陷等因素
Q: 第二类危险源是指导致[...]。广义上包括物的[...]。第二类危险源决定了事故发生的可能性,它出现得越频繁,发生事故的可能性越大。例如,冒险进入危险场所等。
A: 能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素; 故障、人的失误、环境不良以及管理缺陷等因素
MNLink: <2019版管理教材 > - 9

Q: 为了对危险源进行分级管理,防止重大事故发生,提出了重大危险源的概念。[...]。
A: 广义上说,可能导致重大事故发生的危险源就是重大危险源
Q: 为了对危险源进行分级管理,防止重大事故发生,提出了重大危险源的概念。[...]。
A: 广义上说,可能导致重大事故发生的危险源就是重大危险源
MNLink: <2019版管理教材 > - 10

Q: :[...])
A: 重大危险源,是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施
Q: :[...])
A: 重大危险源,是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施
MNLink: <2019版管理教材 > - 10

Q: 生产过程中的安全,即安全生产,指的是"[...]"。
A: 不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失
Q: 生产过程中的安全,即安全生产,指的是"[...]"。
A: 不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失
MNLink: <2019版管理教材 > - 10

Front: 本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。
MNLink: <2019版管理教材 > - 11

Q: )[...],[...]。
A: 失误安全功能; 指操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者说设备设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能
Q: )[...],[...]。
A: 失误安全功能; 指操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者说设备设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能
MNLink: <2019版管理教材 > - 11

Q: [...],[...]。
A: 故障一安全功能; 指设备设施或生产工艺发生故障或损坏时,还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态
Q: [...],[...]。
A: 故障一安全功能; 指设备设施或生产工艺发生故障或损坏时,还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态
MNLink: <2019版管理教材 > - 11

Q: [...]是指国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动 。
A: 安全生产许可
Q: [...]是指国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动 。
A: 安全生产许可
MNLink: <2019版管理教材 > - 11

Q: [...]当发生事故的概率不存在个体差异时,即不存在事故频发倾向者时一定时间内事故发生次数服从1 白松分布。这种情况下,事故的发生是由工厂里的生产条件、机械设备以及一些其他偶然因素引起的。
A: 泊松分布
Q: [...]当发生事故的概率不存在个体差异时,即不存在事故频发倾向者时一定时间内事故发生次数服从1 白松分布。这种情况下,事故的发生是由工厂里的生产条件、机械设备以及一些其他偶然因素引起的。
A: 泊松分布
MNLink: <2019版管理教材 > - 11

Q: [...]一些工人由于存在[...],如果在生产操作过程中发生过-次事故,则会造成胆怯或神经过敏,当再继续操作时,就有重复发生第二次、第三次事故的倾向,符合这种统计分布的主要是少数有精神或心理缺陷的工人。
A: 偏倚分布; 精神或心理方面的问题
Q: [...]一些工人由于存在[...],如果在生产操作过程中发生过-次事故,则会造成胆怯或神经过敏,当再继续操作时,就有重复发生第二次、第三次事故的倾向,符合这种统计分布的主要是少数有精神或心理缺陷的工人。
A: 偏倚分布; 精神或心理方面的问题
MNLink: <2019版管理教材 > - 11

Q: [...]当工厂中存在许多特别容易发生事故的人时,发生不同次数事故的人数服从非均等分布,[...]。
A: 非均等分布; 即每个人发生事故的概率不相同
Q: [...]当工厂中存在许多特别容易发生事故的人时,发生不同次数事故的人数服从非均等分布,[...]。
A: 非均等分布; 即每个人发生事故的概率不相同
MNLink: <2019版管理教材 > - 11

Q: 事故频发倾向是指个别容易发生事故的稳定的个人的内在倾向。事故频发倾向者的存在是工业事故发生的主要原因,[...]。
A: 即少数具有事故频发倾向的工人是事故频发倾向者,他们的存在是工业事故发生的原因。如果企业中减少了事故频发倾向者,就可以减少工业事故
Q: 事故频发倾向是指个别容易发生事故的稳定的个人的内在倾向。事故频发倾向者的存在是工业事故发生的主要原因,[...]。
A: 即少数具有事故频发倾向的工人是事故频发倾向者,他们的存在是工业事故发生的原因。如果企业中减少了事故频发倾向者,就可以减少工业事故
MNLink: <2019版管理教材 > - 12

Q: [...]第一次提出了事故因果连锁理论,阐述了导致伤亡事故的各种因素间及与伤害间的关系,[...]。
A: 海因里希; 认为伤亡事故的发生不是一个孤立的事件,尽管伤害可能在某瞬间突然发生,却是一系列原因事件相继发生的结果
Q: [...]第一次提出了事故因果连锁理论,阐述了导致伤亡事故的各种因素间及与伤害间的关系,[...]。
A: 海因里希; 认为伤亡事故的发生不是一个孤立的事件,尽管伤害可能在某瞬间突然发生,却是一系列原因事件相继发生的结果
MNLink: <2019版管理教材 > - 12

MNLink: <2019版管理教材 > - 13
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 图1 -] 海因里希事故因果连锁理论安考试群:598326475 图1 -] 海因里希事故因果连锁理论安考试群:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 14
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 图1 -2 现代事故因果连锁理论598326475 图1 -2 现代事故因果连锁理论598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 15
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 日本北川彻兰基于此考虑,作了一些修正,提出新的事故因果连锁理论,认为事故的基本原因应该包括3个方面: (1)管理原因。
企业领导者不够重视安全,作业标准不明确,维修保养制度方面的缺陷,人员安排不当,职工积极性不高等管理上的缺陷。
( 2 )学校教育原因。
小学、中学、大学等教育机构的安全教育不充分。
(3 )社会或历史原因。
社会安全观念落后,安全法规或安全管理、监督机构不完备等 。
日本北川彻兰基于此考虑,作了一些修正,提出新的事故因果连锁理论,认为事故的基本原因应该包括3个方面: (1)管理原因。
企业领导者不够重视安全,作业标准不明确,维修保养制度方面的缺陷,人员安排不当,职工积极性不高等管理上的缺陷。
( 2 )学校教育原因。
小学、中学、大学等教育机构的安全教育不充分。
(3 )社会或历史原因。
社会安全观念落后,安全法规或安全管理、监督机构不完备等 。

Q: 1 9 6 1年,吉布森(G i b s o n )提出事故是一种不正常的或不希望的能量释放,[...]。
A: 意外释放的各种形式的能量是构成伤害的直接原因
Q: 1 9 6 1年,吉布森(G i b s o n )提出事故是一种不正常的或不希望的能量释放,[...]。
A: 意外释放的各种形式的能量是构成伤害的直接原因
MNLink: <2019版管理教材 > - 16

Front: 根据能量意外释放理论,伤害事故原因是:1接触了超过机体组织(或结构)抵抗力的某种形式的过量的能量。2有机体与周围环境的正常能量交换受到了干扰(如窒息、淹溺等)。
MNLink: <2019版管理教材 > - 16

Front: 轨迹交叉理论
Back: 轨迹交叉理论
上述理论被称为轨迹交叉理论,该理论的主要观点是:在事故发展进程中,人的因素运动轨迹与物的因素运动轨迹的交点就是事故发生的时间和空间,即人的不安全行为和物的不安全状态发生于同一时间、同一空间,或者说人的不安全行为与物的不安全状态相遇,则将在此时间、空间发生事故。
MNLink: <2019版管理教材 > - 18

Q: .强制原理的含义[...],从而实现有效的安全生产管理,这就是强制原理。所谓强制就是绝对服从,不必经被管理者同意便可采取控制行动。
A: 采取强制管理的手段控制人的意愿和行为,使个人的活动、行为等受到安全生产管理要求的约束
Q: .强制原理的含义[...],从而实现有效的安全生产管理,这就是强制原理。所谓强制就是绝对服从,不必经被管理者同意便可采取控制行动。
A: 采取强制管理的手段控制人的意愿和行为,使个人的活动、行为等受到安全生产管理要求的约束
MNLink: <2019版管理教材 > - 23

MNLink: <2019版管理教材 > - 19
Other fields (not shown on cards):
Remarks: \// /\ \ / \ "\ 、 r"" 曲 曲、,尼黑" " 、,,"\ \ " 图1 -3 轨迹交叉理论事故模型、、、\ \ 、、5 \// /\ \ / \ "\ 、 r"" 曲 曲、,尼黑" " 、,,"\ \ " 图1 -3 轨迹交叉理论事故模型、、、\ \ 、、5

MNLink: <2019版管理教材 > - 19
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1)人的因素运动轨迹人的不安全行为基于生理、心理、环境、行为等方面而产生。
(1)生理、先天身心缺陷。
( 2 )社会环境、企业管理上的缺陷。
( 3 )后天的心理缺陷。
( 4 )视、听、嗅、昧、触等感官能量分配上的差异。
( 5 )行为失误。
考试群:598326471)人的因素运动轨迹人的不安全行为基于生理、心理、环境、行为等方面而产生。
(1)生理、先天身心缺陷。
( 2 )社会环境、企业管理上的缺陷。
( 3 )后天的心理缺陷。
( 4 )视、听、嗅、昧、触等感官能量分配上的差异。
( 5 )行为失误。
考试群:59832647

MNLink: <2019版管理教材 > - 19
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 )物的因素运动轨迹在物的因素运动轨迹中,在生产过程各阶段都可能产生不安全状态。
( 1 )设计上的缺陷,如用材不当、强度计算错误、结构完整性差、采矿方法不适应矿床围岩性质等。
( 2 )制造、工艺流程上的缺陷。
( 3 )维修保养上的缺陷,降低了可靠性。
( 4 )使用上的缺陷。
( 5 )作业场所环境上的缺陷。
注安考2 )物的因素运动轨迹在物的因素运动轨迹中,在生产过程各阶段都可能产生不安全状态。
( 1 )设计上的缺陷,如用材不当、强度计算错误、结构完整性差、采矿方法不适应矿床围岩性质等。
( 2 )制造、工艺流程上的缺陷。
( 3 )维修保养上的缺陷,降低了可靠性。
( 4 )使用上的缺陷。
( 5 )作业场所环境上的缺陷。
注安考

Q: [...]。
A: 系统安全( S y s t e mSafety) ,是指在系统寿命周期内应用系统安全管理及系统安全工程原理,识别危险源并使其危险性减至最小,从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度
Q: [...]。
A: 系统安全( S y s t e mSafety) ,是指在系统寿命周期内应用系统安全管理及系统安全工程原理,识别危险源并使其危险性减至最小,从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度
MNLink: <2019版管理教材 > - 20

Q: )[...]。通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。能够造成事故的潜在危险因素称做危险源,来自某种危险源的造成人员伤害或物质损失的可能性叫做危险。危险源是一些可能出问题的事物或环境因素,而危险表征潜在的危险源造成伤害或损失的机会,可以用概率来衡量。( 3 )[...]。
A: 没有任何一种事物是绝对安全的,任何事物中都潜伏着危险因素; 不可能根除一切危险源和危险,可以减少来自现有危险源的危险性,应减少总的危险性而不是只消除几种选定的危险
Q: )[...]。通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。能够造成事故的潜在危险因素称做危险源,来自某种危险源的造成人员伤害或物质损失的可能性叫做危险。危险源是一些可能出问题的事物或环境因素,而危险表征潜在的危险源造成伤害或损失的机会,可以用概率来衡量。( 3 )[...]。
A: 没有任何一种事物是绝对安全的,任何事物中都潜伏着危险因素; 不可能根除一切危险源和危险,可以减少来自现有危险源的危险性,应减少总的危险性而不是只消除几种选定的危险
MNLink: <2019版管理教材 > - 20

Q: 里格比( R i g b y )认为,[...]。换言之,人失误是指人在生产操作过程中实际实现的功能与被要求的功能之间的[...]。
A: 人失误是人的行为的结果超出了系统的某种可接受的限度; 偏差,其结果是可能以某种形式给系统带来不良影响
Q: 里格比( R i g b y )认为,[...]。换言之,人失误是指人在生产操作过程中实际实现的功能与被要求的功能之间的[...]。
A: 人失误是人的行为的结果超出了系统的某种可接受的限度; 偏差,其结果是可能以某种形式给系统带来不良影响
MNLink: <2019版管理教材 > - 20

Q: 人失误产生的原因包括两个方面:一是由于[...],即设定工作条件与人接受的限度不匹配引起人失误;[...]。除了生产操作过程中的人失误之外,还要考虑设计失误、制造失误、维修失误以及运输保管失误等,因而较以往工业安全中的不安全行为,人失误对人的因素涉及的内容更广泛、更深入。
A: 工作条件设计不当; 二是由于人员的不恰当行为造成人失误
Q: 人失误产生的原因包括两个方面:一是由于[...],即设定工作条件与人接受的限度不匹配引起人失误;[...]。除了生产操作过程中的人失误之外,还要考虑设计失误、制造失误、维修失误以及运输保管失误等,因而较以往工业安全中的不安全行为,人失误对人的因素涉及的内容更广泛、更深入。
A: 工作条件设计不当; 二是由于人员的不恰当行为造成人失误
MNLink: <2019版管理教材 > - 21

Q: [...]。任何管理对象都可以作为一个系统。系统可以分为若干个子系统,子系统可以分为若干个要素,即系统是由要素组成的。按照系统的观点,管理系统具有6 个特征,即集合性、相关性、目的性、整体性、层次性和适应性。
A: 所谓系统,是由相互作用和相互依赖的若干部分组成的有机整体
Q: [...]。任何管理对象都可以作为一个系统。系统可以分为若干个子系统,子系统可以分为若干个要素,即系统是由要素组成的。按照系统的观点,管理系统具有6 个特征,即集合性、相关性、目的性、整体性、层次性和适应性。
A: 所谓系统,是由相互作用和相互依赖的若干部分组成的有机整体
MNLink: <2019版管理教材 > - 21

MNLink: <2019版管理教材 > - 22
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
运用系统原理的原则(1)动态相关性原则。
动态相关性原则告诉我们,构成管理系统的各要素是运动和发展的,它们相互联系又相互制约。
显然,如果管理系统的各要素都处于静止状态,就不会发生事故。
例如巷道开挖产生动态过程,一是随开挖行为的延续,所揭露的岩体必然不同;二是随开挖行为的延续,岩体的应力必然重新分布;三是随开挖行为的延续,为使开挖的巷道具有特定的作用,其巷道的结构必然不同。
也就是巷道有天井、平巷、斜巷之别,有规格、断面之别,但它们又是相关联的,因此生产管理是一个动态的过程。
( 2 )整分合原则。
高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工,在分工基础上有效综合,这就是整分合原则。
运用该原则,要求企业管理者在制定整体目标和进行宏观决策时,必须将安全生产纳入其中,在考虑资金、人员和体系时,都必须将安全生产作为一项重要内容考虑。
( 3 )反馈原则。
反馈是控制过程中对控制机构的反作用。
成功、高效的管理,离不开灵活、准确、快速的反馈。
企业生产的内部条件和外部环境在不断变化,所以必须及时捕获、反馈各种安全生产信息,以便及时采取行动。
( 4 )封闭原则。
在任何一个管理系统内部,管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路,才能形成有效的管理活动,这就是封闭原则。
封闭原则告诉我们,在企业安全生产中,各管理机构之间、各种管理制度和方法之间,必须具有紧密的联系,形成相互制约的回路,才能有效。
(二)人本原理及原则试群:598326475 2 .
运用系统原理的原则(1)动态相关性原则。
动态相关性原则告诉我们,构成管理系统的各要素是运动和发展的,它们相互联系又相互制约。
显然,如果管理系统的各要素都处于静止状态,就不会发生事故。
例如巷道开挖产生动态过程,一是随开挖行为的延续,所揭露的岩体必然不同;二是随开挖行为的延续,岩体的应力必然重新分布;三是随开挖行为的延续,为使开挖的巷道具有特定的作用,其巷道的结构必然不同。
也就是巷道有天井、平巷、斜巷之别,有规格、断面之别,但它们又是相关联的,因此生产管理是一个动态的过程。
( 2 )整分合原则。
高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工,在分工基础上有效综合,这就是整分合原则。
运用该原则,要求企业管理者在制定整体目标和进行宏观决策时,必须将安全生产纳入其中,在考虑资金、人员和体系时,都必须将安全生产作为一项重要内容考虑。
( 3 )反馈原则。
反馈是控制过程中对控制机构的反作用。
成功、高效的管理,离不开灵活、准确、快速的反馈。
企业生产的内部条件和外部环境在不断变化,所以必须及时捕获、反馈各种安全生产信息,以便及时采取行动。
( 4 )封闭原则。
在任何一个管理系统内部,管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路,才能形成有效的管理活动,这就是封闭原则。
封闭原则告诉我们,在企业安全生产中,各管理机构之间、各种管理制度和方法之间,必须具有紧密的联系,形成相互制约的回路,才能有效。
(二)人本原理及原则试群:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 22
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
运用人本原理的原则(1)动力原则。
推动管理活动的基本力量是人,管理必须有能够激发人的工作能力的动力,这就是动力原则。
对于管理系统,有;三种动力,即物质动力、精神动力和信息动力。
( 2 )能级原则。
现代管理认为,单位和个人都具有一定的能量,并且可以按照能量的大小顺序排列,形成管理的能级,就像原子中电子的能级一样。
在管理系统中,建立一套合理能级,根据单位和个人能量的大小安排其工作,发挥不同能级的能量,保证结构的稳定性和管理的有效性,这就是能级原则。
( 3 )激励原则。
管理中的激励就是利用某种外部诱因的剌激,调动人的积极性和创造性。
以科学的手段激发人的内在潜力,使其充分发挥积极性、主动性和创造性,这就是激励原则。
人的工作动力来源于内在动力、外部压力和工作吸引力O例如车间主任和员工建立良好的人际关系,并为他们营造个人进取机会,大大激励了他们的工作热情。
16 • 第一幸安全生产管理基本理论〈( 4 )行为原则。
需要与动机是人的行为的基础,人类的行为规律是需要决定动机,动机产生行为,行为指向目标,目标完成需要得到满足,于是又产生新的需要、动机、行为,以实现新的目标。
安全生产主作重点是防治人的不安全行为。
2 .
运用人本原理的原则(1)动力原则。
推动管理活动的基本力量是人,管理必须有能够激发人的工作能力的动力,这就是动力原则。
对于管理系统,有;三种动力,即物质动力、精神动力和信息动力。
( 2 )能级原则。
现代管理认为,单位和个人都具有一定的能量,并且可以按照能量的大小顺序排列,形成管理的能级,就像原子中电子的能级一样。
在管理系统中,建立一套合理能级,根据单位和个人能量的大小安排其工作,发挥不同能级的能量,保证结构的稳定性和管理的有效性,这就是能级原则。
( 3 )激励原则。
管理中的激励就是利用某种外部诱因的剌激,调动人的积极性和创造性。
以科学的手段激发人的内在潜力,使其充分发挥积极性、主动性和创造性,这就是激励原则。
人的工作动力来源于内在动力、外部压力和工作吸引力O例如车间主任和员工建立良好的人际关系,并为他们营造个人进取机会,大大激励了他们的工作热情。
16 • 第一幸安全生产管理基本理论〈( 4 )行为原则。
需要与动机是人的行为的基础,人类的行为规律是需要决定动机,动机产生行为,行为指向目标,目标完成需要得到满足,于是又产生新的需要、动机、行为,以实现新的目标。
安全生产主作重点是防治人的不安全行为。

Q: 预防原理的含义安全生产管理工作应该做到[...]
A: 预防为主,通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,从而使事故发生的概率降到最低,这就是预防原理
Q: 预防原理的含义安全生产管理工作应该做到[...]
A: 预防为主,通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,从而使事故发生的概率降到最低,这就是预防原理
MNLink: <2019版管理教材 > - 23

MNLink: <2019版管理教材 > - 23
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
运用预防原理的原则(1)偶然损失原则。
事故后果以及后果的严重程度,都是随机的、难以预测的。
反复发生的同类事故,并不一定产生完全相同的后果,这就是事故损失的偶然性。
偶然损失原则告诉我们,无论事故损失的大小,都必须做好预防工作。
如爆炸事故,爆炸时伤亡人数、伤亡部位、被破坏的设备种类、爆炸程度以及事后是否有火灾发生都是偶然的,无法预测的。
( 2 )因果关系原则。
事故的发生是许多因素互为因果连续发生的最终结果,只要诱发事故的因素存在,发生事故是必然的,只是时间或迟或早而己,这就是因果关系原则 。
(3) " 3 E "原则。
造成人的不安全行为和物的不安全状态的原因可归结为4个方面: 技术原因、教育原因、身体和态度原因以及管理原因。
针对这4方面的原因,可以采取3 种防止对策,即工程技术(E n g i n e e r i n g )对策、教育(Education )对策和法制(Enforce-m e n t )对策,目1 1 所谓" 3 E "原则。
( 4 )本质安全化原则。
本质安全化原则是指从一开始和从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的可能性,从而达到预防事故发生的目的。
本质安全化原则不仅可以应用于设备设施,还可以应用于建设项目。
注安考试群:598326475 2 .
运用预防原理的原则(1)偶然损失原则。
事故后果以及后果的严重程度,都是随机的、难以预测的。
反复发生的同类事故,并不一定产生完全相同的后果,这就是事故损失的偶然性。
偶然损失原则告诉我们,无论事故损失的大小,都必须做好预防工作。
如爆炸事故,爆炸时伤亡人数、伤亡部位、被破坏的设备种类、爆炸程度以及事后是否有火灾发生都是偶然的,无法预测的。
( 2 )因果关系原则。
事故的发生是许多因素互为因果连续发生的最终结果,只要诱发事故的因素存在,发生事故是必然的,只是时间或迟或早而己,这就是因果关系原则 。
(3) " 3 E "原则。
造成人的不安全行为和物的不安全状态的原因可归结为4个方面: 技术原因、教育原因、身体和态度原因以及管理原因。
针对这4方面的原因,可以采取3 种防止对策,即工程技术(E n g i n e e r i n g )对策、教育(Education )对策和法制(Enforce-m e n t )对策,目1 1 所谓" 3 E "原则。
( 4 )本质安全化原则。
本质安全化原则是指从一开始和从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的可能性,从而达到预防事故发生的目的。
本质安全化原则不仅可以应用于设备设施,还可以应用于建设项目。
注安考试群:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 23
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
运用强制原理的原则(1)安全第一原则。
安全第一就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。
当生产和其他工作与安全发生矛盾时,要以安全为主,生产和其他工作要服从于安全,这就是安全第一原则。
( 2 )监督原则。
监督原则是指在安全工作中,为了使安全生产法律法规得到落实,必须明确安全生产监督职责,对企业生产中的守法和执法情况进行监督。
2 .
运用强制原理的原则(1)安全第一原则。
安全第一就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。
当生产和其他工作与安全发生矛盾时,要以安全为主,生产和其他工作要服从于安全,这就是安全第一原则。
( 2 )监督原则。
监督原则是指在安全工作中,为了使安全生产法律法规得到落实,必须明确安全生产监督职责,对企业生产中的守法和执法情况进行监督。

MNLink: <2019版管理教材 > - 25
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 图1 -4 人的行为遵循的行为模式 图1 -4 人的行为遵循的行为模式

Q: [...]:(1)同一动机可引起种种不同的行为。如同样为了搞好生产,有的人会从加强安全、提高生产效率等方面人手;而有的人会拼设备、拼原料,作短期行为。( 2 )同一行为可出自不同的动机。如积极抓安全工作,有可能出自不同动机:迫于国家和政府督促;本企业发生重大事故的教训1 1 ;真正建立了"预防为主"的思想,意识到了安全的重要性等。只有后者才是真正可取的做法。( 3 )合理的动机也可能引起不合理甚至错误的行为。
A: 动机与行为存在着复杂的联系,主要表现在以下方面
Q: [...]:(1)同一动机可引起种种不同的行为。如同样为了搞好生产,有的人会从加强安全、提高生产效率等方面人手;而有的人会拼设备、拼原料,作短期行为。( 2 )同一行为可出自不同的动机。如积极抓安全工作,有可能出自不同动机:迫于国家和政府督促;本企业发生重大事故的教训1 1 ;真正建立了"预防为主"的思想,意识到了安全的重要性等。只有后者才是真正可取的做法。( 3 )合理的动机也可能引起不合理甚至错误的行为。
A: 动机与行为存在着复杂的联系,主要表现在以下方面
MNLink: <2019版管理教材 > - 25

Front: 人的性格是人在具备正常的先天素质的前提下,通过后天的人类社会生活实践形成的
MNLink: <2019版管理教材 > - 26

美国心理学家马斯洛将人的需要按其强度的不同排列成5 个等级层次:一是生理需要,生存直接相关的需要;二是安全需要,包括对结构、秩序和可预见性及人身安全等的要求,其主要目的是降低生活中的不确定性;三是归属与爱的需要,随着生理需要和安全需要的实质性满足,个人以归属与爱的需要作为其主要内驱力;四是尊严需要,既包括社会对自己能力、成就等的承认,又包括自己对自己的尊重;五是自我实现,是指人的潜力、才能和天赋的持续实现。
美国心理学家马斯洛将人的需要按其强度的不同排列成5 个等级层次:一是生理需要,生存直接相关的需要;二是安全需要,包括对结构、秩序和可预见性及人身安全等的要求,其主要目的是降低生活中的不确定性;三是归属与爱的需要,随着生理需要和安全需要的实质性满足,个人以归属与爱的需要作为其主要内驱力;四是尊严需要,既包括社会对自己能力、成就等的承认,又包括自己对自己的尊重;五是自我实现,是指人的潜力、才能和天赋的持续实现。
MNLink: <2019版管理教材 > - 28

MNLink: <2019版管理教材 > - 29
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 个体的动机和行为之间的关系主要表现在如下三个方面: (1)行为总是来自动机的支配。
某-个体从举手投足,游戏娱乐,到生产活动,元一不是在动机的推动之下进行的,可以说不存在没有动机的行为。
( 2 )某种行为可能同时受到多种动机的影响。
比如一个职员的辛勤工作,一方面的动机可能是想获得领导的赏识和提拔,另一方面也可能出自对自身技能提高的一种愿望。
不过,在不同的情况下,总是有一些动机起着主导作用,另一些动机起辅助作用。
( 3 )一种动机也可能影响多种行为。
一个渴望成功的个体,其行为可以是多方面的,可能包括努力学习提高,积极参加各种活动,用心培养人际关系网络等。
598326475 个体的动机和行为之间的关系主要表现在如下三个方面: (1)行为总是来自动机的支配。
某-个体从举手投足,游戏娱乐,到生产活动,元一不是在动机的推动之下进行的,可以说不存在没有动机的行为。
( 2 )某种行为可能同时受到多种动机的影响。
比如一个职员的辛勤工作,一方面的动机可能是想获得领导的赏识和提拔,另一方面也可能出自对自身技能提高的一种愿望。
不过,在不同的情况下,总是有一些动机起着主导作用,另一些动机起辅助作用。
( 3 )一种动机也可能影响多种行为。
一个渴望成功的个体,其行为可以是多方面的,可能包括努力学习提高,积极参加各种活动,用心培养人际关系网络等。
598326475

Q: )[...]。人类在同大自然的长期斗争和生活中养成了一种心理习惯,总是希望以最小的能量(或者说付出)获得最大效果
A: 省能心理
Q: )[...]。人类在同大自然的长期斗争和生活中养成了一种心理习惯,总是希望以最小的能量(或者说付出)获得最大效果
A: 省能心理
MNLink: <2019版管理教材 > - 29

Q: [...]。人对某种事物的需要和期望总是受到群体效果的影响,在安全事故方面尤其如此。生产中虽有某种危险因素存在,但只要人们充分发挥自己的自卫能力,切断事故链,就不会发生事故,因此事故是小概率事件。多数人违章操作也没发生事故,所以就产生了侥幸心理
A: 侥幸心理
Q: [...]。人对某种事物的需要和期望总是受到群体效果的影响,在安全事故方面尤其如此。生产中虽有某种危险因素存在,但只要人们充分发挥自己的自卫能力,切断事故链,就不会发生事故,因此事故是小概率事件。多数人违章操作也没发生事故,所以就产生了侥幸心理
A: 侥幸心理
MNLink: <2019版管理教材 > - 30

Q: [...]。某些条件下,某些个别人在好胜心、好奇心、求知欲、偏见、对抗、情绪等心理状态下,产生与常态心理相对抗的心理状态,偏偏去做不该做的事情。
A: 逆反心理
Q: [...]。某些条件下,某些个别人在好胜心、好奇心、求知欲、偏见、对抗、情绪等心理状态下,产生与常态心理相对抗的心理状态,偏偏去做不该做的事情。
A: 逆反心理
MNLink: <2019版管理教材 > - 30

Q: )[...]。凑兴心理是人在社会群体中产生的一种人际关系的心理反应,多见于精力旺盛、能量有余而又缺乏经验的青年人。
A: 凑兴心理
Q: )[...]。凑兴心理是人在社会群体中产生的一种人际关系的心理反应,多见于精力旺盛、能量有余而又缺乏经验的青年人。
A: 凑兴心理
MNLink: <2019版管理教材 > - 30

Q: [...]。好奇心理是由兴趣驱使的,兴趣是人的心理特征之一。青年工人和刚进厂的新工人对机械设备、环境等有一点恐惧心理,但更多的是好奇心理,他们对安全生产的内涵认识不足,于是将好奇心付诸行动,从而导致事故发生。
A: 好奇心理
Q: [...]。好奇心理是由兴趣驱使的,兴趣是人的心理特征之一。青年工人和刚进厂的新工人对机械设备、环境等有一点恐惧心理,但更多的是好奇心理,他们对安全生产的内涵认识不足,于是将好奇心付诸行动,从而导致事故发生。
A: 好奇心理
MNLink: <2019版管理教材 > - 30

Q: [...]。骄傲、好胜心理在工人中一般有两种类型,一种类型是经常表现为骄傲好胜的性格特征,总认为别人不如自己,满足于一知半解,有些是工作多年的老工人,自以为技术过硬而对安全规章制度、安全操作规程持元所谓态度。另一种类型是在特定情况、特定环境下的表现,争强好胜,打赌、不认输,这种类型多是青年工人。
A: 骄傲、好胜心理
Q: [...]。骄傲、好胜心理在工人中一般有两种类型,一种类型是经常表现为骄傲好胜的性格特征,总认为别人不如自己,满足于一知半解,有些是工作多年的老工人,自以为技术过硬而对安全规章制度、安全操作规程持元所谓态度。另一种类型是在特定情况、特定环境下的表现,争强好胜,打赌、不认输,这种类型多是青年工人。
A: 骄傲、好胜心理
MNLink: <2019版管理教材 > - 30

MNLink: <2019版管理教材 > - 30
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 7 )群体心理。
社会是个大群体,工厂、车间也是群体,工人所在班组则是更小的群体。
群体内无论大小,都有群体自己的标准,也叫规范。
这个规范有正式规定的,如小组安全检查制度等;也有不成文的,没有明确规定的标准。
人们通过模仿、暗示、服从等心理因素互相制约。
有人违反这个标准,就受到群体的压力和"制裁"。
群体中往往有非正式的"领袖他的言行常被别人效法,因而有号召力和影响力O如果群体规范和"领袖"是符合目标期望的,就产生积极的效果,反之则产生消极效果。
若使安全作业规程真正成为群体规范,且有"领袖"的积极履行,就会使规程得到贯彻。
许多情况下,违反规程的行为元人反对,或有人带头违反规程,这个群体的安全状况就不会好。
应该利用群体心理,形成良好的规范,使少数人产生从众行为,养成安全生产的习惯。
( 7 )群体心理。
社会是个大群体,工厂、车间也是群体,工人所在班组则是更小的群体。
群体内无论大小,都有群体自己的标准,也叫规范。
这个规范有正式规定的,如小组安全检查制度等;也有不成文的,没有明确规定的标准。
人们通过模仿、暗示、服从等心理因素互相制约。
有人违反这个标准,就受到群体的压力和"制裁"。
群体中往往有非正式的"领袖他的言行常被别人效法,因而有号召力和影响力O如果群体规范和"领袖"是符合目标期望的,就产生积极的效果,反之则产生消极效果。
若使安全作业规程真正成为群体规范,且有"领袖"的积极履行,就会使规程得到贯彻。
许多情况下,违反规程的行为元人反对,或有人带头违反规程,这个群体的安全状况就不会好。
应该利用群体心理,形成良好的规范,使少数人产生从众行为,养成安全生产的习惯。

安全生产过程中要查思想认识、查规章制度、查管理落实、查设备和环境隐患的"四查"制度;进行定期与非定期检查相结合,普查与专查相结合,自查、互查、抽查相结合;企业生产岗位每班查、班组车间每周查、厂级每季查、公司年年查;全员、全面、全过程、全天候的"四全"安全管理,人人、处处、事事、时时把安全放在首位;人员、设备、环境的安全性分析及对策,提高系统安全管理工程质硅;查出人、机、环的隐患,分级排列、重点控制,做到消除隐患,保证安全,实现元隐患安全管理;以及定项目、定标准、定指标、科学定性与定量相结合等都属于安全系统工程。这些方法体现了系统论综合型的安全哲学。
安全生产过程中要查思想认识、查规章制度、查管理落实、查设备和环境隐患的"四查"制度;进行定期与非定期检查相结合,普查与专查相结合,自查、互查、抽查相结合;企业生产岗位每班查、班组车间每周查、厂级每季查、公司年年查;全员、全面、全过程、全天候的"四全"安全管理,人人、处处、事事、时时把安全放在首位;人员、设备、环境的安全性分析及对策,提高系统安全管理工程质硅;查出人、机、环的隐患,分级排列、重点控制,做到消除隐患,保证安全,实现元隐患安全管理;以及定项目、定标准、定指标、科学定性与定量相结合等都属于安全系统工程。这些方法体现了系统论综合型的安全哲学。
MNLink: <2019版管理教材 > - 32

MNLink: <2019版管理教材 > - 32
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 急性,实现本质安全化。
具体表现在如下方面: (1)从人的本质安全化入手。
人的本质安全化不但要解决人的安全知识、技能、意识、素质,还要从人的安全观念、伦理、情感、态度、认识、品德等人文素质人手。
( 2 )物和环境的本质安全化。
要采用先进的安全科技、设备设施和发挥系统的自组织、自适应功能,实现本质安全化。
( 3 )研究和应用"三论"。
以人、物、能量、信息为要素的安全系统论、安全控制论和安全信息论为基础,推行现代工业安全管理。
( 4 )坚持"三同时""三同步"原则。
新建、改建、扩建的技术项目中要遵循安全措施、技术设施与主体工程同时设计、施工、投产的"三同时"原则,企业在经济发展、机制改革、技术改造时安全生产方面同时规划、同时实施、同时投产的"三同步"原则。
( 5 )开展"三不伤害"" 6 S "活动。
规范人的行为,开展不伤害他人、不伤害自己、不被别人伤害的"三不伤害"活动,安全、整理、整顿、清扫、清洁、态度" 6 S "活动,以人为本,珍惜生命,保护生命。
( 6 )职业安全健康管理体系的建立。
通过建立职业安全健康管理体系,实现组织的安全生产经营活动的科学化、法制化、标准化,通过文件、手册和审核,实现" P D C A " 持续改进,通过职业安全健康绩效不断的提升,提高本质安全化管理水平。
(7)科学、超前、预防事故。
积极推行生产现场的工具、设备、材料、工件等物流与现场工人流动的定置管理;对生产现场的"危险点、危害点、事故多发点"的控制工程,对隐患的评估,应急预案的制定和实施保证等开展超前预防型安全活动。
( 8 )应用现代安全管理方法。
推行安全目标管理、无隐患管理、安全经济分析、危险预知活动、事故判定技术等安全系统工程方法等。
注安考试群:5983264急性,实现本质安全化。
具体表现在如下方面: (1)从人的本质安全化入手。
人的本质安全化不但要解决人的安全知识、技能、意识、素质,还要从人的安全观念、伦理、情感、态度、认识、品德等人文素质人手。
( 2 )物和环境的本质安全化。
要采用先进的安全科技、设备设施和发挥系统的自组织、自适应功能,实现本质安全化。
( 3 )研究和应用"三论"。
以人、物、能量、信息为要素的安全系统论、安全控制论和安全信息论为基础,推行现代工业安全管理。
( 4 )坚持"三同时""三同步"原则。
新建、改建、扩建的技术项目中要遵循安全措施、技术设施与主体工程同时设计、施工、投产的"三同时"原则,企业在经济发展、机制改革、技术改造时安全生产方面同时规划、同时实施、同时投产的"三同步"原则。
( 5 )开展"三不伤害"" 6 S "活动。
规范人的行为,开展不伤害他人、不伤害自己、不被别人伤害的"三不伤害"活动,安全、整理、整顿、清扫、清洁、态度" 6 S "活动,以人为本,珍惜生命,保护生命。
( 6 )职业安全健康管理体系的建立。
通过建立职业安全健康管理体系,实现组织的安全生产经营活动的科学化、法制化、标准化,通过文件、手册和审核,实现" P D C A " 持续改进,通过职业安全健康绩效不断的提升,提高本质安全化管理水平。
(7)科学、超前、预防事故。
积极推行生产现场的工具、设备、材料、工件等物流与现场工人流动的定置管理;对生产现场的"危险点、危害点、事故多发点"的控制工程,对隐患的评估,应急预案的制定和实施保证等开展超前预防型安全活动。
( 8 )应用现代安全管理方法。
推行安全目标管理、无隐患管理、安全经济分析、危险预知活动、事故判定技术等安全系统工程方法等。
注安考试群:5983264

Front: 事故可预防论
MNLink: <2019版管理教材 > - 33
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 特性的研究分析,可认识到事故如下的内在性质: (1)事故存在的因果性。
t业事故的因果性是指事故是相互联系的多种因素共同作用的结果。
引起事故的原因是多方面的,在伤亡事故调查分析过程中应弄清事故发生的因果关系,找到事故发生的主要原因,才能对症下药,有效地防范。
( 2 )事故随机性中的必然性。
事故的随机性是指事故发生的时间、地点、事故后果的严重性是偶然的。
这说明事故的预防具有一定的难度。
但是,事故这种随机性在一定范畴内也遵循统计规律。
从事故的统计资料中可以找到事故发生的规律性。
因而,事故统计分析对制定正确的预防措施有重大的意义。
( 3 )事故的潜伏性。
表面上,事故是一种突发事件,但是事故发生之前有一段潜伏期。
在事故发生前,人、机、环等系统所处的这种状态是不稳定的,也就是说系统存在事故隐患,具有危险性。
如果这时有一触发因素出现,就会导致事故的发生。
在工业生产活动中,企业较长时间内未发生事故,如麻痹大意,就是忽视了事故的潜伏期,这是工业生产中的思想隐患,是应予克服的。
掌握了事故潜伏性对有效预防事故发生起到关键作用。
( 4 )事故的可预防性。
现代工业系统是人造系统,这种客观实际给预防事故提供了基本的前提。
所以说任何事故从理论和客观上讲都是可预防的。
认识这一特性,对坚定信念、防止事故发生有促进作用。
因此,应该通过各种合理的对策和努力,从根本上消除事故发生的隐患,把事故的发生降低到最小限度。
注安考试群:598326475

Q: 。[...]是针对整个人机系统的,它具有如下特征:[...]。
A: 系统的本质安全; 一是人的安全可靠性,二是物的安全可靠性,三是系统的安全可靠性,四是管理规范和持续改进
Q: 。[...]是针对整个人机系统的,它具有如下特征:[...]。
A: 系统的本质安全; 一是人的安全可靠性,二是物的安全可靠性,三是系统的安全可靠性,四是管理规范和持续改进
MNLink: <2019版管理教材 > - 33

Front: "PDCA" (计划、执行、检查、处理
MNLink: <2019版管理教材 > - 35

MNLink: <2019版管理教材 > - 37
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
安全发展的基本特征( 1 )科学性。
安全发展着眼于发展、落脚于发展,深入回答了经济社会"如何发展" 和"怎样发展"的重大问题。
安全发展理念深化了科学发展现的"以人为本"的思想,赋予了科学发展观和构建社会主义和谐社会理论鲜明的时代内涵,也反映了构建社会主义和谐社会的根本价值取向O ( 2 )战略性。
安全发展是社会主义现代化建设总体战略的有机组成部分,与节约发展、清洁发展一起构成实现可持续发展战略的必要条件,成为科学发展的重要保障。
安全发展的提出,使"安全"由"生产"的从属地位,上升到贯穿于经济与社会发展的全过程和各个环节的重大任务,不再仅仅局限于单一的生产层面,而是成为经济与社会发展战略视野中的安全问题,更是实现安全生产根本好转的战略保障。
( 3 )宏观性。
安全发展是对经济与社会发展方式和道路的选择,是经济与社会健康发展的前提。
在经济与社会发展的战略布局中统筹解决制约安全生产的深层次问题,将为安全生产搭建更高、更广阔的平台,创造更有利的宏观环境。
( 4 )导向性。
安全发展是国家发展战略的有机组成部分,对全局性、高层次的重大问题起着重大指导作用,特别是在各级政府的经济与社会发展规划的制定和实施、项目建设、产业转移、资源整合等方面,发挥重大政策导向作用。
(5 )实践性。
安全发展理念既是重大理论问题,也是重大实践问题。
只有不断地艰苦努力,在实际工作中,严格遵守每一项安全生产方针、政策、法规、标准,积极开发使用先进的安全技术、工艺、装备、材料等,将涉及安全的每一个问题做全、做实、做精、做透,才能真正使生产及各项社会活动建立在安全生产条件有充分保证的基础之上。
注安考试群:598326475 2 .
安全发展的基本特征( 1 )科学性。
安全发展着眼于发展、落脚于发展,深入回答了经济社会"如何发展" 和"怎样发展"的重大问题。
安全发展理念深化了科学发展现的"以人为本"的思想,赋予了科学发展观和构建社会主义和谐社会理论鲜明的时代内涵,也反映了构建社会主义和谐社会的根本价值取向O ( 2 )战略性。
安全发展是社会主义现代化建设总体战略的有机组成部分,与节约发展、清洁发展一起构成实现可持续发展战略的必要条件,成为科学发展的重要保障。
安全发展的提出,使"安全"由"生产"的从属地位,上升到贯穿于经济与社会发展的全过程和各个环节的重大任务,不再仅仅局限于单一的生产层面,而是成为经济与社会发展战略视野中的安全问题,更是实现安全生产根本好转的战略保障。
( 3 )宏观性。
安全发展是对经济与社会发展方式和道路的选择,是经济与社会健康发展的前提。
在经济与社会发展的战略布局中统筹解决制约安全生产的深层次问题,将为安全生产搭建更高、更广阔的平台,创造更有利的宏观环境。
( 4 )导向性。
安全发展是国家发展战略的有机组成部分,对全局性、高层次的重大问题起着重大指导作用,特别是在各级政府的经济与社会发展规划的制定和实施、项目建设、产业转移、资源整合等方面,发挥重大政策导向作用。
(5 )实践性。
安全发展理念既是重大理论问题,也是重大实践问题。
只有不断地艰苦努力,在实际工作中,严格遵守每一项安全生产方针、政策、法规、标准,积极开发使用先进的安全技术、工艺、装备、材料等,将涉及安全的每一个问题做全、做实、做精、做透,才能真正使生产及各项社会活动建立在安全生产条件有充分保证的基础之上。
注安考试群:598326475

Front: 1)强化"红线"意识,实施安全发展战略。始终把人民群众的生命安全放在首位,发展决不能以牺牲人的生命为代价,这要作为一条不可逾越的红线。
MNLink: <2019版管理教材 > - 38

Front: 文化是-和I I } 巳彤的J J h l:. } ~ ~ 1 1 向着人的思维方峰和|行为方式。相对于提高设备设施安全标准和他\; l j I J . t t 安全;j州立川租来讲,安全文化f f i 设是! J J .1 1皮预防的一种"软"力量,是一种人性化节'础手段
MNLink: <2019版管理教材 > - 41

Q: 杜邦安全文化建立的过程有4 个阶段:[...]。这就是对安全文化理论的模型总结。
A: 自然本能阶段、严格监督阶段、独立自主管理阶段、团队互助管理阶段
Q: 杜邦安全文化建立的过程有4 个阶段:[...]。这就是对安全文化理论的模型总结。
A: 自然本能阶段、严格监督阶段、独立自主管理阶段、团队互助管理阶段
MNLink: <2019版管理教材 > - 42

Front: 安全文化有广义和狭义之分。广义的安全文化是指在人类生存、繁衍和发展历程中,在其从事生产、生活乃至生存实践的一切领域内,为保障人类身心安全并使其能安全、舒适、高效地从事一切活动预防、避免、控制和消除意外事故和灾害,为建立起安全、可靠、和谐、协调的环境和匹配运行的安全体系,为使人类变得更加安全、康乐、长寿,使世界变得友爱、和平、繁荣而创造的物质财富和精神财富的总和。
MNLink: <2019版管理教材 > - 43

Front: 从广义的角度,安全文化不仅仅包含安全理念、安全意识、安全情感、安全价值观、安全态度、安全心理、安全认知、安全行为准则等"内化"文化素质,还包含安全理论体系、安全知识系统、安全行为方式、安全行为习惯、安全制度、安全标准、安全标识、安全凝聚力、安全激励力等"外化"的文化表象和载体。
MNLink: <2019版管理教材 > - 43

Q: 狭义的安全文化是指[...]。关于狭义的安全文化,比较全面的是英国安全健康委员会下的定义:[...]
A: 企业安全文化; 一个单位的安全文化是个人和集体的价值观、态度、能力和行为方式的综合产物
Q: 狭义的安全文化是指[...]。关于狭义的安全文化,比较全面的是英国安全健康委员会下的定义:[...]
A: 企业安全文化; 一个单位的安全文化是个人和集体的价值观、态度、能力和行为方式的综合产物
MNLink: <2019版管理教材 > - 43

MNLink: <2019版管理教材 > - 43
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 的综合产物。
安全文化分为三个层次: (1)直观的表层文化,如企业的安全文明生产环境与秩序。
( 2 )企业安全管理体制的中层文化,它包括企业内部的组织机构、管理网络、部门分工和安全生产法规与制度建设。
. 37 .
.
>安全生产管理( 3 )安全意识形态的深层文化。
的综合产物。
安全文化分为三个层次: (1)直观的表层文化,如企业的安全文明生产环境与秩序。
( 2 )企业安全管理体制的中层文化,它包括企业内部的组织机构、管理网络、部门分工和安全生产法规与制度建设。
. 37 .
.
>安全生产管理( 3 )安全意识形态的深层文化。

MNLink: <2019版管理教材 > - 44
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 . 企业安全文化的主要功能( 1 )导向功能。企业安全文化所提出的价值观为企业的安全管理决策活动提供了为企业大多数职工所认同的价值取向,它们能将价值观内化为个人的价值观,将企业目标内38 第一章安全生产管理基本理论,< 化为自己的行为目标,使个体的目标、价值观、理想与企业的目标、价值观、理想、有了高度二致性和同一性。 ( 2 )凝聚功能。当企业安全文化所提出的价值观被企业职工内化为个体的价值观和目标后就会产生一种积极而强大的群体意识,将每个职工紧密地联系在一起。这样就形成了一种强大的凝聚力和向心力。 ( 3 )激励功能。企业安全文化所提出的价值观向员工展示了工作的意义,员工在理解工作的意义后,会产生更大的工作动力,这一点已为大量的心理学研究所证实。一方面用企业的宏观理想和目标激励职工奋发向上;另二方面它也为职工个体指明了成功的标准与标志,使其有了具体的奋斗目标。还可用典型、仪式等行为方式不断强化职工追求目标的行为。 ( 4 )辐射和同化功能。企业安全文化一且在一定的群体中形成,便会对周围群体产生强大的影响作用,迅速向周边辐射。而且,企业安全文化还会保持一个企业稳定的、独特的风格和活力,同化一批又一批新来者,使他们接受这种文化并继续保持与传播,使企业安全文化的生命力得以持久。 75 2 . 企业安全文化的主要功能( 1 )导向功能。企业安全文化所提出的价值观为企业的安全管理决策活动提供了为企业大多数职工所认同的价值取向,它们能将价值观内化为个人的价值观,将企业目标内38 第一章安全生产管理基本理论,< 化为自己的行为目标,使个体的目标、价值观、理想与企业的目标、价值观、理想、有了高度二致性和同一性。 ( 2 )凝聚功能。当企业安全文化所提出的价值观被企业职工内化为个体的价值观和目标后就会产生一种积极而强大的群体意识,将每个职工紧密地联系在一起。这样就形成了一种强大的凝聚力和向心力。 ( 3 )激励功能。企业安全文化所提出的价值观向员工展示了工作的意义,员工在理解工作的意义后,会产生更大的工作动力,这一点已为大量的心理学研究所证实。一方面用企业的宏观理想和目标激励职工奋发向上;另二方面它也为职工个体指明了成功的标准与标志,使其有了具体的奋斗目标。还可用典型、仪式等行为方式不断强化职工追求目标的行为。 ( 4 )辐射和同化功能。企业安全文化一且在一定的群体中形成,便会对周围群体产生强大的影响作用,迅速向周边辐射。而且,企业安全文化还会保持一个企业稳定的、独特的风格和活力,同化一批又一批新来者,使他们接受这种文化并继续保持与传播,使企业安全文化的生命力得以持久。 75

Q: [...],对安全生产工作全面负责。《安全生产法》第十八条将其职责规定为:([...]。
A: 生产经营单位主要负责人是本单位安全生产的第-责任者; 1)建立、健全本单位安全生产责任制。( 2 )组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。( 3 )组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。( 4 )保证本单位安全生产投入的有效实施。( 5 )督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。( 6 )组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。(7 )及时、如实报告生产安全事故
Q: [...],对安全生产工作全面负责。《安全生产法》第十八条将其职责规定为:([...]。
A: 生产经营单位主要负责人是本单位安全生产的第-责任者; 1)建立、健全本单位安全生产责任制。( 2 )组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。( 3 )组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。( 4 )保证本单位安全生产投入的有效实施。( 5 )督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。( 6 )组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。(7 )及时、如实报告生产安全事故
MNLink: <2019版管理教材 > - 47

Q: 安全生产管理人员的职责为:(1)[...]。
A: 组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。( 2 )组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况。( 3 )督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。( 4 )组织或者参与本单位应急救援演练。( 5 )检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议。( 6 )制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。(7 )督促落实本单位安全生产整改措施
Q: 安全生产管理人员的职责为:(1)[...]。
A: 组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。( 2 )组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况。( 3 )督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。( 4 )组织或者参与本单位应急救援演练。( 5 )检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议。( 6 )制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。(7 )督促落实本单位安全生产整改措施
MNLink: <2019版管理教材 > - 47

Q: "[...]。所以,建立、健全安全生产规章制度是生产经营单位藩实主体责任的具体体现。
A: 生产经营单位的安全生产主体责任主要包括以下内容:物质保障责任、资金投入责任、机构设置和人员配备责任、安全生产规章制度制定责任、教育培训责任、安全管理责任、事故报告和应急救援责任,以及法律法规、规章规定的其他安全生产责任
Q: "[...]。所以,建立、健全安全生产规章制度是生产经营单位藩实主体责任的具体体现。
A: 生产经营单位的安全生产主体责任主要包括以下内容:物质保障责任、资金投入责任、机构设置和人员配备责任、安全生产规章制度制定责任、教育培训责任、安全管理责任、事故报告和应急救援责任,以及法律法规、规章规定的其他安全生产责任
MNLink: <2019版管理教材 > - 49

Q: 安全生产规章制度建设的核心就是[...]。通过对危险、有害因素的辨识,才能提高规章制度建设的目的性和针对性,保障安全生产。同时,生产经营单位要积极借鉴相关事故教训,及时修订和完善规章制度,防范类似事故的重复发生。
A: 危险、有害因素的辨识和控制
Q: 安全生产规章制度建设的核心就是[...]。通过对危险、有害因素的辨识,才能提高规章制度建设的目的性和针对性,保障安全生产。同时,生产经营单位要积极借鉴相关事故教训,及时修订和完善规章制度,防范类似事故的重复发生。
A: 危险、有害因素的辨识和控制
MNLink: <2019版管理教材 > - 50

按照安全系统工程和人机工程原理建立的安全生产规章制度体系,一般把安全生产规章制度分为4类,即综合管理、人员管理、设备设施管理、环境管理;按照标准化工作体系建立的安全生产规章制度体系,一般把安全生产规章制度分为技术标准、工作标准和管理标准,通常称为"三大标准体系按照职业安全健康管理体系建立的安全生产规章制度,一般包括手册、程序文件、作业指导书。
按照安全系统工程和人机工程原理建立的安全生产规章制度体系,一般把安全生产规章制度分为4类,即综合管理、人员管理、设备设施管理、环境管理;按照标准化工作体系建立的安全生产规章制度体系,一般把安全生产规章制度分为技术标准、工作标准和管理标准,通常称为"三大标准体系按照职业安全健康管理体系建立的安全生产规章制度,一般包括手册、程序文件、作业指导书。
MNLink: <2019版管理教材 > - 51

Front: 安全生产责任制应明确:生产经营单位各级领导、各职能部门、管理人员及各生产岗位的安全生产责任、权利和义务等内容。
MNLink: <2019版管理教材 > - 51

Q: .安全管理定期例行工作制度应[...]。
A: 明确:生产经营单位定期安全分析会议、定期安全学习制度、定期安全活动、定期安全检查等内容
Q: .安全管理定期例行工作制度应[...]。
A: 明确:生产经营单位定期安全分析会议、定期安全学习制度、定期安全活动、定期安全检查等内容
MNLink: <2019版管理教材 > - 51

Front: 承包与发包方管理制度
Back: 承包与发包方管理制度
应明确:生产经营单位承包与发包工程的条件、相关资质审查、各方的安全责任、安全生产管理协议、施工安全的组织措施和技术措施、现场的安全检查与协调等内容。
MNLink: <2019版管理教材 > - 52

安全设施和费用管理制度应明确:生产经营单位安全设施的日常维护、管理;安全生产费用保障;根据国家、行业新的安全生产管理要求或季节特点,以及生产、经营情况等发生变化后,生产经营单位临时采取的安全措施及费用来源等。
安全设施和费用管理制度应明确:生产经营单位安全设施的日常维护、管理;安全生产费用保障;根据国家、行业新的安全生产管理要求或季节特点,以及生产、经营情况等发生变化后,生产经营单位临时采取的安全措施及费用来源等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 52

Q: [...]应明确:重大危险源登记建档,定期检测、评估、监控,相应的应急预案管理;上报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案内容及管理。
A: 重大危险源管理制度
Q: [...]应明确:重大危险源登记建档,定期检测、评估、监控,相应的应急预案管理;上报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案内容及管理。
A: 重大危险源管理制度
MNLink: <2019版管理教材 > - 52

Front: 危险物品使用管理制度应明确:生产经营单位存在的危险物品名称、种类、危险性;使用和管理的程序、手续;安全操作注意事项;存放的条件及日常监督检查;针对各类危险物品的性质,在相应的区域设置人员紧急救护、处置的设施等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 52

Q: 消防安全管理制度应明确:生产经营单位消防安全[...]。
A: 管理的原则、组织机构、日常管理、现场应急处置原则和程序,消防设施、器材的配置、维护保养、定期试验,定期防火检查、防火演练等
Q: 消防安全管理制度应明确:生产经营单位消防安全[...]。
A: 管理的原则、组织机构、日常管理、现场应急处置原则和程序,消防设施、器材的配置、维护保养、定期试验,定期防火检查、防火演练等
MNLink: <2019版管理教材 > - 52

Front: 隐患排查和治理制度应明确:应排查的设备设施、场所的名称,排查周期、排查人员、排查标准;发现问题的处置程序、跟踪管理等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 52

Front: 交通安全管理制度应明确:车辆调度、检查维护保养、检验标准,驾驶员学习、培训|、考核的相关内~ 甘。
MNLink: <2019版管理教材 > - 52

Front: .防灾减灾管理制度应明确:生产经营单位根据地区的地理环境、气候特点以及生产经营性质,针对与防范台风、洪水、泥石流、地质滑坡、地震等自然灾害相关工作的组织管理、技术措施、日常工作等内容和标准
MNLink: <2019版管理教材 > - 52

Q: 事故调查报告处理制度应明确:生产经营单位内部事故标准,[...]、[...]。还应明确向上级主管部门报告事故的流程、内容等。
A: 报告程序; 现场应急处置、现场保护、资料收集、相关当事人调查、技术分析、调查报告编制等
Q: 事故调查报告处理制度应明确:生产经营单位内部事故标准,[...]、[...]。还应明确向上级主管部门报告事故的流程、内容等。
A: 报告程序; 现场应急处置、现场保护、资料收集、相关当事人调查、技术分析、调查报告编制等
MNLink: <2019版管理教材 > - 52

Q: 应急管理制度应明确:生产经营单位的应急管理部门,[...]、[...];[...]。
A: 预案的制定、发布、演练; 修订和培训等; 总体预案、专项预案、现场处置方案等
Q: 应急管理制度应明确:生产经营单位的应急管理部门,[...]、[...];[...]。
A: 预案的制定、发布、演练; 修订和培训等; 总体预案、专项预案、现场处置方案等
MNLink: <2019版管理教材 > - 52

Front: 安全奖惩制度应明确:生产经营单位安全奖惩的原则,奖励或处分的种类、额度等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 53

MNLink: <2019版管理教材 > - 53
Other fields (not shown on cards):
Remarks: l.
安全教育培训制度应明确:生产经营单位各级管理人员安全管理知识培训iI、新员工兰级安全教育培训|、转 岗 培 训 i I,新材料、新工艺、新设备的使用培训iI,特种作业人员培训iI,岗位安全操作规程培训,应急培训等。
还应明确各项培训的对象、内容、时间及考核标准等。
2 .
劳动防护用品发放使用和管理制度l.
安全教育培训制度应明确:生产经营单位各级管理人员安全管理知识培训iI、新员工兰级安全教育培训|、转 岗 培 训 i I,新材料、新工艺、新设备的使用培训iI,特种作业人员培训iI,岗位安全操作规程培训,应急培训等。
还应明确各项培训的对象、内容、时间及考核标准等。
2 .
劳动防护用品发放使用和管理制度

MNLink: <2019版管理教材 > - 53
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 4 .
特种作业及特殊危险作业管理制度应明确:生产经营单位特种作业的岗位、人员,作业的一般安全措施要求等。
特殊危险作业是指危险性较大的作业,应明确作业的组织程序,保障安全的组织措施、技术措施的制定及执行等内容。
598326475 4 .
特种作业及特殊危险作业管理制度应明确:生产经营单位特种作业的岗位、人员,作业的一般安全措施要求等。
特殊危险作业是指危险性较大的作业,应明确作业的组织程序,保障安全的组织措施、技术措施的制定及执行等内容。
598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 53
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (三)设备设施安全管理制度l.
三同时"制度应明确:生产经营单位新建、改建、扩建工程"三同时"的组织审查、验收、上报、备案的执行程序等。
2 .
定期巡视检查制度应明确:生产经营单位日常检查的责任人员,检查的周期、标准、线路,发现问题的处置等内容。
3 .
定期维护检修制度应明确:生产经营单位所有设备设施的维护周期、维护范围、维护标准等内容。
4 .
定期检测、检验制度应明确:生产经营单位须进行定期检测的设备种类、名称、数量,有权进行检测的部门或人员,检测的标准及检测结果管理,安全使用证、检验合格证或者安全标志的管理. 47 安全生产管理等 。
5 .
安全操作规程应明确:为保证国家、企业、员工的生命财产安全,根据物料性质、工艺流程、设备使用要求而制定的符合安全生产法律法规的操作程序。
对涉及人身安全健康、生产工艺流程及周围环境有较大影响的设备、装置,如电气、起重设备、锅炉压力容器、内部机动车辆、建筑施工维护、机加工等,生产经营单位应制定安全操作规程。
> (三)设备设施安全管理制度l.
三同时"制度应明确:生产经营单位新建、改建、扩建工程"三同时"的组织审查、验收、上报、备案的执行程序等。
2 .
定期巡视检查制度应明确:生产经营单位日常检查的责任人员,检查的周期、标准、线路,发现问题的处置等内容。
3 .
定期维护检修制度应明确:生产经营单位所有设备设施的维护周期、维护范围、维护标准等内容。
4 .
定期检测、检验制度应明确:生产经营单位须进行定期检测的设备种类、名称、数量,有权进行检测的部门或人员,检测的标准及检测结果管理,安全使用证、检验合格证或者安全标志的管理. 47 安全生产管理等 。
5 .
安全操作规程应明确:为保证国家、企业、员工的生命财产安全,根据物料性质、工艺流程、设备使用要求而制定的符合安全生产法律法规的操作程序。
对涉及人身安全健康、生产工艺流程及周围环境有较大影响的设备、装置,如电气、起重设备、锅炉压力容器、内部机动车辆、建筑施工维护、机加工等,生产经营单位应制定安全操作规程。
>

MNLink: <2019版管理教材 > - 54
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (四)环境安全管理制度1.
安全标志管理制度应明确:生产经营单位现场安全标志的种类、名称、数量、地点和位置;安全标志的定期检查、维护等。
2 .
作业环境管理制度应明确:生产经营单位生产经营场所的通道、照明、通风等管理标准,人员紧急疏散方向、标志的管理等。
3 .
职业卫生管理制度应明确:生产经营单位尘、毒、噪声、高低温、辐射等涉及职业健康有害因素的种类、场所,定期检查、检测及控制等管理内容。
8326475 (四)环境安全管理制度1.
安全标志管理制度应明确:生产经营单位现场安全标志的种类、名称、数量、地点和位置;安全标志的定期检查、维护等。
2 .
作业环境管理制度应明确:生产经营单位生产经营场所的通道、照明、通风等管理标准,人员紧急疏散方向、标志的管理等。
3 .
职业卫生管理制度应明确:生产经营单位尘、毒、噪声、高低温、辐射等涉及职业健康有害因素的种类、场所,定期检查、检测及控制等管理内容。
8326475

Front: 安全生产规章制度的制定：1起草，2会签或征求意见，3审核，4签发，5发布，6培训，7反馈，8持续改进

Front: 生产经营单位定期从国家执法部门和相关网站咨询或认证机构获取相关法律法规、标准和其他要求的最新版本,及时跟踪法律法规和其他要求的最新变化。
MNLink: <2019版管理教材 > - 55

Front: 安全操作规程是员工操作机器设备、调整仪器仪表和其他作业过程中,必须遵守的程序和注意事项。
MNLink: <2019版管理教材 > - 56

MNLink: <2019版管理教材 > - 56
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)编制安全操作规程的依据编制安全操作规程的依据如下: (1)现行国家、行业安全技术标准和规范、安全规程等。
( 2 )设备的使用说明书,工作原理资料,以及设计、制造资料。
( 3 )曾经出现过的危险、事故案例及与本项操作有关的其他不安全因素。
( 4 )作业环境条件、工作制度、安全生产责任制等。
注安考试群:5(一)编制安全操作规程的依据编制安全操作规程的依据如下: (1)现行国家、行业安全技术标准和规范、安全规程等。
( 2 )设备的使用说明书,工作原理资料,以及设计、制造资料。
( 3 )曾经出现过的危险、事故案例及与本项操作有关的其他不安全因素。
( 4 )作业环境条件、工作制度、安全生产责任制等。
注安考试群:5

Front: 要考虑作业中每个工作细节可能出现的不安全问题。例如,不准酒后登高,登高时,不准穿易滑的鞋子。竹梯子要有包脚,安全角度6 00。作业时戴好安全帽,系好安全带。上下传递物品时,保持身体重心平衡,并有专人监护。
MNLink: <2019版管理教材 > - 57

MNLink: <2019版管理教材 > - 59
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)对主要负责人的培训内容和时间1.
初次培训的主要内容(1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准。
( 2 )安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。
( 3 )重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定。
( 4 )职业危害及其预防措施。
(5 )国内外先进的安全生产管理经验。
( 6 )典型事故和应急救援案例分析。
( 7 )其他需要培训的内容。
注安考试群(一)对主要负责人的培训内容和时间1.
初次培训的主要内容(1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准。
( 2 )安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。
( 3 )重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定。
( 4 )职业危害及其预防措施。
(5 )国内外先进的安全生产管理经验。
( 6 )典型事故和应急救援案例分析。
( 7 )其他需要培训的内容。
注安考试群

Front: (1)危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位主要负责人安全资格培训时间不得少于4 8学时,每年再培训时间不得少于1 6学时。
MNLink: <2019版管理教材 > - 59

Front: ( 2 )其他单位主要负责人安全生产管理培训1 1 时间不得少于3 2学时,每年再培训时间不得少于1 2学时。
MNLink: <2019版管理教材 > - 59

MNLink: <2019版管理教材 > - 60
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)对安全生产管理人员的培训内容和时间1.
初次培训的主要内容(1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准。
( 2 )安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。
( 3 )伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。
( 4 )应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。
( 5 )国内外先进的安全生产管理经验。
( 6 )典型事故和应急救援案例分析。
( 7 )其他需要培训的内容。
(二)对安全生产管理人员的培训内容和时间1.
初次培训的主要内容(1)国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准。
( 2 )安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。
( 3 )伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。
( 4 )应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。
( 5 )国内外先进的安全生产管理经验。
( 6 )典型事故和应急救援案例分析。
( 7 )其他需要培训的内容。

Front: (1)危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、烟花爆竹、建筑施工单位安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于4 8学时,每年再培训时间不得少于1 6学时。
MNLink: <2019版管理教材 > - 60

Front: 2 )其他单位安全生产管理人员安全生产管理培训时间不得少于3 2学时,每年再培训时间不得少于1 2学时。
MNLink: <2019版管理教材 > - 60

Front: 特种作业的范围包括:电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金(有色)生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、应急管理部认定的其他作业。
MNLink: <2019版管理教材 > - 60

Front: 特种作业操作证有效期为6 年,在全国范围内有效。特种作业操作证由应急管理部统一式样、标准及编号。特种作业操作证每3 年复审1 次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续从事本工种1 0 年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。
MNLink: <2019版管理教材 > - 60

Front: 特种作业操作证申请复审或者延期复审前,特种作业人员应当参加必要的安全培训并考试合格。安全培训时间不少于8 个学时,主要培训法律法规、标准、事故案例和|有关新工艺、新技术、新装备等知识。再复审、延期复审仍不合格,或者未按期复审的,特种作业操作证失效
MNLink: <2019版管理教材 > - 61

Front: )厂级安全教育培训是入厂教育的一个重要内容,培训重点是生产经营单位安全风险辨识、安全生产管理目标、规章制度、劳动纪律、安全考核奖惩、从业人员的安全生产权利和义务、有关事故案例等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 61

Front: 车间级安全教育培训是在从业人员工作岗位、工作内容基本确定后进行,由车间一级组织。培训重点是本岗位工作及作业环境范围内的安全风险辨识、评价和控制措施,典型事故案例,岗位安全职责、操作技能及强制性标准,自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理,安全设施、个人防护用品的使用和维护。
MNLink: <2019版管理教材 > - 61

Front: 3 )班组级安全教育培训是在从业人员工作岗位确定后,由班组组织,班组长、班组技术员、安全员对其进行安全教育培训iI,除此之外自我学习是重点。我国传统的师傅带徒弟的方式,也是搞好班组安全教育培训的一种重要方法。进入班组的新从业人员,都应有具体的跟班学习、实习期,实习期间不得安排单独上岗作业。由于生产经营单位的性质不同,对于学习、实习期,国家没有统一规定,应按照行业的规定或生产经营单位自行确定。实习期满,通过安全规程、业务技能考试合格方可独立上岗作业。班组安全教育培训1 1重点是岗位安全操作规程、岗位之间工作衔接配合、作业过程的安全风险分析方法和控制对策、事故案例等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 61

Front: 新从业人员安全教育培训时间不得少于2 4学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于7 2学时,每年接受再培训的时间不得少于2 ο学时。
MNLink: <2019版管理教材 > - 61

Q: 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时-施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目[...]。"
A: 概算
Q: 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时-施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目[...]。"
A: 概算
MNLink: <2019版管理教材 > - 63

MNLink: <2019版管理教材 > - 63
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)非煤矿山类建设项目根据《国家安全监管总局办公厅关于切实做好国家取消和下放投资审批有关建设项目安全监管工作的通知~(安监总厅政法( 2 0 1 3 )1 2 0 号)的规定,下列非煤矿山类建设项目的安全设施设计需要实施审查和竣工验收: (1)海洋石油天然气建设项目、企业技资年产1 0 0X 104 t 及以上的陆上新油田开发项目、企业投资年产2 0X 1 08旷及以土的陆上新气田开发项目O ( 2 )设计生产能力3 0 0X 104 t / a 以上或者设计最大开采深度1 0 0 0m以上的金属非金属地下矿山建设项目。
( 3 )设计生产能力1 0 0 0X 104 t/ a 以上或者设计边坡2 0 0m以上的金属非金属露天矿山建设项目。
( 4 )设计总库容1X 108 m3或者设计总坝高2 0 0m以上的尾矿库建设项目。
注安考试群:59832(一)非煤矿山类建设项目根据《国家安全监管总局办公厅关于切实做好国家取消和下放投资审批有关建设项目安全监管工作的通知~(安监总厅政法( 2 0 1 3 )1 2 0 号)的规定,下列非煤矿山类建设项目的安全设施设计需要实施审查和竣工验收: (1)海洋石油天然气建设项目、企业技资年产1 0 0X 104 t 及以上的陆上新油田开发项目、企业投资年产2 0X 1 08旷及以土的陆上新气田开发项目O ( 2 )设计生产能力3 0 0X 104 t / a 以上或者设计最大开采深度1 0 0 0m以上的金属非金属地下矿山建设项目。
( 3 )设计生产能力1 0 0 0X 104 t/ a 以上或者设计边坡2 0 0m以上的金属非金属露天矿山建设项目。
( 4 )设计总库容1X 108 m3或者设计总坝高2 0 0m以上的尾矿库建设项目。
注安考试群:59832

Q: 危险化学品类建设项目根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法))(国家安全生产监督管理总局令第4 5号)的规定,[...]。
A: 下列危险化学品类建设项目需要实施安全审查:(1)国务院审批(核准、备案)的。( 2 )跨省、自治区、直辖市的
Q: 危险化学品类建设项目根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法))(国家安全生产监督管理总局令第4 5号)的规定,[...]。
A: 下列危险化学品类建设项目需要实施安全审查:(1)国务院审批(核准、备案)的。( 2 )跨省、自治区、直辖市的
MNLink: <2019版管理教材 > - 63

Front: 试运行时间应当不少于3 0日,最长不得超过1 8 0日,国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。
MNLink: <2019版管理教材 > - 65

Front: 安全监控系统或安全监控设施是预防事故发生、降低事故后果严重性的有效措施,也是辅助事故原因分析的有效于段,因此危险化学品重大危险源建立必要的安全监控系统或设施具有重要意义。
MNLink: <2019版管理教材 > - 69

Q: 《暂行规定》中提出的重大危险源分级方法,是考虑各种因素,采用单元内各种危险化学品实际存在量(在线量)与其在《危险化学品重大危险源辨识》[...]。校正系数主要引人了与各危险化学品危险性相对应的校正系数β ,以及重大危险源单元外暴露人员的校正系数α。β的引人主要考虑到毒性气体、爆炸品、易燃气体以及其他危险化学品(如易燃液体)在危险性方面的差异,以体现区别对待的原则。α的引人主要考虑到重大危险源一旦发生事故对周边环境、社会的影响。周边暴露人员越多,危害性越大,引人的α值就越大,其重大危险源分级级别就越高,以便于实施重点监管、监控。
A: 中规定的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标
Q: 《暂行规定》中提出的重大危险源分级方法,是考虑各种因素,采用单元内各种危险化学品实际存在量(在线量)与其在《危险化学品重大危险源辨识》[...]。校正系数主要引人了与各危险化学品危险性相对应的校正系数β ,以及重大危险源单元外暴露人员的校正系数α。β的引人主要考虑到毒性气体、爆炸品、易燃气体以及其他危险化学品(如易燃液体)在危险性方面的差异,以体现区别对待的原则。α的引人主要考虑到重大危险源一旦发生事故对周边环境、社会的影响。周边暴露人员越多,危害性越大,引人的α值就越大,其重大危险源分级级别就越高,以便于实施重点监管、监控。
A: 中规定的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标
MNLink: <2019版管理教材 > - 70

MNLink: <2019版管理教材 > - 70
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 《暂行规定》规定,危险化学品单位新建、改建和扩建危险化学品建设项目,应当在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作,向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。
另外对于现有重大危险源,当出现重大危险源安全评估已满三年、发生危险化学品事故造成人员死亡等6 种情形之一的,危险化学品单. 64 .
第二幸安全生产管理内容〈位应当及时更新档案,并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门重新备案。
《暂行规定》要求,县级人民政府安全生产监督管理部门行使重大危险源备案和核销职责。
为《暂行规定》规定,危险化学品单位新建、改建和扩建危险化学品建设项目,应当在建设项目竣工验收前完成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登记建档工作,向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。
另外对于现有重大危险源,当出现重大危险源安全评估已满三年、发生危险化学品事故造成人员死亡等6 种情形之一的,危险化学品单. 64 .
第二幸安全生产管理内容〈位应当及时更新档案,并向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门重新备案。
《暂行规定》要求,县级人民政府安全生产监督管理部门行使重大危险源备案和核销职责。
为

Front: 企业应在规定的期限内对已辨识和评价的重大危险源向政府主管部门提交安全评价报告。如属新建的重大危险设施,则应在其初步设计审查之前提交安全预评价报告。安全评价报告应根据重大危险源的变化,以及新知识和技术进展情况进行修改和增补。
MNLink: <2019版管理教材 > - 72

MNLink: <2019版管理教材 > - 73
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (1)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。
( 2 )生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时,则按下式计算,若满足该式,则定为重大危险源: q/Ql + q2/Q2 +…+吼/Q, , ; d (2-1) 式中仇, Q 2, …, q n 一一每种危险化学品实际存在量,t; Q I, Q 2 " …, Q u 一一与每种危险化学品相对应的临界量,t 。
危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。
对于危险化学品混合物,如果混合物与其纯物质属于相同危险类别,则视混合物为纯物质,按棍合物整体进行计算。
如果海合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应按新危险类别考虑其临界量。
26475 (1)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。
( 2 )生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时,则按下式计算,若满足该式,则定为重大危险源: q/Ql + q2/Q2 +…+吼/Q, , ; d (2-1) 式中仇, Q 2, …, q n 一一每种危险化学品实际存在量,t; Q I, Q 2 " …, Q u 一一与每种危险化学品相对应的临界量,t 。
危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。
对于危险化学品混合物,如果混合物与其纯物质属于相同危险类别,则视混合物为纯物质,按棍合物整体进行计算。
如果海合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应按新危险类别考虑其临界量。
26475

MNLink: <2019版管理教材 > - 73
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)危险化学品重大危险源分级方法1.
分级指标采用单元内各种危险化学品实际存在量与其在《危险化学品重大危险源辨识》(GB 1 8 2 1 8 )中规定的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。
2. R的计算方法R =α ( β旦+ β旦 + . . .
+ β r 生i \f-" l Ql "f-"2 Q2" , f-"" Q,.J 式中R 一一重大危险师、分级指标; q l " 仇,…, q/ L 一一每种危险化学品实际存在量,t ; 矶, Q 2, …, Qn-与每种危险化学品相对应的临界量,t; β l品,…,β ,也一一与每种危险化学品相对应的校正系数; α 一一该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。
3 .
校正系数β的取值 注安考试群:59(一)危险化学品重大危险源分级方法1.
分级指标采用单元内各种危险化学品实际存在量与其在《危险化学品重大危险源辨识》(GB 1 8 2 1 8 )中规定的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。
2. R的计算方法R =α ( β旦+ β旦 + . . .
+ β r 生i \f-" l Ql "f-"2 Q2" , f-"" Q,.J 式中R 一一重大危险师、分级指标; q l " 仇,…, q/ L 一一每种危险化学品实际存在量,t ; 矶, Q 2, …, Qn-与每种危险化学品相对应的临界量,t; β l品,…,β ,也一一与每种危险化学品相对应的校正系数; α 一一该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。
3 .
校正系数β的取值 注安考试群:59

Q: [...]重大危险源评价以危险单元作为评价对象。一般把装置的→个独立部分称为单元,并以此来划分单元。每个单元都有一定的功能特点,如原料供应区、反应区、产品蒸锚区、吸收或洗涤区、成品或半成品储存区、运输装卸区、催化剂处理区、副产品处理区、废液处理区、配管桥区等。在一个共同厂房内的装置可以划分为一个单元;在一个共同堤坝内的全部储罐也可划分为一个单元;散设地上的管道不作为独立的单元处理,但配管桥区例外。
A: 1.评价单元的划分
Q: [...]重大危险源评价以危险单元作为评价对象。一般把装置的→个独立部分称为单元,并以此来划分单元。每个单元都有一定的功能特点,如原料供应区、反应区、产品蒸锚区、吸收或洗涤区、成品或半成品储存区、运输装卸区、催化剂处理区、副产品处理区、废液处理区、配管桥区等。在一个共同厂房内的装置可以划分为一个单元;在一个共同堤坝内的全部储罐也可划分为一个单元;散设地上的管道不作为独立的单元处理,但配管桥区例外。
A: 1.评价单元的划分
MNLink: <2019版管理教材 > - 75

Front: 具有燃烧爆炸性质的危险物质可分为七大类:爆炸性物质、气体燃烧性物质、液体燃烧性物质、固体燃烧性物质、自燃物质、遇水易燃物质、氧化性物质。
MNLink: <2019版管理教材 > - 76

Front: 对于毒性物质,其危险物质事故易发性主要取决于4 个参数:1毒性等级;2物质的状态;3气味;4重度
MNLink: <2019版管理教材 > - 76

MNLink: <2019版管理教材 > - 75
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 .
数学模型现实危险性评价数学模型如下: A = { 豆 豆( Bj j j ) 风( Bj叫安全生产管理式中A 一-现实危险性; ( B l l 1 ) i 一-第i 种物质危险性的评价值; ( Bl 1 2) 广一一第j 种工艺危险性的评价值; W i j - - 第j 种工艺与第i 种物质危险性的相关系数; B 1 2 一一事故严重度评价值; B2 1一一工艺、设备、容器、建筑结构抵消因子; B2 2一一人员素质抵消因子; B2 3一一安全管理抵消因子。
>:> 3 .
数学模型现实危险性评价数学模型如下: A = { 豆 豆( Bj j j ) 风( Bj叫安全生产管理式中A 一-现实危险性; ( B l l 1 ) i 一-第i 种物质危险性的评价值; ( Bl 1 2) 广一一第j 种工艺危险性的评价值; W i j - - 第j 种工艺与第i 种物质危险性的相关系数; B 1 2 一一事故严重度评价值; B2 1一一工艺、设备、容器、建筑结构抵消因子; B2 2一一人员素质抵消因子; B2 3一一安全管理抵消因子。
>:>

MNLink: <2019版管理教材 > - 76
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5 .
工艺过程事故易发性Bl 1 2 的评价及工艺物质危险性相关系数的确定工艺过程事故易发性的影响因素确定为2 1项,分别是放热反应、吸热反应、物料处理、物料储存、操作方式、粉尘生成、低温条件、高温条件、高压条件、特殊的操作条件、腐蚀、泄漏、设备因素、密闭单元、工艺布置、明火、摩擦与冲击、高温体、电器火花、静电、毒物出料及输送。
最后一种工艺因素仅与含毒性物质有相关关系。
同一种工艺条件对于不同类别的危险物质所体现的危险程度是不相同的,因此必须确定相关系数。
相关系数Wi j可以分为5级 : A级:关系密切,民= 0 . 9。
B级:关系大,Wjj =0.70 C级:关系一般,风= 0 . 50 D级:关系小,W" =0. 2。
E级:没有关系,W i j = O。
注5 .
工艺过程事故易发性Bl 1 2 的评价及工艺物质危险性相关系数的确定工艺过程事故易发性的影响因素确定为2 1项,分别是放热反应、吸热反应、物料处理、物料储存、操作方式、粉尘生成、低温条件、高温条件、高压条件、特殊的操作条件、腐蚀、泄漏、设备因素、密闭单元、工艺布置、明火、摩擦与冲击、高温体、电器火花、静电、毒物出料及输送。
最后一种工艺因素仅与含毒性物质有相关关系。
同一种工艺条件对于不同类别的危险物质所体现的危险程度是不相同的,因此必须确定相关系数。
相关系数Wi j可以分为5级 : A级:关系密切,民= 0 . 9。
B级:关系大,Wjj =0.70 C级:关系一般,风= 0 . 50 D级:关系小,W" =0. 2。
E级:没有关系,W i j = O。
注

MNLink: <2019版管理教材 > - 77
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 总损失为全部破坏区损失的总和。
在危险性评估中,为了简化方法,用一个统一的财产损失区来描述,假定财产损失区内财产全部破坏,在损失|互外全不受损,日1 1 认为财产损失区内未受损失部分的财产与损失区外受损失的财产相互抵消。
死亡、重伤、轻伤、财产损失各自都用一当量圆半径描述。
对于单纯毒物泄漏事故仅考虑人员伤亡,暂不考虑动植物死亡和生态破坏所受到的损失。
总损失为全部破坏区损失的总和。
在危险性评估中,为了简化方法,用一个统一的财产损失区来描述,假定财产损失区内财产全部破坏,在损失|互外全不受损,日1 1 认为财产损失区内未受损失部分的财产与损失区外受损失的财产相互抵消。
死亡、重伤、轻伤、财产损失各自都用一当量圆半径描述。
对于单纯毒物泄漏事故仅考虑人员伤亡,暂不考虑动植物死亡和生态破坏所受到的损失。

MNLink: <2019版管理教材 > - 77
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 建立了6 种伤害模型,分别是:凝聚相含能材料爆炸,蒸气云爆炸,沸腾液体扩展为蒸气云爆炸,池火灾,罔体和粉尘火灾,室内火灾。
不同类别物质往往具有不同的事故形态,但即使是同一类物质,甚至同一种物质,在不同的环境条件下也可能表现出不同的事故形态。
建立了6 种伤害模型,分别是:凝聚相含能材料爆炸,蒸气云爆炸,沸腾液体扩展为蒸气云爆炸,池火灾,罔体和粉尘火灾,室内火灾。
不同类别物质往往具有不同的事故形态,但即使是同一类物质,甚至同一种物质,在不同的环境条件下也可能表现出不同的事故形态。

Q: 为了对各种不同类别的危险物质可能出现的事故严重度进行评价,根据下面两个原则建立了物质子类别同事故形态之间的对应关系,每种事故形态用一种伤害模型来描述。这两个原则是:(1)[...]。如果一种危险物具有多种事故形态,且它们的事故后果相差大,则按后果最严重的事故形态考虑。( 2 )[...]。如果一种危险物具有多种事故形态,且它们的事故后果相差不大,[...]。
A: 最大危险原则; 概率求和原则; 则按统计平均原理估计事故后果
Q: 为了对各种不同类别的危险物质可能出现的事故严重度进行评价,根据下面两个原则建立了物质子类别同事故形态之间的对应关系,每种事故形态用一种伤害模型来描述。这两个原则是:(1)[...]。如果一种危险物具有多种事故形态,且它们的事故后果相差大,则按后果最严重的事故形态考虑。( 2 )[...]。如果一种危险物具有多种事故形态,且它们的事故后果相差不大,[...]。
A: 最大危险原则; 概率求和原则; 则按统计平均原理估计事故后果
MNLink: <2019版管理教材 > - 77

Front: 若在测算中遇到事先评价所无法定量预见的条件时,则按较严重的条件进行评估。当一种物质既具有燃爆特性又具有毒性时,则人员伤亡按两者中较重的情况进行测算,财产损失按燃烧燃爆伤害模型进行测算
MNLink: <2019版管理教材 > - 77

MNLink: <2019版管理教材 > - 77
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 在本评价方法中使用下面的折算公式: s = C + 20 (Nj + O. 5 X N2 + 105/6000NJ (2 - 3 式中S 一一事故严重度,万元; C 一一事故中财产损失的评估值,万元; 矶、N2、叽一一事故中人员死亡、重伤、轻伤人数的评估值。
在本评价方法中使用下面的折算公式: s = C + 20 (Nj + O. 5 X N2 + 105/6000NJ (2 - 3 式中S 一一事故严重度,万元; C 一一事故中财产损失的评估值,万元; 矶、N2、叽一一事故中人员死亡、重伤、轻伤人数的评估值。

Front: 大量事故统计表明,工艺设备故障、人的误操作和生产安全管理上的缺陷是引发事故发生的三大原因,
MNLink: <2019版管理教材 > - 78

MNLink: <2019版管理教材 > - 78
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 用A* = 19(Bt )作为危险源分级标准,式中,B1* 是以1 0 万元为缩尺单位的单元固有危险性的评分值。分级如下: 一级重大危险源A * ; : : 3 . 5 ; 二级重大危险源2 . 5运A *<3.5; 三级重大危险源1. 5 运A *<2.5; 四级重大危险源A*<1 . 5。群:598326475用A* = 19(Bt )作为危险源分级标准,式中,B1* 是以1 0 万元为缩尺单位的单元固有危险性的评分值。分级如下: 一级重大危险源A * ; : : 3 . 5 ; 二级重大危险源2 . 5运A *<3.5; 三级重大危险源1. 5 运A *<2.5; 四级重大危险源A*<1 . 5。群:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 78
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 单元综合抵消因子的值愈小,说明单元现实危险性与单元固有危险性比值愈小,即单元内危险性的受控程度愈高。因此,可以用单元综合抵消因子值的大小说明该单元安全管理与控制的绩效。一般说来,单元的危险性级别愈高,要求的受控级别也应愈高。建议用下列标准作为单元危险性控制程度的分级依据: A级B2~ o . 001; B级0 . 0 0 10.10 各级重大危险源应达到的受控标准是:一级危险源在A级以上,二级危险源在B级以上,三级和四级危险源在C级以上。注安考试单元综合抵消因子的值愈小,说明单元现实危险性与单元固有危险性比值愈小,即单元内危险性的受控程度愈高。因此,可以用单元综合抵消因子值的大小说明该单元安全管理与控制的绩效。一般说来,单元的危险性级别愈高,要求的受控级别也应愈高。建议用下列标准作为单元危险性控制程度的分级依据: A级B2~ o . 001; B级0 . 0 0 10.10 各级重大危险源应达到的受控标准是:一级危险源在A级以上,二级危险源在B级以上,三级和四级危险源在C级以上。注安考试

Front: 各城市应建立重大危险源监管系统。该系统包括各企业重大危险源的普查分类申报信息、危险源分级评价信息、企业对重大危险源管理情况信息及事故应急救援预案,以及安全生产监督管理部门对重大危险源的监察记录等信息。
MNLink: <2019版管理教材 > - 79

MNLink: <2019版管理教材 > - 83
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 图2 -6 数据采集系统结构框图475 图2 -6 数据采集系统结构框图475

Q: [...]。如果上述预防措施全部失效,或因其他原因致使危险源及周边空间起火,为及时控制火势,应与消防措施结合,可从两个方面采取补救措施:[...]。
A: 事故初始阶段; 1应用早期火灾智能探测与空间定位系统及时报告火灾发生的准确位置,以便迅速扑救;2自动启动应急控制系统,将事故抑制在萌芽状态
Q: [...]。如果上述预防措施全部失效,或因其他原因致使危险源及周边空间起火,为及时控制火势,应与消防措施结合,可从两个方面采取补救措施:[...]。
A: 事故初始阶段; 1应用早期火灾智能探测与空间定位系统及时报告火灾发生的准确位置,以便迅速扑救;2自动启动应急控制系统,将事故抑制在萌芽状态
MNLink: <2019版管理教材 > - 83

Q: 安全设施是在生产经营活动中用于预防、控制、减少与消除事故影响采用的设备、设施、装备及其他技术措施的总称。安全设施分为[...]、[...]o
A: 预防事故设施; 控制事故设施、减少与消除事故影响设施三类
Q: 安全设施是在生产经营活动中用于预防、控制、减少与消除事故影响采用的设备、设施、装备及其他技术措施的总称。安全设施分为[...]、[...]o
A: 预防事故设施; 控制事故设施、减少与消除事故影响设施三类
MNLink: <2019版管理教材 > - 83

MNLink: <2019版管理教材 > - 84
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)预防事故设施(1)检测、报警设施:包括压力、温度、液位、流量、组分等报警设施,可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施,用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。
( 2 )设备安全防护设施:包括防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器,制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施,传动设备安全锁闭设施,电器过载保护设施,静电接地设施。
(3 )防爆设施:包括各种电气、仪表的防爆设施,抑制助燃物品混入(如氮封)、易燃易爆气体和粉尘形成等设施,阻隔防爆器材,防爆工器具。
( 4 )作业场所防护设施:包括作业场所的防辐射、防静电、防噪声、通风(除尘、排毒)、防护栏(网)、防滑、防灼烫等设施。
( 5 )安全警示标志:包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。
(一)预防事故设施(1)检测、报警设施:包括压力、温度、液位、流量、组分等报警设施,可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施,用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。
( 2 )设备安全防护设施:包括防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器,制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施,传动设备安全锁闭设施,电器过载保护设施,静电接地设施。
(3 )防爆设施:包括各种电气、仪表的防爆设施,抑制助燃物品混入(如氮封)、易燃易爆气体和粉尘形成等设施,阻隔防爆器材,防爆工器具。
( 4 )作业场所防护设施:包括作业场所的防辐射、防静电、防噪声、通风(除尘、排毒)、防护栏(网)、防滑、防灼烫等设施。
( 5 )安全警示标志:包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。

MNLink: <2019版管理教材 > - 84
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)控制事故设施(1)泄压和止逆设施:包括用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施,真空系统的密封设施。
( 2 )紧急处理设施:包括紧急备用电源,紧急切断、分流、排放(火炬)、吸收、中和、冷却等设施,通人或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施,紧急停车、仪表连锁等设施。
:598326475 (二)控制事故设施(1)泄压和止逆设施:包括用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施,真空系统的密封设施。
( 2 )紧急处理设施:包括紧急备用电源,紧急切断、分流、排放(火炬)、吸收、中和、冷却等设施,通人或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施,紧急停车、仪表连锁等设施。
:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 84
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (三)减少与消除事故影响设施(1)防止火灾蔓延设施:包括阻火器、安全水封、回火防止器、防油(火)堤,防爆墙、防爆门等隔爆设施,防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施,防火材料涂层。
( 2 )灭火设施:包括水喷淋、惰性气体、蒸汽、泡沫释放等灭火设施,消火栓、高压水枪(炮)、消防车、消防水管网、消防站等。
( 3 )紧急个体处置设施:包括洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。
( 4 )应急救援设施:包括堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。
( 5 )逃生避难设施:包括逃生和避难的安全通道(梯)、安全避难所(带空气呼吸系统)、避难信号等。
( 6 )劳动防护用品和装备:包括头部,面部,视觉、呼吸、听觉器官,四肢,躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。
注安考试群:(三)减少与消除事故影响设施(1)防止火灾蔓延设施:包括阻火器、安全水封、回火防止器、防油(火)堤,防爆墙、防爆门等隔爆设施,防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施,防火材料涂层。
( 2 )灭火设施:包括水喷淋、惰性气体、蒸汽、泡沫释放等灭火设施,消火栓、高压水枪(炮)、消防车、消防水管网、消防站等。
( 3 )紧急个体处置设施:包括洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。
( 4 )应急救援设施:包括堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。
( 5 )逃生避难设施:包括逃生和避难的安全通道(梯)、安全避难所(带空气呼吸系统)、避难信号等。
( 6 )劳动防护用品和装备:包括头部,面部,视觉、呼吸、听觉器官,四肢,躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。
注安考试群:

Q: [...]。
A: 特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用《特种设备安全法》的其他特种设备
Q: [...]。
A: 特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用《特种设备安全法》的其他特种设备
MNLink: <2019版管理教材 > - 86

Q: (1)锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备。其范围规定为容积大于或等于[...]承压蒸汽锅炉;出口水压[...] (表压),且额定[...];有机热载体锅炉。
A: 3 0L的; 大于或等于0 . 1MPa; 功率大于或等于0 . 1MW的承压热水锅炉
Q: (1)锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备。其范围规定为容积大于或等于[...]承压蒸汽锅炉;出口水压[...] (表压),且额定[...];有机热载体锅炉。
A: 3 0L的; 大于或等于0 . 1MPa; 功率大于或等于0 . 1MW的承压热水锅炉
MNLink: <2019版管理教材 > - 86

Q: )压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备。其范围规定为最高[...] . [...] 的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;[...]。
A: 工作压力大于或等于O . 1 MPa (表压),且压力与容积的乘积大于或等于2 . 5MPa; L; 盛装公称工作压力大于或等于0 . 2MPa (表压),且压力与容积的乘积大于或等于1.0 MPa . L的气体、液化气体和标准沸点等于或低于6 0"c液体的气瓶;氧舱等
Q: )压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备。其范围规定为最高[...] . [...] 的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;[...]。
A: 工作压力大于或等于O . 1 MPa (表压),且压力与容积的乘积大于或等于2 . 5MPa; L; 盛装公称工作压力大于或等于0 . 2MPa (表压),且压力与容积的乘积大于或等于1.0 MPa . L的气体、液化气体和标准沸点等于或低于6 0"c液体的气瓶;氧舱等
MNLink: <2019版管理教材 > - 86

Q: 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备。其范围规定为[...]。
A: 最高工作压力大于或等于0 . 1MPa (表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于2 5m m的管道
Q: 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备。其范围规定为[...]。
A: 最高工作压力大于或等于0 . 1MPa (表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于2 5m m的管道
MNLink: <2019版管理教材 > - 86

Q: 起重机械,是指用于垂直升降或者垂直升降井水平移动重物的机电设备,[...];[...]。
A: 其范围规定为额定起重量大于或等于0 . 5t 的升降机; 额定起重量大于或等于1t ,且提升高度大于或等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等
Q: 起重机械,是指用于垂直升降或者垂直升降井水平移动重物的机电设备,[...];[...]。
A: 其范围规定为额定起重量大于或等于0 . 5t 的升降机; 额定起重量大于或等于1t ,且提升高度大于或等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等
MNLink: <2019版管理教材 > - 87

Q: 场(厂)内专用机动车辆,是指[...]。
A: 除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆
Q: 场(厂)内专用机动车辆,是指[...]。
A: 除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆
MNLink: <2019版管理教材 > - 87

Q: 购置、选用特种设备应是许可厂家的合格产品,并随附安全技术规范要求的[...]。
A: 设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件,并在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明
Q: 购置、选用特种设备应是许可厂家的合格产品,并随附安全技术规范要求的[...]。
A: 设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件,并在特种设备显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明
MNLink: <2019版管理教材 > - 87

Q: 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入[...],向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置O
A: 使用后3 0日内
Q: 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入[...],向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置O
A: 使用后3 0日内
MNLink: <2019版管理教材 > - 87

Q: 安全管理机构、安全管理人员应当履行以下职责:[...];[...]。
A: 负责建立安全管理制度并检查各项制度的落实情况;负责制定并落实设备维护保养及安全检查计划;负责设备使用状况日常检查,纠正违规行为,排查事故隐患,发现问题应当停止使用设备,并及时报告本单位有关负责人;负责组织设备自检,申报使用登记和定期检验;负责组织应急救援演习,协助事故调查处理; 负责组织本单位人员的安全教育和培训1 1j负责技术档案的管理;其他法律法规、安全技术规范及相关标准对使用管理的要求
Q: 安全管理机构、安全管理人员应当履行以下职责:[...];[...]。
A: 负责建立安全管理制度并检查各项制度的落实情况;负责制定并落实设备维护保养及安全检查计划;负责设备使用状况日常检查,纠正违规行为,排查事故隐患,发现问题应当停止使用设备,并及时报告本单位有关负责人;负责组织设备自检,申报使用登记和定期检验;负责组织应急救援演习,协助事故调查处理; 负责组织本单位人员的安全教育和培训1 1j负责技术档案的管理;其他法律法规、安全技术规范及相关标准对使用管理的要求
MNLink: <2019版管理教材 > - 88

Q: 特种设备使用单位应当建立[...]、[...]、[...],制定操作规程,保证特种设备安全运行。
A: 岗位责任; 隐患排查; 应急救援等安全管理制度
Q: 特种设备使用单位应当建立[...]、[...]、[...],制定操作规程,保证特种设备安全运行。
A: 岗位责任; 隐患排查; 应急救援等安全管理制度
MNLink: <2019版管理教材 > - 88

Q: [...]是指特种设备使用单位为保证设备正常运行制定的具体作业指导文件和程序,[...]。特种设备使用安全管理人员和操作人员在操作这些特种设备时必须遵循这些文件或程序。建立特种设备操作规程,严格按照规程实施作业,是保证特种设备安全使用的一种具体实施措施。
A: 特种设备操作规程; 内容和要求应当结合本单位的具体情况和设备的具体特性,符合特种设备使用维护保养说明书要求
Q: [...]是指特种设备使用单位为保证设备正常运行制定的具体作业指导文件和程序,[...]。特种设备使用安全管理人员和操作人员在操作这些特种设备时必须遵循这些文件或程序。建立特种设备操作规程,严格按照规程实施作业,是保证特种设备安全使用的一种具体实施措施。
A: 特种设备操作规程; 内容和要求应当结合本单位的具体情况和设备的具体特性,符合特种设备使用维护保养说明书要求
MNLink: <2019版管理教材 > - 89

Q: 特种设备作业人员应当遵守以下规定:[...]。
A: 作业时随身携带证件,并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查;积极参加特种设备安全教育和安全技术培训1 1 j 严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度;拒绝违章指挥;发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告;其他有关规定
Q: 特种设备作业人员应当遵守以下规定:[...]。
A: 作业时随身携带证件,并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查;积极参加特种设备安全教育和安全技术培训1 1 j 严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度;拒绝违章指挥;发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告;其他有关规定
MNLink: <2019版管理教材 > - 89

MNLink: <2019版管理教材 > - 89
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (五)安全技术档案特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。
特种设备安全技术档案应当包括以下内容: (1)特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。
( 2 )特种设备的定期检验和定期自行检查记录。
( 3 )特种设备的日常使用状况记录。
( 4 )特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录。
(5 )特种设备的运行故障和事故记录。
注安考试群:5983(五)安全技术档案特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。
特种设备安全技术档案应当包括以下内容: (1)特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件。
( 2 )特种设备的定期检验和定期自行检查记录。
( 3 )特种设备的日常使用状况记录。
( 4 )特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录。
(5 )特种设备的运行故障和事故记录。
注安考试群:5983

Q: 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检验合格有效期[...]。未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。
A: 届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验的要求,并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置
Q: 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检验合格有效期[...]。未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。
A: 届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验的要求,并将定期检验标志置于该特种设备的显著位置
MNLink: <2019版管理教材 > - 90

Q: 2 )电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照《中华人民共和国特种设备安全法》[...]。电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求,保证其维护保养的电梯的安全性能,并负责落实现场安全防护措施,保证施工安全。[...]。为确保特种设备的安全运行,[...]。
A: 取得许可的安装、改造、修理单位进行; 电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责;接到故障通知后,应当立即赶赴现场,并采取必要的应急救援措施; 规定未经定期检验或者检验不合格的特种设备不得继续使用,强化了特种设备使用单位的责任,促使定期检验工作顺利开展
Q: 2 )电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照《中华人民共和国特种设备安全法》[...]。电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求,保证其维护保养的电梯的安全性能,并负责落实现场安全防护措施,保证施工安全。[...]。为确保特种设备的安全运行,[...]。
A: 取得许可的安装、改造、修理单位进行; 电梯的维护保养单位应当对其维护保养的电梯的安全性能负责;接到故障通知后,应当立即赶赴现场,并采取必要的应急救援措施; 规定未经定期检验或者检验不合格的特种设备不得继续使用,强化了特种设备使用单位的责任,促使定期检验工作顺利开展
MNLink: <2019版管理教材 > - 90

Q: 特种设备在使用过程中,如进行改造,其性能参数、技术指标等发生变化,进行改造的单位也可能不是原设备制造单位,导致其在使用登记中的信息发生变化,所以使用单位应及时提供相关材料,[...];特种设备进行修理的,如施工单位等与原使用登记中的信息发生变化的,使用单位也应及时提供相关材料向[...]。对使用登记变更的具体要求,在相关安全技术规范中予以说明O
A: 到原使用登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理变更登记手续; 原设备登记部门提出变更申请,变更后设备方可继续使用
Q: 特种设备在使用过程中,如进行改造,其性能参数、技术指标等发生变化,进行改造的单位也可能不是原设备制造单位,导致其在使用登记中的信息发生变化,所以使用单位应及时提供相关材料,[...];特种设备进行修理的,如施工单位等与原使用登记中的信息发生变化的,使用单位也应及时提供相关材料向[...]。对使用登记变更的具体要求,在相关安全技术规范中予以说明O
A: 到原使用登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理变更登记手续; 原设备登记部门提出变更申请,变更后设备方可继续使用
MNLink: <2019版管理教材 > - 90

Q: 特种设备事故发生后,事故发生单位应当按照应急预案采取措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,保护事故现场和有关证据,并及时向事故发生地[...]和有关部门报告
A: 县以上特种设备安全监督管理部门
Q: 特种设备事故发生后,事故发生单位应当按照应急预案采取措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,保护事故现场和有关证据,并及时向事故发生地[...]和有关部门报告
A: 县以上特种设备安全监督管理部门
MNLink: <2019版管理教材 > - 90

Q: 报废条件以外的特种设备,达到设计使用年限可以继续使用的,[...],[...]。允许继续使用的,应当采取加强检验、检测和维护保养等措施,确保使用安全。
A: 应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估; 并办理使用登记证书变更,方可继续使用
Q: 报废条件以外的特种设备,达到设计使用年限可以继续使用的,[...],[...]。允许继续使用的,应当采取加强检验、检测和维护保养等措施,确保使用安全。
A: 应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估; 并办理使用登记证书变更,方可继续使用
MNLink: <2019版管理教材 > - 91

Front: 一般来讲,报废的原因有两种:一是由于使用年限过长或严重损坏,设备的功能丧失;二是产品不合格。以上两种情况都会危及安全使用,叮能引发事故,所以要停止使用,予以报废。
MNLink: <2019版管理教材 > - 91

Q: 为防止报废的特种设备再次流入使用环节,特种设备报废必须进行[...],如将承压部件割孔、电梯部件拆解、气瓶压扁等使其不具备再次使用的条件。为了使特种设备监督管理部门掌握特种设备使用情况,[...]。
A: 去功能化处理; 特种设备报废后,使用单位必须到原特种设备使用登记部门将报废的特种设备注销,交回使用登记证
Q: 为防止报废的特种设备再次流入使用环节,特种设备报废必须进行[...],如将承压部件割孔、电梯部件拆解、气瓶压扁等使其不具备再次使用的条件。为了使特种设备监督管理部门掌握特种设备使用情况,[...]。
A: 去功能化处理; 特种设备报废后,使用单位必须到原特种设备使用登记部门将报废的特种设备注销,交回使用登记证
MNLink: <2019版管理教材 > - 91

Q: 因此,按照节约发展的原则,对达到设计使用年限但没有达到报废条件,并且使用单位希望继续使用的,可以按照安全技术规范的要求履行以下程序,在保障安全使用的前提下继续使用:[...];[...]。承担安全评估的单位或者机构应当对达到设计使用年限评估作出继续使用的安全负责。对按照以上要求通过检验或安全评估的特种设备,使用单位要提供有关材料,在原使用登记的部门办理使用登记证书变更手续,方可使用。
A: 一是设备需要进行修理、改造的,由具有相应资格的修理、改造单位实施修理、改造后,按照规定经特种设备检验机构监督检验合格; 二是设备不需要进行修理、改造的,由使用单位申请安全评估,在经过具有相应许可资格的制造单位或其他专业技术机构安全评估,作出可以继续使用的结论
Q: 因此,按照节约发展的原则,对达到设计使用年限但没有达到报废条件,并且使用单位希望继续使用的,可以按照安全技术规范的要求履行以下程序,在保障安全使用的前提下继续使用:[...];[...]。承担安全评估的单位或者机构应当对达到设计使用年限评估作出继续使用的安全负责。对按照以上要求通过检验或安全评估的特种设备,使用单位要提供有关材料,在原使用登记的部门办理使用登记证书变更手续,方可使用。
A: 一是设备需要进行修理、改造的,由具有相应资格的修理、改造单位实施修理、改造后,按照规定经特种设备检验机构监督检验合格; 二是设备不需要进行修理、改造的,由使用单位申请安全评估,在经过具有相应许可资格的制造单位或其他专业技术机构安全评估,作出可以继续使用的结论
MNLink: <2019版管理教材 > - 91

Front: 安全技术措施按照行业,可分为煤矿安全技术措施、非煤矿山安全技术措施、石油化工安全技术措施、冶金安全技术措施、建筑安全技术措施、水利水电安全技术措施、旅游安全技术措施等;按照危险、有害因素的类别,可分为防火防爆安全技术措施、锅炉与压力容器安全技术措施、起重与机械安全技术措施、电气安全技术措施等;按照导致事故的原因,可分为防止事故发生的安全技术措施、减少事故损失的安全技术措施等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 92

Front: (1)消除危险源。消除系统中的危险源,可以从根本上防止事故的发生。但是,按照现代安全工程的观点,彻底消除所有危险源是不可能的。因此,人们往往首先选择危险性较大、在现有技术条件下可以消除的危险源,作为优先考虑的对象。可以通过选择合适的工艺技术、设备设施,合理的结构形式,选择无害、无毒或不能致人伤害的物料来彻底消除某种危险源。
MNLink: <2019版管理教材 > - 92

Front: )限制能量或危险物质。限制能量或危险物质可以防止事故的发生,如减少能量或危险物质的量,防止能量蓄积,安全地释放能量等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 92

Front: 隔离。隔离是一种常用的控制能量或危险物质的安全技术措施。采取隔离技术,既可以防止事故的发生,也可以防止事故的扩大,减少事故的损失。
MNLink: <2019版管理教材 > - 92

Front: 故障一安全设计。在系统、设备设施的一部分发生故障或破坏的情况下,在一定时间内也能保证安全的技术措施称为故障安全设计。通过设计,使得系统、设备设施发生故障或事故时处于低能状态,防止能量的意外择放。
MNLink: <2019版管理教材 > - 92

Front: 减少故障和失误。通过增加安全系数、增加可靠性或设置安全监控系统等减轻物的不安全状态,减少物的故障或事故的发生。
MNLink: <2019版管理教材 > - 92

Q: [...]等。
A: 常用的防止事故发生的安全技术措施有消除危险源、限制能量或危险物质、隔离
Q: [...]等。
A: 常用的防止事故发生的安全技术措施有消除危险源、限制能量或危险物质、隔离
MNLink: <2019版管理教材 > - 92

Front: 常用的减少事故损失的安全技术措施有隔离、设置薄弱环节、个体防护、避难与救援等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 92

Front: 隔离
Back: 隔离
被保护对象与可能致害对象的关系可分为隔开、封闭和缓冲等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 93

Front: 设置薄弱环节。设置薄弱环节是利用事先设计好的薄弱环节,使事故能量按照人们的意罔释放,防止能量作用于被保护的人或物,如锅炉上的易熔塞、电路中的熔断器等 。
MNLink: <2019版管理教材 > - 93

Front: )个体防护。个体防护是把人体与意外释放能量或危险物质隔离开,是一种不得己的隔离措施,却是保护人身安全的最后一道防线。
MNLink: <2019版管理教材 > - 93

Front: 避难与救援。设置避难场所,当事故发生时,人员暂时躲避,免遭伤害或赢得救援的时间。事先选择撤退路线,当事故发生时,人员按照撤退路线迅速撤离。事故发生后,组织有效的应急救援力量,实施迅速的救护,是减少事故人员伤亡和财产损失的有效措施。
MNLink: <2019版管理教材 > - 93

MNLink: <2019版管理教材 > - 93
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 况进行分类、排序,对涉及人身安全、公共安全和对生产经营有重大影响的事项应优先安排。
具体应遵循如下四条原则。
1.
必要性和可行性原则编制计划时,一方面要考虑安全生产的实际需要,如针对在安全生产检查中发现的隐患、可能引发伤亡事故和职业病的主要原因,新技术、新工艺、新设备等的应用,安全技术革新项目和职工提出的合理化建议等方面编制安全技术措施。
另一方面,还要考虑技术可行性与经济承受能力。
. 87 .
》安全生产管理2 .
自力更生与勤俭节约的原则编制计划时,要注意充分利用现有的设备和设施,挖掘潜力,讲求实效。
3 .
轻重缓急与统筹安排的原则对影响最大、危险性最大的项目应优先考虑,逐步有计划地解决。
4 .
领导和群众相结合的原则加强领导,依靠群众,使计划切实可行,以便顺利实施。
况进行分类、排序,对涉及人身安全、公共安全和对生产经营有重大影响的事项应优先安排。
具体应遵循如下四条原则。
1.
必要性和可行性原则编制计划时,一方面要考虑安全生产的实际需要,如针对在安全生产检查中发现的隐患、可能引发伤亡事故和职业病的主要原因,新技术、新工艺、新设备等的应用,安全技术革新项目和职工提出的合理化建议等方面编制安全技术措施。
另一方面,还要考虑技术可行性与经济承受能力。
. 87 .
》安全生产管理2 .
自力更生与勤俭节约的原则编制计划时,要注意充分利用现有的设备和设施,挖掘潜力,讲求实效。
3 .
轻重缓急与统筹安排的原则对影响最大、危险性最大的项目应优先考虑,逐步有计划地解决。
4 .
领导和群众相结合的原则加强领导,依靠群众,使计划切实可行,以便顺利实施。

MNLink: <2019版管理教材 > - 94
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1.
安全技术措施计划的项目范围安全技术措施计划的项目范围包括改善劳动条件、防止事故、预防职业病、提高职工安全素质等技术措施,大体可分以下4类。
(1)安全技术措施,指以防止工伤事故和减少事故损失为目的的一切技术措施,如安全防护装置、保险装置、信号装置、防火防爆装置等。
( 2 )卫生技术措施,指改善对职工身体健康有害的生产环境条件、防止职业中毒与职业病的技术措施,如防尘、防毒、防噪声与振动、通风、降温、防寒、防辐射等装置或设施。
( 3 )辅助措施,指保证工业卫生方面所必需的房屋及一切卫生性保障措施,如尘毒作业人员的淋浴室、更衣室或存衣箱、消毒室、妇女卫生室、急救室等。
( 4 )安全宣传教育措施,指提高作业人员安全素质的有关宣传教青设备、仪器、教材和场所等,如安全教育室,安全卫生教材、挂图、宣传画、培训室、安全卫生展览等。
群:598326475 1.
安全技术措施计划的项目范围安全技术措施计划的项目范围包括改善劳动条件、防止事故、预防职业病、提高职工安全素质等技术措施,大体可分以下4类。
(1)安全技术措施,指以防止工伤事故和减少事故损失为目的的一切技术措施,如安全防护装置、保险装置、信号装置、防火防爆装置等。
( 2 )卫生技术措施,指改善对职工身体健康有害的生产环境条件、防止职业中毒与职业病的技术措施,如防尘、防毒、防噪声与振动、通风、降温、防寒、防辐射等装置或设施。
( 3 )辅助措施,指保证工业卫生方面所必需的房屋及一切卫生性保障措施,如尘毒作业人员的淋浴室、更衣室或存衣箱、消毒室、妇女卫生室、急救室等。
( 4 )安全宣传教育措施,指提高作业人员安全素质的有关宣传教青设备、仪器、教材和场所等,如安全教育室,安全卫生教材、挂图、宣传画、培训室、安全卫生展览等。
群:598326475

Front: 每一项安全技术措施计划至少应包括以下内容:(1)措施应用的单位或工作场所。( 2 )措施名称。( 3 )措施目的和内容。( 4 )经费预算及来源。( 5 )实施部门和负责人。( 6 )开工日期和竣工日期。( 7 )措施预期效果及检查验收。
MNLink: <2019版管理教材 > - 94

Front: 室内作业场所环境不良因素没有固定的存在区域,而广泛存在于设计施工不符合要求、日常维护不到位的生产、生活区域,受人为因素影响较大,同一生产区域在不同的时间段可能存在的室内作业场所环境不良因素可能不相同o
MNLink: <2019版管理教材 > - 96

Q: [...]室外作业涉及的作业环境不良的因素包括恶劣气候与环境,作业场地和交通设施湿滑,作业场地狭窄,作业场地杂乱,作业场地不平,航道狭窄、有暗礁或险滩,脚手架、阶梯和活动梯架缺陷,地面开口缺陷,建筑物和其他结构缺陷,门和围栏缺陷,作业场地基础下沉,作业场地安全通道缺陷,作业场地安全出口缺陷,作业场地光照不良,作业场地空气不良,作业场地温度、湿度、气压不适,作业场地涌水,其他室外作业场所环境不良 。
A: 室外作业场所环境不良
Q: [...]室外作业涉及的作业环境不良的因素包括恶劣气候与环境,作业场地和交通设施湿滑,作业场地狭窄,作业场地杂乱,作业场地不平,航道狭窄、有暗礁或险滩,脚手架、阶梯和活动梯架缺陷,地面开口缺陷,建筑物和其他结构缺陷,门和围栏缺陷,作业场地基础下沉,作业场地安全通道缺陷,作业场地安全出口缺陷,作业场地光照不良,作业场地空气不良,作业场地温度、湿度、气压不适,作业场地涌水,其他室外作业场所环境不良 。
A: 室外作业场所环境不良
MNLink: <2019版管理教材 > - 96

Q: [...]的因素包括隧道矿井顶面缺陷,隧道矿井正面或侧壁缺陷,隧道矿井地面缺陷,地下作业面空气不良,地下火,冲击地压,地下水,水下作业供氧不当,其他地下(含水下)作业环境不良。
A: 地下(含水下)涉及的作业环境不良
Q: [...]的因素包括隧道矿井顶面缺陷,隧道矿井正面或侧壁缺陷,隧道矿井地面缺陷,地下作业面空气不良,地下火,冲击地压,地下水,水下作业供氧不当,其他地下(含水下)作业环境不良。
A: 地下(含水下)涉及的作业环境不良
MNLink: <2019版管理教材 > - 96

Q: 我国《民法通则》明确规定了高度危险作业7 个基本的类别,分别为[...]。
A: 高空、高压、易燃易爆、剧毒、放射性、高速运输工具
Q: 我国《民法通则》明确规定了高度危险作业7 个基本的类别,分别为[...]。
A: 高空、高压、易燃易爆、剧毒、放射性、高速运输工具
MNLink: <2019版管理教材 > - 97

Front: 3861 )的具体要求,生产作业现场环境的危险和有害因素包括4类。(一)室内作业场所环境不良室内作业涉及的作业环境不良的因素包括室内地面滑,室内作业场所狭窄,室内作业场所杂乱,室内地面不平,室内梯架缺陷,地面、墙和天花板上的开口缺陷,房屋地基下沉,室内安全通道缺陷,房屋安全出口缺陷,采光照明不良,作业场所空气不良,室内温度、湿度、气压不适,室内给排水不良,室内涌水,其他室内作业场所环境不良。室内作业场所环境不良因素没有固定的存在区域,而广泛存在于设计施工不符合要求、日常维护不到位的生产、生活区域,受人为因素影响较大,同一生产区域在不同的时
MNLink: <2019版管理教材 > - 96

Front: 安全标志用以表达特定的安全信息,由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。
MNLink: <2019版管理教材 > - 97

Front: 禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环,其中圆环与斜杠相连,用红色;图形符号用黑色,背景用白色。
MNLink: <2019版管理教材 > - 98

Front: 瞥告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。
MNLink: <2019版管理教材 > - 98

Front: 指令标志的几何图形是圆形,蓝色背景,白色图形符号。
MNLink: <2019版管理教材 > - 98

Front: 提示标志的几何图形是方形,绿色背景,白色图形符号及文字。
MNLink: <2019版管理教材 > - 98

Front: O引起噪声的声源很多,就工业生产作业环境中的噪声来讲,主要有空气动力性噪声、机械性噪声、电磁性噪声等兰种。
MNLink: <2019版管理教材 > - 99

Front: {工作场所职业病危害作业分级第4部分:噪声>(GBZ/T 2 2 9 . 4 )中将作业环境中的噪声危害分为轻度危害、中度危害、重度危害、极重危害4个级别。《工作场所有害因素职业接触限值第2 部分:物理因素HGBZ2 . 2 )以每周工作5 天,每天工作8 h的稳态作业环境接触为例,噪声的作业环境接触限值为8 5d B ,在非稳态接触噪声的作业环境中,噪声的非稳态等效接触限值为8 5d B。
MNLink: <2019版管理教材 > - 99

Q: 由环境温度因素引起的危害主要有两种:高温作业和低温作业。{高温作业分级》(GB/T 4 2 0 0 )中将高温作业定义为在生产劳动过程中,其[...]j{低温作业分级>(GB/T 1 4 4 4 0 )中将低温作业定义为在生产劳动过程中,其工作地点[...]。
A: 工作地点平均W B G T指数等于或大于2 5 "C的作业; 平均气温等于或低于5 度C的作业
Q: 由环境温度因素引起的危害主要有两种:高温作业和低温作业。{高温作业分级》(GB/T 4 2 0 0 )中将高温作业定义为在生产劳动过程中,其[...]j{低温作业分级>(GB/T 1 4 4 4 0 )中将低温作业定义为在生产劳动过程中,其工作地点[...]。
A: 工作地点平均W B G T指数等于或大于2 5 "C的作业; 平均气温等于或低于5 度C的作业
MNLink: <2019版管理教材 > - 99

Front: 5 S "即整理、整顿、清扫、清洁、素养,
MNLink: <2019版管理教材 > - 100

Front: 整理,就是将工作场所收拾成井然有序的状态。
MNLink: <2019版管理教材 > - 100

Q: [...]。
A: 整顿,就是明确整理后需要物品的摆放区域和形式,即定置定位
Q: [...]。
A: 整顿,就是明确整理后需要物品的摆放区域和形式,即定置定位
MNLink: <2019版管理教材 > - 100

Q: [...]
A: 素养,就是提高人的素质,养成严格执行各种规章制度、工作程序和各项作业标准的良好习惯和作风
Q: [...]
A: 素养,就是提高人的素质,养成严格执行各种规章制度、工作程序和各项作业标准的良好习惯和作风
MNLink: <2019版管理教材 > - 100

Front: P D C A "是英语单同P l a n(叶划)、D o(执行)、C h e e k(检查)和I Action (处理)的第一个字母," P D C A "循环就是按照"计划一执行一检查处理"的顺序不断地进行自我检查和完善从而提升质量安全管理效能的方法,其
MNLink: <2019版管理教材 > - 101

Q: 目视化管理就是通过[...],明确人员的资质和身份、工器具和设备设施的使用状态,以及生产作业区域的危险状态的一种现场安全管理方法,它具有视觉化、透明化和界限化的特点。
A: 安全色、标签、标牌等方式
Q: 目视化管理就是通过[...],明确人员的资质和身份、工器具和设备设施的使用状态,以及生产作业区域的危险状态的一种现场安全管理方法,它具有视觉化、透明化和界限化的特点。
A: 安全色、标签、标牌等方式
MNLink: <2019版管理教材 > - 101

Q: 《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》开始,逐步明确、规范和加大安全生产投入。《安全生产法》第二十条规定生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投人,[...]"。
A: 由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任
Q: 《关于加强企业生产中安全工作的几项规定》开始,逐步明确、规范和加大安全生产投入。《安全生产法》第二十条规定生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投人,[...]"。
A: 由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任
MNLink: <2019版管理教材 > - 101

MNLink: <2019版管理教材 > - 102
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 安全生产费用的提取标准,高危行业应严格执行国家的相关标准和要求。
其他生产经营单位应按照相关规定满足从业人员安全教育培训iI,安全设施的维护,特种设备的检测、检验,应急演练、器材配置,职业安全卫生的检测、检验等要求。
由于管理体制和财务管理方式的不同,有的生产经营单位人员安全教育、培训等费用,从教育培训费用中列支; 有的生产经营单位,因其生产的连续性较高,如供水、供电、供气、供热等单位,其安全措施计划中有的不包括保证设备运行可靠性的费用等,在检查和考核其安全生产投入时应计算在内。
8326475 安全生产费用的提取标准,高危行业应严格执行国家的相关标准和要求。
其他生产经营单位应按照相关规定满足从业人员安全教育培训iI,安全设施的维护,特种设备的检测、检验,应急演练、器材配置,职业安全卫生的检测、检验等要求。
由于管理体制和财务管理方式的不同,有的生产经营单位人员安全教育、培训等费用,从教育培训费用中列支; 有的生产经营单位,因其生产的连续性较高,如供水、供电、供气、供热等单位,其安全措施计划中有的不包括保证设备运行可靠性的费用等,在检查和考核其安全生产投入时应计算在内。
8326475

安全生产投人资金具体由谁来保证,应根据企业的性质而定。一般说来,股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由董事会予以保证;一般国有企业由厂长或者经理予以保证;个体工商户等个体经济组织由投资人予以保证。上述保证人承担由于安全生产所必需的资金投人不足而导致事故后果的法律责任O
安全生产投人资金具体由谁来保证,应根据企业的性质而定。一般说来,股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由董事会予以保证;一般国有企业由厂长或者经理予以保证;个体工商户等个体经济组织由投资人予以保证。上述保证人承担由于安全生产所必需的资金投人不足而导致事故后果的法律责任O
MNLink: <2019版管理教材 > - 102

MNLink: <2019版管理教材 > - 102
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (1)煤炭生产企业依据开采的原煤产量按月提取,各类煤矿原煤单位产量安全生产. 96 第二章安全生产管理内容《费用提取标准如下: 1煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、高瓦斯矿井吨煤3 0元。
2其他井工矿吨煤1 5元。
3露天矿吨煤5元。
其巾矿井瓦斯等级划分按现行《 煤矿安全规程》和《矿井瓦斯等级鉴定规范》执行。
(1)煤炭生产企业依据开采的原煤产量按月提取,各类煤矿原煤单位产量安全生产. 96 第二章安全生产管理内容《费用提取标准如下: 1煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、高瓦斯矿井吨煤3 0元。
2其他井工矿吨煤1 5元。
3露天矿吨煤5元。
其巾矿井瓦斯等级划分按现行《 煤矿安全规程》和《矿井瓦斯等级鉴定规范》执行。

MNLink: <2019版管理教材 > - 103
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取,各类矿山原矿单位产量安全生产费用提取标准如下: 1石油,每吨原油1 7元 。
2天然气、煤层气(地面开采),每千立方米原气5元。
3金属矿山,其中露天矿山每吨5 元,地下矿山每吨1 0元 。
4核工业矿山,每吨2 5元 。
5非金属矿山,其中露天矿山每吨2 元,地下矿山每吨4元。
6小型露天采石场,即年采剥总量5 0X 104 t 以下,且最大开采高度不超过5 0m,产品用于建筑、铺路的山坡型露天采石场,每吨1元。
7尾矿库按人库尾矿量计算,三等及兰等以上尾矿库每吨1 元,四等及五等尾矿库每吨1.
5 元。
326475 ( 2 )非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取,各类矿山原矿单位产量安全生产费用提取标准如下: 1石油,每吨原油1 7元 。
2天然气、煤层气(地面开采),每千立方米原气5元。
3金属矿山,其中露天矿山每吨5 元,地下矿山每吨1 0元 。
4核工业矿山,每吨2 5元 。
5非金属矿山,其中露天矿山每吨2 元,地下矿山每吨4元。
6小型露天采石场,即年采剥总量5 0X 104 t 以下,且最大开采高度不超过5 0m,产品用于建筑、铺路的山坡型露天采石场,每吨1元。
7尾矿库按人库尾矿量计算,三等及兰等以上尾矿库每吨1 元,四等及五等尾矿库每吨1.
5 元。
326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 103
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 0 1 2年2月1 4日前已经实施闭库的尾矿库,按照己堆存尾酬,、的有效库容大小提取,库容1 0 0X 1 04旷以下的,每年提取5 万元;超过1 0 0X 1 04旷的,每增加1 0 0X 1 04旷增加3 万元,但每年提取额最高不超过3 0 万元。
原矿产量不含金属、非金属矿山尾矿库和废石场中用于综合利用的尾砂和低品位矿石。
地质勘探单位安全生产费用按地质勘查项目或者工程总费用的2 %提取。
考试群:598322 0 1 2年2月1 4日前已经实施闭库的尾矿库,按照己堆存尾酬,、的有效库容大小提取,库容1 0 0X 1 04旷以下的,每年提取5 万元;超过1 0 0X 1 04旷的,每增加1 0 0X 1 04旷增加3 万元,但每年提取额最高不超过3 0 万元。
原矿产量不含金属、非金属矿山尾矿库和废石场中用于综合利用的尾砂和低品位矿石。
地质勘探单位安全生产费用按地质勘查项目或者工程总费用的2 %提取。
考试群:59832

MNLink: <2019版管理教材 > - 103
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (3 )建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据,各建设工程类别安全生产费用提取标准如下: 1矿山工程为2 . 5 %。
2房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0% 0 3市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.
5% 0 注安考(3 )建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据,各建设工程类别安全生产费用提取标准如下: 1矿山工程为2 . 5 %。
2房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0% 0 3市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.
5% 0 注安考

Q: 建设工程施工企业提取的安全生产费用列入工程造价,在竞标时,不得删减,列入标外管理。国家对基本建设投资概算另有规定的,从其规定。[...]。
A: 总包单位应当将安全生产费用按比例直接支付分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取
Q: 建设工程施工企业提取的安全生产费用列入工程造价,在竞标时,不得删减,列入标外管理。国家对基本建设投资概算另有规定的,从其规定。[...]。
A: 总包单位应当将安全生产费用按比例直接支付分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取
MNLink: <2019版管理教材 > - 103

MNLink: <2019版管理教材 > - 103
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 4 )危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取: 1营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照4 %提取。
2营业收入超过1 0 0 0万元至1 亿元的部分,按照2 %提取。
3营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取。
4营业收人超过1 0 亿元的部分,按照0 . 2 %提取。
( 4 )危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取: 1营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照4 %提取。
2营业收入超过1 0 0 0万元至1 亿元的部分,按照2 %提取。
3营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取。
4营业收人超过1 0 亿元的部分,按照0 . 2 %提取。

MNLink: <2019版管理教材 > - 103
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 5 )交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据,按照以下标准平均逐月提取: . 97 》安全生产管理1普通货运业务按照1 %提取。
2客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.
5 %提取。
( 5 )交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据,按照以下标准平均逐月提取: . 97 》安全生产管理1普通货运业务按照1 %提取。
2客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.
5 %提取。

MNLink: <2019版管理教材 > - 104
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 6 )烟花爆竹生产企业以上年度实际营业收人为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取: 1营业收入不超过2 0 0 万元的,按照3 . 5 %提取。
2营业收入超过2 0 0 万元至5 0 0 万元的部分,按照3 %提取。
3营业收人超过5 0 0 万元至1 0 0 0 万元的部分,按照2 . 5 %提取。
4营业收入超过1 0 0 0 万元的部分,按照2 %提取。
( 6 )烟花爆竹生产企业以上年度实际营业收人为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取: 1营业收入不超过2 0 0 万元的,按照3 . 5 %提取。
2营业收入超过2 0 0 万元至5 0 0 万元的部分,按照3 %提取。
3营业收人超过5 0 0 万元至1 0 0 0 万元的部分,按照2 . 5 %提取。
4营业收入超过1 0 0 0 万元的部分,按照2 %提取。

MNLink: <2019版管理教材 > - 104
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 7 )冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取: 1营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照3 %提取。
2营业收人超过1 0 0 0 万元至1 亿元的部分,按照1.
5 %提取。
3营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取。
4营业收入超过1 0 亿元至5 0 亿元的部分,按照0 . 2 %提取。
5营业收入超过5 0 亿元至1 0 0 亿元的部分,按照0 . 1 %提取。
6营业收入超过1 0 0 亿元的部分,按照0 . 0 5 %提取。
326475 ( 7 )冶金企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取: 1营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照3 %提取。
2营业收人超过1 0 0 0 万元至1 亿元的部分,按照1.
5 %提取。
3营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取。
4营业收入超过1 0 亿元至5 0 亿元的部分,按照0 . 2 %提取。
5营业收入超过5 0 亿元至1 0 0 亿元的部分,按照0 . 1 %提取。
6营业收入超过1 0 0 亿元的部分,按照0 . 0 5 %提取。
326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 104
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 8 )机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取: 1营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照2 %提取。
2营业收入超过1 0 0 0 万元至1 亿元的部分,按照1 %提取。
3营业收入超过1 亿元至1 0 亿兀的部分,按照0 . 2 %提取。
4营业收入超过1 0 亿元至5 0 亿元的部分,按照0 . 1 %提取。
5营业收人超过5 0 亿元的部分,按照0 . 0 5 %提取。
注安考试群:59832( 8 )机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取: 1营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照2 %提取。
2营业收入超过1 0 0 0 万元至1 亿元的部分,按照1 %提取。
3营业收入超过1 亿元至1 0 亿兀的部分,按照0 . 2 %提取。
4营业收入超过1 0 亿元至5 0 亿元的部分,按照0 . 1 %提取。
5营业收人超过5 0 亿元的部分,按照0 . 0 5 %提取。
注安考试群:59832

MNLink: <2019版管理教材 > - 104
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1火炸药及其制品研制生产与试验企业(包括含能材料,炸药、火药、推进剂,发动机,弹箭,引信、火工品等): 营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照5 %提取; 营业收入超过1 0 0 0 万元至1 亿元的部分,按照3 %提取; 营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照1 %提取; 营业收入超过1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取。
1火炸药及其制品研制生产与试验企业(包括含能材料,炸药、火药、推进剂,发动机,弹箭,引信、火工品等): 营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照5 %提取; 营业收入超过1 0 0 0 万元至1 亿元的部分,按照3 %提取; 营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照1 %提取; 营业收入超过1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取。

MNLink: <2019版管理教材 > - 104
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2核装备及核燃料研制生产与试验企业: 营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照3 %提取; 营业收入超过1 0 0 0万元至1 亿元的部分,按照2 %提取; 营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取; 营业收人超过1 0 亿元的部分,按照0 . 2 %提取; 核工程按照3 %提取(以工程造价为计提依据,在竞标时,列为标外管理)。
2核装备及核燃料研制生产与试验企业: 营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照3 %提取; 营业收入超过1 0 0 0万元至1 亿元的部分,按照2 %提取; 营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取; 营业收人超过1 0 亿元的部分,按照0 . 2 %提取; 核工程按照3 %提取(以工程造价为计提依据,在竞标时,列为标外管理)。

MNLink: <2019版管理教材 > - 104
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3军用舰船(含修理)研制生产与试验企业: . 98 第二章安营业收入不超过1 0 0 0万元的,按照2 . 5 %提取; 营业收入超过1 0 0 0万元至l 亿元的部分,按照1.
7 5 %提取; 背业收入超过l 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 8 %提取; 营业收入超过1 0 亿元的部分,按照0 . 4 %提取。
3军用舰船(含修理)研制生产与试验企业: . 98 第二章安营业收入不超过1 0 0 0万元的,按照2 . 5 %提取; 营业收入超过1 0 0 0万元至l 亿元的部分,按照1.
7 5 %提取; 背业收入超过l 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 8 %提取; 营业收入超过1 0 亿元的部分,按照0 . 4 %提取。

MNLink: <2019版管理教材 > - 105
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 4飞船、卫星、军用飞机、坦克车辆、火炮、轻武器、大型天线等产品的总体、部分和元器件研制生产与试验企业: 营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照2 %提取; 营业收入超过1 0 0 0 万元至l 亿元的部分,按照1.
5 %提取; 营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取; 营业收入超过1 0 亿元至1 0 0 亿元的部分,按照0 . 2 %提取; 营业收入超过1 0 0 亿元的部分,按照0 . 1 %提取。
5其他军用危险品研制生产与试验企业: 4飞船、卫星、军用飞机、坦克车辆、火炮、轻武器、大型天线等产品的总体、部分和元器件研制生产与试验企业: 营业收入不超过1 0 0 0 万元的,按照2 %提取; 营业收入超过1 0 0 0 万元至l 亿元的部分,按照1.
5 %提取; 营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取; 营业收入超过1 0 亿元至1 0 0 亿元的部分,按照0 . 2 %提取; 营业收入超过1 0 0 亿元的部分,按照0 . 1 %提取。
5其他军用危险品研制生产与试验企业:

MNLink: <2019版管理教材 > - 105
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5其他军用危险品研制生产与试验企业: 营业收人不超过1 0 0 0 万元的,按照4 %提取; 营业收人超过1 0 0 0 万元至1 亿元的部分,按照2 %提取; 营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取; 营业收入超过1 0 亿元的部分,按照0 . 2 %提取。
326475 5其他军用危险品研制生产与试验企业: 营业收人不超过1 0 0 0 万元的,按照4 %提取; 营业收人超过1 0 0 0 万元至1 亿元的部分,按照2 %提取; 营业收入超过1 亿元至1 0 亿元的部分,按照0 . 5 %提取; 营业收入超过1 0 亿元的部分,按照0 . 2 %提取。
326475

Q: 中小微型企业和大型企业上年末安全生产费用结余分别达到本企业上年度营业收人的[...],经[...],企业本年度[...]安全生产费用。
A: 5 %和 1 .5 %时; 当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意; 可以缓提或者少提
Q: 中小微型企业和大型企业上年末安全生产费用结余分别达到本企业上年度营业收人的[...],经[...],企业本年度[...]安全生产费用。
A: 5 %和 1 .5 %时; 当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意; 可以缓提或者少提
MNLink: <2019版管理教材 > - 105

MNLink: <2019版管理教材 > - 105
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1.
煤炭生产企业安全生产费用的使用范围(1)煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实两个"四位一体"综合防突措施支出,包括瓦斯区域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立突出防治实验室等支出O ( 2 )煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出,包括"一通三防"(通风,防瓦斯、防煤尘、防灭火)、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程,实施煤矿机械化改造,实施矿压(冲击地压)、热害、露天矿边坡治理、采空区治理等支出O ( 3 )完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络安全避险"六大系统"支出,应急救援技术装备、设施配置和维护保养支出,事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出O . 99 .
为〉安全生产管理( 4 )开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出O (5 )安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项日安全评价)、咨询、标准化建设支出。
( 6 )配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
(7)安全生产宣传、教育、培训支出。
( 8 )安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。
( 9 )安全设施及特种设备检测检验支出。
( 1 0 )其他与安全生产直接相关的支出O 1.
煤炭生产企业安全生产费用的使用范围(1)煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实两个"四位一体"综合防突措施支出,包括瓦斯区域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立突出防治实验室等支出O ( 2 )煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出,包括"一通三防"(通风,防瓦斯、防煤尘、防灭火)、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程,实施煤矿机械化改造,实施矿压(冲击地压)、热害、露天矿边坡治理、采空区治理等支出O ( 3 )完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络安全避险"六大系统"支出,应急救援技术装备、设施配置和维护保养支出,事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出O . 99 .
为〉安全生产管理( 4 )开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出O (5 )安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项日安全评价)、咨询、标准化建设支出。
( 6 )配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
(7)安全生产宣传、教育、培训支出。
( 8 )安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。
( 9 )安全设施及特种设备检测检验支出。
( 1 0 )其他与安全生产直接相关的支出O

MNLink: <2019版管理教材 > - 106
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
非煤矿山开采企业安全生产费用的使用范围(1)完善、改造和维护安全防护设施设备(不含"三同时"要求初期技人的安全设施)和重大安全隐患治理支出,包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输(提升)系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出O ( 2 )完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险"六大系统"支出,完善尾矿库全过程在线监控系统和海上石油开采出海人员动态跟踪系统支出,应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出,事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出。
(3 )开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。
( 4 )安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询、标准化建设支出。
( 5 )配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
( 6 )安全生产宣传、教育、培训支出O (7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出O ( 8 )安全设施及特种设备检测检验支出。
( 9 )尾矿库闭库及闭库后维护费用支出O ( 1 0 )地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出O (1 1 )其他与安全生产直接相关的支出O 注安考试群:598326475 2 .
非煤矿山开采企业安全生产费用的使用范围(1)完善、改造和维护安全防护设施设备(不含"三同时"要求初期技人的安全设施)和重大安全隐患治理支出,包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输(提升)系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监测监控、露天矿边坡治理、采空区治理等支出O ( 2 )完善非煤矿山监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等安全避险"六大系统"支出,完善尾矿库全过程在线监控系统和海上石油开采出海人员动态跟踪系统支出,应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出,事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出。
(3 )开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。
( 4 )安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询、标准化建设支出。
( 5 )配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
( 6 )安全生产宣传、教育、培训支出O (7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出O ( 8 )安全设施及特种设备检测检验支出。
( 9 )尾矿库闭库及闭库后维护费用支出O ( 1 0 )地质勘探单位野外应急食品、应急器械、应急药品支出O (1 1 )其他与安全生产直接相关的支出O 注安考试群:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 106
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 .
建设工程施工企业安全生产费用的使用范围(1)完善、改造和维护安全防护设施设备(不含"三同时"要求初期投人的安全设施)支出,包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出O ( 2 )配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出O ( 3 )开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。
( 4 )安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出O ( 5 )配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
.100 .
第二章安全生产管理内容《( 6 )安全生产宣传、教育、培训支出o ( 7 )安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、革r r 装备的推广应用支出。
(8 )安全设施及特种设备检测检验支出O ( 9 )其他与安全生产直接相关的支出O3 .
建设工程施工企业安全生产费用的使用范围(1)完善、改造和维护安全防护设施设备(不含"三同时"要求初期投人的安全设施)支出,包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出O ( 2 )配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出O ( 3 )开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。
( 4 )安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出O ( 5 )配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
.100 .
第二章安全生产管理内容《( 6 )安全生产宣传、教育、培训支出o ( 7 )安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、革r r 装备的推广应用支出。
(8 )安全设施及特种设备检测检验支出O ( 9 )其他与安全生产直接相关的支出O

MNLink: <2019版管理教材 > - 107
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 4 .
危险品生产与储存企业安全生产费用的使用范围(1)完善、改造和维护安全防护设施设备(不含"三同时"要求初期投入的安全设施)支出,包括车问、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、j ) W J 温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、巾和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出o ( 2 )配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出o ( 3 )开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。
( 4 )安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出。
( 5 )配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
( 6 )安全生产宣传、教育、培训支出O ( 7 )安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。
( 8 )安全设施及特种设备检测检验支出。
( 9 )其他与安全生产直接相关的支出O:598326475 4 .
危险品生产与储存企业安全生产费用的使用范围(1)完善、改造和维护安全防护设施设备(不含"三同时"要求初期投入的安全设施)支出,包括车问、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、j ) W J 温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、巾和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出o ( 2 )配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出o ( 3 )开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。
( 4 )安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出。
( 5 )配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
( 6 )安全生产宣传、教育、培训支出O ( 7 )安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。
( 8 )安全设施及特种设备检测检验支出。
( 9 )其他与安全生产直接相关的支出O:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 107
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5 .
交通运输企业安全生产费用的使用范围(1)完善、改造和维护安全防护设施设备(不含"三同时.
"要求初期投人的安全设施)支出,包括道路、水路、铁路、管道运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出。
( 2 )购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出O (3)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。
( 4 )开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。
( 5 )安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出o ( 6 )配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
(7)安全生产宣传、教育、培训支出。
( 8 )安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。
( 9 )安全设施及特种设备检测检验支出O ( 1 0 )其他与安全生产直接相关的支出o 注安考试群:5 .
交通运输企业安全生产费用的使用范围(1)完善、改造和维护安全防护设施设备(不含"三同时.
"要求初期投人的安全设施)支出,包括道路、水路、铁路、管道运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出。
( 2 )购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置、船舶通信导航定位和自动识别系统、电子海图等支出O (3)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出。
( 4 )开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。
( 5 )安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出o ( 6 )配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
(7)安全生产宣传、教育、培训支出。
( 8 )安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。
( 9 )安全设施及特种设备检测检验支出O ( 1 0 )其他与安全生产直接相关的支出o 注安考试群:

Front: 企业提取的安全生产费用应当专户核算,按规定范围安排使用,不得挤占、挪用。年度结余资金结转F年度使用,当年计提安全生产费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。
MNLink: <2019版管理教材 > - 109

Q: 煤炭生产企业和非煤矿山企业已提取维持简单再生产费用的,[...]。矿山企业转产、停产、停业或者解散的,[...],用于矿山闭坑、尾矿库闭库后可能的危害治理和损失赔偿。危险品生产与储存企业转产、停产、停业或者解散[...]o企业由于产权转让、公司制改建等变更股权结构或者组织形式的,其结余的安全生产费用应当继续按照本办法管理使用。
A: 应当继续提取维持简单再生产费用,但其使用范围不再包含安全生产方面的用途; 应当将安全生产费用结余转人矿山闭坑安全保障基金; 的,应当将安全生产费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前的危险品生产或者储存设备、库存产品及生产原料支出
Q: 煤炭生产企业和非煤矿山企业已提取维持简单再生产费用的,[...]。矿山企业转产、停产、停业或者解散的,[...],用于矿山闭坑、尾矿库闭库后可能的危害治理和损失赔偿。危险品生产与储存企业转产、停产、停业或者解散[...]o企业由于产权转让、公司制改建等变更股权结构或者组织形式的,其结余的安全生产费用应当继续按照本办法管理使用。
A: 应当继续提取维持简单再生产费用,但其使用范围不再包含安全生产方面的用途; 应当将安全生产费用结余转人矿山闭坑安全保障基金; 的,应当将安全生产费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前的危险品生产或者储存设备、库存产品及生产原料支出
MNLink: <2019版管理教材 > - 109

Front: 规定我国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户均应当依照条例规定参加工伤保险,为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费;我国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工和个体工商户的雇主,均有享受工伤保险待遇的权利。
MNLink: <2019版管理教材 > - 110

Q: [...]。国家根据不同行业的工伤风险程度确定行业的差别费率,并根据工伤保险费使用、工伤发生率等情况在每个行业内确定若干费率档次。行业差别费率及行业内费率档次由国务院社会保险行政部门制定,报国务院批准后公布施行。统筹地区经办机构根据用人单位工伤保险费使用、工伤发生率等情况,适用所属行业内相应的费率档次确定单位缴费费率。
A: 工伤保险费根据以支定收、收支平衡的原则,确定费率
Q: [...]。国家根据不同行业的工伤风险程度确定行业的差别费率,并根据工伤保险费使用、工伤发生率等情况在每个行业内确定若干费率档次。行业差别费率及行业内费率档次由国务院社会保险行政部门制定,报国务院批准后公布施行。统筹地区经办机构根据用人单位工伤保险费使用、工伤发生率等情况,适用所属行业内相应的费率档次确定单位缴费费率。
A: 工伤保险费根据以支定收、收支平衡的原则,确定费率
MNLink: <2019版管理教材 > - 110

Front: ( 1 )职工有下列情形之一的,应当认定为主伤:1在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的。2工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的。3在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的。4患职业病的。5医|工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的。6在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的O7法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
MNLink: <2019版管理教材 > - 111

Front: 职工有下列情形之一的,视同工伤:1在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在4 8h 之内经抢救无效死亡的。2在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。3职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。职工有第1项、第2项情形的,按照有关规定享受工伤保险待遇;职工有第3项情形的,按照有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。
MNLink: <2019版管理教材 > - 111

Front: 职工符合前述规定,但是有下列情形之一的,不得认定为主伤或者视同工伤:1故意犯罪的。2醉酒或者吸毒的。3自残或者自杀的。
MNLink: <2019版管理教材 > - 111

Front: 职工发生事故伤害或者按照《 职业病防治法》规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起3 0日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。
MNLink: <2019版管理教材 > - 111

Front: 用人单位未按规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1 年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请,在此期间发生符合规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。
MNLink: <2019版管理教材 > - 111

Front: 工伤申请材料
Back: 工伤申请材料
1工伤认定申请表。2与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料。3医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。
MNLink: <2019版管理教材 > - 112

Q: 社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日[...]工伤认定的决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请,[...]作出工伤认定的决定。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的,在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间,作出工伤认定决定的时限中止。
A: 起6 0日内作出; 应当在1 5日内
Q: 社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日[...]工伤认定的决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请,[...]作出工伤认定的决定。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的,在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间,作出工伤认定决定的时限中止。
A: 起6 0日内作出; 应当在1 5日内
MNLink: <2019版管理教材 > - 112

Q: 劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。[...]生活自理障碍分为三个等级:[...]、[...]。劳动能力鉴定标准由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门等部门制定。
A: 劳动功能障碍分为十个伤残等级,最重的为一级,最轻的为十级。; 生活完全不能自理; 生活大部分不能自理和生活部分不能自理
Q: 劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。[...]生活自理障碍分为三个等级:[...]、[...]。劳动能力鉴定标准由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门等部门制定。
A: 劳动功能障碍分为十个伤残等级,最重的为一级,最轻的为十级。; 生活完全不能自理; 生活大部分不能自理和生活部分不能自理
MNLink: <2019版管理教材 > - 112

Q: 劳动能力鉴定委员专家库的医疗卫生专业技术人员应当具备下列条件:([...]。
A: 1)具有医疗卫生高级专业技术职务任职资格。( 2 )掌握劳动能力鉴定的相关知识。(3)具有良好的职业品德
Q: 劳动能力鉴定委员专家库的医疗卫生专业技术人员应当具备下列条件:([...]。
A: 1)具有医疗卫生高级专业技术职务任职资格。( 2 )掌握劳动能力鉴定的相关知识。(3)具有良好的职业品德
MNLink: <2019版管理教材 > - 112

Q: 设区的市级[...]委员会收到劳动能力鉴定申请后,应当从其建立的医疗卫生专家库中随机[...],由专家组提出鉴定意见。设区的市级劳动能力鉴定委员会根据专家组的鉴定意见作出工伤职工劳动能力鉴定结论;必要时,可以委托具备资格的医疗机构协助进行有关的诊断。[...]。
A: 劳动能力鉴定; 抽取3 名或者5 名相关专家组成专家组; 设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起6 0日内作出劳动能力鉴定结论,必要时,作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长3 0日O劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人
Q: 设区的市级[...]委员会收到劳动能力鉴定申请后,应当从其建立的医疗卫生专家库中随机[...],由专家组提出鉴定意见。设区的市级劳动能力鉴定委员会根据专家组的鉴定意见作出工伤职工劳动能力鉴定结论;必要时,可以委托具备资格的医疗机构协助进行有关的诊断。[...]。
A: 劳动能力鉴定; 抽取3 名或者5 名相关专家组成专家组; 设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起6 0日内作出劳动能力鉴定结论,必要时,作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长3 0日O劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人
MNLink: <2019版管理教材 > - 112

MNLink: <2019版管理教材 > - 112
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的,. 106. 第二幸安全生产管理内容< 可以在收到该鉴定结论之日起1 5日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提L H问次鉴定巾请。省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会作出的劳动能力鉴定结论为最终结论。向劳动能力鉴定结论作出之日起l 年后,r 伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情()L发生变化的,可以申请劳动能力复查鉴定。申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的,. 106. 第二幸安全生产管理内容< 可以在收到该鉴定结论之日起1 5日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提L H问次鉴定巾请。省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会作出的劳动能力鉴定结论为最终结论。向劳动能力鉴定结论作出之日起l 年后,r 伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情()L发生变化的,可以申请劳动能力复查鉴定。

Q: 工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的,从T伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3 个不同等级支付,[...]
A: 其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的5 0 %、4 0 %或者3 0 ' %
Q: 工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的,从T伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3 个不同等级支付,[...]
A: 其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的5 0 %、4 0 %或者3 0 ' %
MNLink: <2019版管理教材 > - 113

Front: 一般由生产经营单位统一组织实施,如月度检查、季度检查、年度检查等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 115

Front: 经常性安全生产检查是由生产经营单位的安全生产管理部门、车间、班组或岗位组织进行的日常检查。一般来讲,包括交接班检查、班中检查、特殊检查等几种形式。
MNLink: <2019版管理教材 > - 115

Front: 仪器检查及数据分析法有些生产经营单位的设备、系统运行数据具有在线监视和记录的系统设计,对设备、系统的运行状况可通过对数据的变化趋势进行分析得出结论。对没有在线数据检测系统的机器、设备、系统,只能通过仪器检查法来进行定量化的检验与测量。
MNLink: <2019版管理教材 > - 117

MNLink: <2019版管理教材 > - 118
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
实施安全检查实施安全检查就是通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息。
(1)访谈。
通过与有关人员谈话来检查安全意识和规章制度执行情况等。
( 2 )查阅文件和记录。
检查设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全,是否有效;查阅相应记录,判断上述文件是否被执行。
( 3 )现场观察。
对作业现场的生产设备、安全防护设施、作业环境、人员操作等进行观察,寻找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。
( 4 )仪器测量。
利用一定的检测检验仪器设备,对在用的设施、设备、器材状况及作业环境条件等进行测量,发现隐患。
75 2 .
实施安全检查实施安全检查就是通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息。
(1)访谈。
通过与有关人员谈话来检查安全意识和规章制度执行情况等。
( 2 )查阅文件和记录。
检查设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全,是否有效;查阅相应记录,判断上述文件是否被执行。
( 3 )现场观察。
对作业现场的生产设备、安全防护设施、作业环境、人员操作等进行观察,寻找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。
( 4 )仪器测量。
利用一定的检测检验仪器设备,对在用的设施、设备、器材状况及作业环境条件等进行测量,发现隐患。
75

Q: 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于[...]和[...]向安全监管监察部门和有关部门报送书面统汁分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字
A: 下→季度1 5日前; 下一年1月3 1日前
Q: 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于[...]和[...]向安全监管监察部门和有关部门报送书面统汁分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字
A: 下→季度1 5日前; 下一年1月3 1日前
MNLink: <2019版管理教材 > - 120

Q: [...]头部防护用品指为防御头部不受外来物体打击、挤压伤害和其他因素危害配备的个人防护装备,如防护帽、工作帽、安全帽等。
A: 头部防护用品
Q: [...]头部防护用品指为防御头部不受外来物体打击、挤压伤害和其他因素危害配备的个人防护装备,如防护帽、工作帽、安全帽等。
A: 头部防护用品
MNLink: <2019版管理教材 > - 121

Q: [...]呼吸器官防护用品指为防御有害气体、蒸气、粉尘、烟、雾由呼吸道吸人,或向使用者供氧或新鲜空气,保证尘、毒污染或缺氧环境中作业人员正常呼吸的防护用具,是预防尘肺病和职业中毒的重要护具,如防尘口罩(面具)、防毒口罩(面具)、空气呼吸器等。
A: 呼吸器官防护用品
Q: [...]呼吸器官防护用品指为防御有害气体、蒸气、粉尘、烟、雾由呼吸道吸人,或向使用者供氧或新鲜空气,保证尘、毒污染或缺氧环境中作业人员正常呼吸的防护用具,是预防尘肺病和职业中毒的重要护具,如防尘口罩(面具)、防毒口罩(面具)、空气呼吸器等。
A: 呼吸器官防护用品
MNLink: <2019版管理教材 > - 121

Q: [...]眼面部防护用品指用于防护作业人员的眼睛及面部免受粉尘、颗粒物、金属火花、飞屑、烟气、电磁辐射、化学飞溅物等外界有害因素的个人防护用品,如焊接护目镜和防护面罩、炉窑眼面防护镜、防冲击护目镜,以及防放射性护目镜等。
A: 眼面部防护用品
Q: [...]眼面部防护用品指用于防护作业人员的眼睛及面部免受粉尘、颗粒物、金属火花、飞屑、烟气、电磁辐射、化学飞溅物等外界有害因素的个人防护用品,如焊接护目镜和防护面罩、炉窑眼面防护镜、防冲击护目镜,以及防放射性护目镜等。
A: 眼面部防护用品
MNLink: <2019版管理教材 > - 121

Q: [...]指能够防止过量的声能侵人外耳道,使人耳避免噪声的过度刺激,减少听力损失,预防由噪声对人身引起的不良影响的个体防护用品,如耳塞、耳罩等。
A: 听觉器官防护用品
Q: [...]指能够防止过量的声能侵人外耳道,使人耳避免噪声的过度刺激,减少听力损失,预防由噪声对人身引起的不良影响的个体防护用品,如耳塞、耳罩等。
A: 听觉器官防护用品
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Q: [...]指保护手和手臂,供作业者劳动时戴用的手套(劳动防护手套),如一般工作手套、防振手套、防放射性于套、防静电子套、绝缘于套、防化学品手套、防酸碱手套、防机械伤害手套、防微生物手套、焊接手套、耐油手套、皮革于套、纺织手套等。
A: 手部防护用品
Q: [...]指保护手和手臂,供作业者劳动时戴用的手套(劳动防护手套),如一般工作手套、防振手套、防放射性于套、防静电子套、绝缘于套、防化学品手套、防酸碱手套、防机械伤害手套、防微生物手套、焊接手套、耐油手套、皮革于套、纺织手套等。
A: 手部防护用品
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Q: [...]指防止生产过程中有害物质和能量损伤劳动者足部的护具,通常人们称劳动防护鞋,如防寒鞋、防静电鞋、隔热鞋、防酸碱鞋、防油鞋、导电鞋、防砸鞋、电绝缘鞋、防振鞋等。
A: 足部防护用品
Q: [...]指防止生产过程中有害物质和能量损伤劳动者足部的护具,通常人们称劳动防护鞋,如防寒鞋、防静电鞋、隔热鞋、防酸碱鞋、防油鞋、导电鞋、防砸鞋、电绝缘鞋、防振鞋等。
A: 足部防护用品
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Q: [...]即通常讲的防护服,如一般防护服、化学品防护服、防酸服、防碱服、防油服、防水服、防放射性服、漫水工作服、防寒服、热防护服、防静电服、无尘服、阻燃防护服等。
A: 躯干防护用品
Q: [...]即通常讲的防护服,如一般防护服、化学品防护服、防酸服、防碱服、防油服、防水服、防放射性服、漫水工作服、防寒服、热防护服、防静电服、无尘服、阻燃防护服等。
A: 躯干防护用品
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Q: [...]指防止高处作业坠落或高处落物伤害的防护用品,如安全带、安全网等 。
A: 坠落防护用品
Q: [...]指防止高处作业坠落或高处落物伤害的防护用品,如安全带、安全网等 。
A: 坠落防护用品
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Q: [...]指用于防止皮肤(主要是面、手等外露部分)免受化学、物理、生物等有害因素危害的个人防护用品,如[...]。
A: 劳动防护用品; 防油型护肤剂、防水型护肤剂、遮光护肤剂、洗涤剂等
Q: [...]指用于防止皮肤(主要是面、手等外露部分)免受化学、物理、生物等有害因素危害的个人防护用品,如[...]。
A: 劳动防护用品; 防油型护肤剂、防水型护肤剂、遮光护肤剂、洗涤剂等
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Q: 劳动防护用品按[...]的用途可分为[...]。
A: 防止伤亡事故; 防坠落用品、防冲击用品、防触电用品、防机械外伤用品、防酸碱用品、耐油用品、防水用品、防寒用品
Q: 劳动防护用品按[...]的用途可分为[...]。
A: 防止伤亡事故; 防坠落用品、防冲击用品、防触电用品、防机械外伤用品、防酸碱用品、耐油用品、防水用品、防寒用品
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Q: 劳动防护用品按预防[...]的用途可分为[...]。
A: 职业病; 防尘用品、防毒用品、防噪声用品、防振动用品、防辐射用品、防高低温用品等
Q: 劳动防护用品按预防[...]的用途可分为[...]。
A: 职业病; 防尘用品、防毒用品、防噪声用品、防振动用品、防辐射用品、防高低温用品等
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Q: 《安全生产法》第四十二条规定生产经营单位[...]。 "
A: 必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
Q: 《安全生产法》第四十二条规定生产经营单位[...]。 "
A: 必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Q: 《职业病防治法》第二十二条规定,[...]。
A: 用人单位必须为劳动者提供个人使用的职业病防护用品
Q: 《职业病防治法》第二十二条规定,[...]。
A: 用人单位必须为劳动者提供个人使用的职业病防护用品
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Front: ( 2 )生产经营单位应当安排专项经费用于配备劳动防护用品,不得以货币或者其他物品替代。该项经费计入生产成本,据实收支。
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Front: )用人单位应当为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。使用进口的劳动防护用品,其防护性能不得低于我国相关标准。
MNLink: <2019版管理教材 > - 122

Front: ( 4 )劳动者在作业过程中,应当按照规章制度和劳动防护用品使用规则,正确佩戴和使用劳动防护用品。
MNLink: <2019版管理教材 > - 123

Q: )同二工作地点存在不同种类的危险、有害因素的,应当为劳动者[...]。劳动者在不同地点工作,并接触不同的危险、有害因素,或接触不同的危害程度的有害因素的,为其选配的劳动防护用品应满足不同工作地点的防护需求。
A: 同时提供防御各类危害的劳动防护用品。需要同时配备的劳动防护用品,还应考虑其可兼容性
Q: )同二工作地点存在不同种类的危险、有害因素的,应当为劳动者[...]。劳动者在不同地点工作,并接触不同的危险、有害因素,或接触不同的危害程度的有害因素的,为其选配的劳动防护用品应满足不同工作地点的防护需求。
A: 同时提供防御各类危害的劳动防护用品。需要同时配备的劳动防护用品,还应考虑其可兼容性
MNLink: <2019版管理教材 > - 123

Front: 用人单位应当在可能发生急性职业损伤的有毒有害工作场所配备应急劳动防护用品,放置于现场临近位置井有醒目标识。用人单位应当为巡检等流动性作业的劳动者配备随身携带的个人应急防护用品。
MNLink: <2019版管理教材 > - 123

MNLink: <2019版管理教材 > - 123
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (三)劳动防护用品采购、发放、培训及使用(1)用人单位应当根据劳动者工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间制定适合本单位的劳动防护用品配备标准。
( 2 )用人单位应当根据劳动防护用品配备标准制定采购计划,购买符合标准的合格产品。
件。
(3 )用人单位应当查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印( 4 )用人单位应当确保已采购劳动防护用品的存储条件,并保证其在有效期内。
(5 )用人单位应当按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品,并做好登记。
( 6 )用人单位应当对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训1 1 。
( 7 )用人单位应当督促劳动者在使用劳动防护用品前,对劳动防护用品进行检查,确保外观完好、部件齐全、功能正常。
( 8 )用人单位应当定期对劳动防护用品的使用情况进行检查,确保劳动者正确使用。
注安考试群:59(三)劳动防护用品采购、发放、培训及使用(1)用人单位应当根据劳动者工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间制定适合本单位的劳动防护用品配备标准。
( 2 )用人单位应当根据劳动防护用品配备标准制定采购计划,购买符合标准的合格产品。
件。
(3 )用人单位应当查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印( 4 )用人单位应当确保已采购劳动防护用品的存储条件,并保证其在有效期内。
(5 )用人单位应当按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品,并做好登记。
( 6 )用人单位应当对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训1 1 。
( 7 )用人单位应当督促劳动者在使用劳动防护用品前,对劳动防护用品进行检查,确保外观完好、部件齐全、功能正常。
( 8 )用人单位应当定期对劳动防护用品的使用情况进行检查,确保劳动者正确使用。
注安考试群:59

Front: )用人单位应当按照劳动防护用品发放周期定期发放,对工作过程中损坏的,用人单位应及时更换。
MNLink: <2019版管理教材 > - 123

Front: )安全帽、呼吸器、绝缘于套等安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品,应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期,到期强制报废。
MNLink: <2019版管理教材 > - 124

Front: 项日负责人是由属地主管委派的对指定的作业项目进行现场管理、对作业的安全、施工质量直接负责的人员,一般由技术人员担任。
MNLink: <2019版管理教材 > - 124

Front: 项目负责人负责向监护人员、作业单位现场负责人、作业人员等有关人员进行交底。交底内容应包括作业内容、安全注意事项、作业人员劳动保护装备、紧急情况的处理、应急逃生路线和救护方法等,并根据实际情况,开具相应的作业票证。
MNLink: <2019版管理教材 > - 125

Front: ( 2 )电焊工、架子工、起重工、电工、射线探伤人员等具备作业要求的相应能力,取得政府部门颁发的作业资格证书
MNLink: <2019版管理教材 > - 125

Q: 《化学品生产单位特殊作业安全规范》将动火作业定义为:[...]。
A: 直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业
Q: 《化学品生产单位特殊作业安全规范》将动火作业定义为:[...]。
A: 直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业
MNLink: <2019版管理教材 > - 126

Front: 动火作业分为二级动火、一级动火、特殊功火三个级别。
MNLink: <2019版管理教材 > - 126

Front: 遇节日、假日或其他特殊情况时,动火作业应升级管理。
MNLink: <2019版管理教材 > - 126

Q: [...]。
A: 凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火作业可按二级动火作业管理
Q: [...]。
A: 凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,根据其火灾、爆炸危险性大小,经所在单位安全管理部门批准,动火作业可按二级动火作业管理
MNLink: <2019版管理教材 > - 126

Q: [...]
A: 一级动火作业是指在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理
Q: [...]
A: 一级动火作业是指在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理
MNLink: <2019版管理教材 > - 126

Q: 特殊功火作业是指在生产运行状态下的[...]。
A: 易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业。常压不置换动火作业按特殊动火作业管理
Q: 特殊功火作业是指在生产运行状态下的[...]。
A: 易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业。常压不置换动火作业按特殊动火作业管理
MNLink: <2019版管理教材 > - 126

Q: 动火作业应办理动火作业许可证(以下简称动火证),实行[...],不得随意涂改和转让动火证,不得异地使用或扩大使用范围。
A: 一个动火点、一张动火证的动火作业管理
Q: 动火作业应办理动火作业许可证(以下简称动火证),实行[...],不得随意涂改和转让动火证,不得异地使用或扩大使用范围。
A: 一个动火点、一张动火证的动火作业管理
MNLink: <2019版管理教材 > - 126

Q: [...]。
A: 特殊动火、一级动火、三级动火的动火证应以明显标记加以区分
Q: [...]。
A: 特殊动火、一级动火、三级动火的动火证应以明显标记加以区分
MNLink: <2019版管理教材 > - 126

Q: 特殊动火作业的动火证由[...],[...],[...]。
A: 主管厂长或总工程师审批; 一级动火作业由安全管理部门审批; 二级动火作业由动火点所在车间审批
Q: 特殊动火作业的动火证由[...],[...],[...]。
A: 主管厂长或总工程师审批; 一级动火作业由安全管理部门审批; 二级动火作业由动火点所在车间审批
MNLink: <2019版管理教材 > - 126

Q: [...] ;[...] ,[...]。
A: 特殊动火作业和一级动火作业的动火证的有效期不超过8h; 二级动火作业的动火证有效期不超过7 2h; 每日动火前应进行动火分析
Q: [...] ;[...] ,[...]。
A: 特殊动火作业和一级动火作业的动火证的有效期不超过8h; 二级动火作业的动火证有效期不超过7 2h; 每日动火前应进行动火分析
MNLink: <2019版管理教材 > - 126

Front: 《石油化工企业设计防火规范~ ( G B5 0 1 6 0 )、《石油库设计规范 ) ) ( GB 5 0 0 7 4 )规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业,应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗、置换,分析合格后方可作业。
MNLink: <2019版管理教材 > - 127

Q: (1)动火作业[...]。
A: 应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求
Q: (1)动火作业[...]。
A: 应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,并配备消防器材,满足作业现场应急需求
MNLink: <2019版管理教材 > - 126

Q: )[...];[...]。[...]。
A: 动火期间距动火点3 0m内不应排放可燃气体; 距动火点1 5m内不应排放可燃液体; 在动火点1 0 m范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业
Q: )[...];[...]。[...]。
A: 动火期间距动火点3 0m内不应排放可燃气体; 距动火点1 5m内不应排放可燃液体; 在动火点1 0 m范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业
MNLink: <2019版管理教材 > - 127

Q: 《化学品生产单位特殊作业安全规范》[...]。
A: 将受限空间定义为:进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进人人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应釜、塔、楠、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、害井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所
Q: 《化学品生产单位特殊作业安全规范》[...]。
A: 将受限空间定义为:进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进人人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应釜、塔、楠、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、害井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所
MNLink: <2019版管理教材 > - 127

Q: [...]。
A: 受限空间作业应办理受限空间作业许可证。受限空间作业许可证由作业单位负责办理,由受限空间所在单位审批
Q: [...]。
A: 受限空间作业应办理受限空间作业许可证。受限空间作业许可证由作业单位负责办理,由受限空间所在单位审批
MNLink: <2019版管理教材 > - 127

Q: )作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到如下要求。1[...] 2有毒气体(物质)浓度应符合《工业场所有害因素职业接触限值第1 部分:化学有害因素} ( G B Z2 . 1 )的规定。3可燃气体浓度要求符合有关规定。
A: 氧含量为1 8 %-21% ,在富氧环境下不应大于2 3 . 5 %0
Q: )作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到如下要求。1[...] 2有毒气体(物质)浓度应符合《工业场所有害因素职业接触限值第1 部分:化学有害因素} ( G B Z2 . 1 )的规定。3可燃气体浓度要求符合有关规定。
A: 氧含量为1 8 %-21% ,在富氧环境下不应大于2 3 . 5 %0
MNLink: <2019版管理教材 > - 127

Q: 应保持受限空间空气流通良好,可采取如下措施:1[...]O
A: 打开人孔、子孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。2必要时,应采用风机强制通风或管道送风,管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认
Q: 应保持受限空间空气流通良好,可采取如下措施:1[...]O
A: 打开人孔、子孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。2必要时,应采用风机强制通风或管道送风,管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认
MNLink: <2019版管理教材 > - 127

Front: 受限空间气体检测
1作业前3 0m i n内,应对受限空间进行气体分析,分析合格后方可入内,如现场条件不允许,时间可适当放宽,但不应超过6 0mino 2监测点应有代表性,容积较大的受限空间,应对上、中、下各部位进行监测分析。3分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。4监测人员深入或探入受限空间监测时应采取符合规定的个人防护措施。5作业中应定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。6对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测,情况异常时应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。7涂刷具有挥发性榕剂的涂料时,应进行连续分析,并采取强制通风措施。8作业中断时间超过6 0m i n时,应重新进行分析。
MNLink: <2019版管理教材 > - 128

Q: 进入受限空间作业应采取以下相应的防护措施:1[...],应[...]。2易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到安全要求的,应穿防静电工作服及防静电工作鞋,使用防爆型低压灯具及防爆工具。3酸碱等腐蚀性介质的受限空间,应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品O4有噪声产生的受限空间,应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。5有粉尘产生的受限空间,应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具。6高温的受限空间,进入时应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热、佩戴通信设备等防护措施。7低温的受限空间,进入时应穿戴低温防护用品,必要时采取供暖、佩戴通信设备等措施。
A: 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到安全要求的; 佩戴隔绝式呼吸器,必要时应拴带救生绳
Q: 进入受限空间作业应采取以下相应的防护措施:1[...],应[...]。2易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到安全要求的,应穿防静电工作服及防静电工作鞋,使用防爆型低压灯具及防爆工具。3酸碱等腐蚀性介质的受限空间,应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品O4有噪声产生的受限空间,应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。5有粉尘产生的受限空间,应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具。6高温的受限空间,进入时应穿戴高温防护用品,必要时采取通风、隔热、佩戴通信设备等防护措施。7低温的受限空间,进入时应穿戴低温防护用品,必要时采取供暖、佩戴通信设备等措施。
A: 缺氧或有毒的受限空间经清洗或置换仍达不到安全要求的; 佩戴隔绝式呼吸器,必要时应拴带救生绳
MNLink: <2019版管理教材 > - 128

Q: 照明及用电安全要求如下:[...]。
A: 1受限空间照明电压应小于或等于3 6V ,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于1 2V。2在潮温容器中,作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠
Q: 照明及用电安全要求如下:[...]。
A: 1受限空间照明电压应小于或等于3 6V ,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于1 2V。2在潮温容器中,作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠
MNLink: <2019版管理教材 > - 128

作业监护要求如下:1在受限空间外应设有专人监护,作业期间监护人员不应离开。2在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间作业人员保持联络。3受限空间外应设置安全警示标志,保持出人口的畅通。
作业监护要求如下:1在受限空间外应设有专人监护,作业期间监护人员不应离开。2在风险较大的受限空间作业时,应增设监护人员,并随时与受限空间作业人员保持联络。3受限空间外应设置安全警示标志,保持出人口的畅通。
MNLink: <2019版管理教材 > - 128

Q: [...]。
A: 盲板抽堵作业是指在设备或管道上安装或拆卸盲板的作业
Q: [...]。
A: 盲板抽堵作业是指在设备或管道上安装或拆卸盲板的作业
MNLink: <2019版管理教材 > - 128

Q: 盲板抽堵作业实行[...]。盲板抽堵安全作业证[...],盲板抽堵作业单位[...]。
A: 一块盲板一张作业证的管理方式; 由生产车间(分厂)负责填写; 审核或会签、单位生产部门审批
Q: 盲板抽堵作业实行[...]。盲板抽堵安全作业证[...],盲板抽堵作业单位[...]。
A: 一块盲板一张作业证的管理方式; 由生产车间(分厂)负责填写; 审核或会签、单位生产部门审批
MNLink: <2019版管理教材 > - 129

Q: 在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并应使用防爆灯具和防爆工具;[...]。
A: 距盲板抽堵作业地点3 0m内不得有动火作业
Q: 在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时,作业人员应穿防静电工作服、工作鞋,并应使用防爆灯具和防爆工具;[...]。
A: 距盲板抽堵作业地点3 0m内不得有动火作业
MNLink: <2019版管理教材 > - 129

Q: [...]。
A: 不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业
Q: [...]。
A: 不应在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业
MNLink: <2019版管理教材 > - 129

Q: [...]
A: 盲板抽堵作业结束,由作业单位、生产车间(分厂)专人共同确认
Q: [...]
A: 盲板抽堵作业结束,由作业单位、生产车间(分厂)专人共同确认
MNLink: <2019版管理教材 > - 129

MNLink: <2019版管理教材 > - 129
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)高处作业分级高处作业分为I 级 、E级 、E级和W级高处作业。作业高度在2 m : : : 三hs . 二 5m时,称为I 级高处作业。作业高度在5m<h运1 5m时,称为H 级高处作业。作业高度在1 5m < h : : : 三 3 0m时,称为E级高处作业。作业高度在h > 3 0m时,称为N级高处作业。 (三)高处作业管理要求 (二)高处作业分级高处作业分为I 级 、E级 、E级和W级高处作业。作业高度在2 m : : : 三hs . 二 5m时,称为I 级高处作业。作业高度在5m<h运1 5m时,称为H 级高处作业。作业高度在1 5m < h : : : 三 3 0m时,称为E级高处作业。作业高度在h > 3 0m时,称为N级高处作业。 (三)高处作业管理要求

Q: [...]
A: 作业负责人应根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请,办理高处安全作业证
Q: [...]
A: 作业负责人应根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请,办理高处安全作业证
MNLink: <2019版管理教材 > - 129

Front: 吊装作业是指利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。
MNLink: <2019版管理教材 > - 130

MNLink: <2019版管理教材 > - 130
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)吊装作业分级吊装作业按吊装重物的质量m不同分为三级 : 一级吊装作业m > l O O t ; 二级吊装作业4 0t 运m : : : : : ; l O Ot; 三级吊装作业m<40t 。注(二)吊装作业分级吊装作业按吊装重物的质量m不同分为三级 : 一级吊装作业m > l O O t ; 二级吊装作业4 0t 运m : : : : : ; l O Ot; 三级吊装作业m<40t 。注

Q: [...]。[...]。
A: 一级吊装作业许可证,由作业单位申请办理,主管厂长或总工程师审批; 二级、三级吊装作业许可证,由作业单位申请办理,设备管理部门负责审批
Q: [...]。[...]。
A: 一级吊装作业许可证,由作业单位申请办理,主管厂长或总工程师审批; 二级、三级吊装作业许可证,由作业单位申请办理,设备管理部门负责审批
MNLink: <2019版管理教材 > - 130

MNLink: <2019版管理教材 > - 130
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
作业要求(1)三级以上的吊装作业,应编制吊装作业方案。
( 2 )吊装现场应设置安全警戒标志,并设专人监护。
( 3 )不应靠近输电线路进行吊装作业。
(4 )大雪、暴雨、大雾及六级以上风时,不应露天作业。
( 5 )作业前,作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查,确保其. 124.
第二章安全生产管理内容《处于完好状态。
( 6 )应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。
( 7 )不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
( 8 )起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具、地锚受力情况,发现问题应将吊物放回地面,排除故障后重新试吊,确认正常后方可正式吊装。
( 9 )指挥人员应佩戴明显的标志,并按联络信号进行指挥。
起重机械操作人员、司索人员应遵守有关规定。
2 .
作业要求(1)三级以上的吊装作业,应编制吊装作业方案。
( 2 )吊装现场应设置安全警戒标志,并设专人监护。
( 3 )不应靠近输电线路进行吊装作业。
(4 )大雪、暴雨、大雾及六级以上风时,不应露天作业。
( 5 )作业前,作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查,确保其. 124.
第二章安全生产管理内容《处于完好状态。
( 6 )应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。
( 7 )不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
( 8 )起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具、地锚受力情况,发现问题应将吊物放回地面,排除故障后重新试吊,确认正常后方可正式吊装。
( 9 )指挥人员应佩戴明显的标志,并按联络信号进行指挥。
起重机械操作人员、司索人员应遵守有关规定。

Front: 临时用电是指正式运行的电源上所接的非永久性用电。
MNLink: <2019版管理教材 > - 131

MNLink: <2019版管理教材 > - 131
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)临时用电管理要求(1)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源。
( 2 )各类移动电源及外部自备电源,不应接人电网。
( 3 )动力和照明线路应分路设置。
( 4 )在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。
( 5 )临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。
所有的临时用电均应设置接地保护O ( 6 )临时用电时间一般不超过1 5天,特殊情况不应超过一个月。
试群:598326475 (二)临时用电管理要求(1)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源。
( 2 )各类移动电源及外部自备电源,不应接人电网。
( 3 )动力和照明线路应分路设置。
( 4 )在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。
( 5 )临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。
所有的临时用电均应设置接地保护O ( 6 )临时用电时间一般不超过1 5天,特殊情况不应超过一个月。
试群:598326475

Q: 动士作业是指挖土、打桩、钻深、坑探、地锚人土深度在[...]。
A: 0 . 5m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业
Q: 动士作业是指挖土、打桩、钻深、坑探、地锚人土深度在[...]。
A: 0 . 5m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业
MNLink: <2019版管理教材 > - 131

MNLink: <2019版管理教材 > - 131
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)断路作业定义断路作业是指在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、. 125 .
》安全生产管理吊运等各种影响正常交通的作业。
(一)断路作业定义断路作业是指在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、. 125 .
》安全生产管理吊运等各种影响正常交通的作业。

Q: 断路证由断路所在单位办理,[...]。
A: 消防、安全管理部门审核或会签,工程管理部门审批
Q: 断路证由断路所在单位办理,[...]。
A: 消防、安全管理部门审核或会签,工程管理部门审批
MNLink: <2019版管理教材 > - 132

Front: 断路作业许可
Q: 作业前,[...]。( 2 )作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志,在作业区附近设置路栏、道路作业瞥示灯、导向标等交通警示设施。( 3 )在夜间或雨、雪、雾天进行作业应设置道路作业普示灯。
A: 作业申请单位应会同本单位相关主管部门制定交通组织方案
MNLink: <2019版管理教材 > - 132

Q: 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《企业安全生产标准化基本规范~( GB/T 3 3 0 0 0 )都对承包商管理提出了具体要求。概括起来主要有4 个方面:一[...]。
A: 是要明确双方的安全管理责任,二是要严格审查承包商的安全资质和专业技术能力,三是做好现场作业的安全风险分析,四是开展对作业现场的监督和管理
Q: 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《企业安全生产标准化基本规范~( GB/T 3 3 0 0 0 )都对承包商管理提出了具体要求。概括起来主要有4 个方面:一[...]。
A: 是要明确双方的安全管理责任,二是要严格审查承包商的安全资质和专业技术能力,三是做好现场作业的安全风险分析,四是开展对作业现场的监督和管理
MNLink: <2019版管理教材 > - 132

生产经营单位发包工程项目,应以生产经营单位名义进行,严禁以某一部门的名义进行发包。生产经营单位应明确发包工程归口管理部门,统一对发包工程进行管理。生产经营单位要建立完善承包商安全管理制度,明确有关职能部门的管理责任。要对承包商进行资质审查,选择具备相应资质、安全业绩好的企业作为承包商,要对进入本单位的承包商人员进行全员安全教育,向承包商进行作业现场安全交底,对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查,对承包商的作业进行全过程监督。
生产经营单位发包工程项目,应以生产经营单位名义进行,严禁以某一部门的名义进行发包。生产经营单位应明确发包工程归口管理部门,统一对发包工程进行管理。生产经营单位要建立完善承包商安全管理制度,明确有关职能部门的管理责任。要对承包商进行资质审查,选择具备相应资质、安全业绩好的企业作为承包商,要对进入本单位的承包商人员进行全员安全教育,向承包商进行作业现场安全交底,对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查,对承包商的作业进行全过程监督。
MNLink: <2019版管理教材 > - 132

Q: 承包商从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动,[...]。
A: 应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件,依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程
Q: 承包商从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动,[...]。
A: 应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件,依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程
MNLink: <2019版管理教材 > - 132

Q: [...],[...],确保其知道并掌握与作业有关的[...]。作业之前,承包商应确保员工了解并执行操作规程等有关安全作业规程o
A: 承包商应确保员工开展各种作业之前; 接受与工作有关的安全培训; 潜在安全风险和应急处置方案
Q: [...],[...],确保其知道并掌握与作业有关的[...]。作业之前,承包商应确保员工了解并执行操作规程等有关安全作业规程o
A: 承包商应确保员工开展各种作业之前; 接受与工作有关的安全培训; 潜在安全风险和应急处置方案
MNLink: <2019版管理教材 > - 133

Q: 同一工程项目或同一施工场所有多个承包商施工时,生产经营单位应与承包商签订专门的[...]。
A: 安全管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责,发包单位对各承包商的安全生产工作统一协调、管理
Q: 同一工程项目或同一施工场所有多个承包商施工时,生产经营单位应与承包商签订专门的[...]。
A: 安全管理协议或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责,发包单位对各承包商的安全生产工作统一协调、管理
MNLink: <2019版管理教材 > - 133

承包商资质审查一般包括业务资质审查和安全资质审查两部分。生产经营单位承包商主管部门对承包商进行业务资质审查后,再由生产经营单位安全管理部门对其进行安全资质审查,审查合格后报主管领导审批。对于临时服务的承包商,经审批后发放临时承包商安全许可证,仅限当次服务使用。对于长期服务的承包商,经审批后可以发放长期承包商安全许可证,根据承包商服务具体情况规定有效期限。
承包商资质审查一般包括业务资质审查和安全资质审查两部分。生产经营单位承包商主管部门对承包商进行业务资质审查后,再由生产经营单位安全管理部门对其进行安全资质审查,审查合格后报主管领导审批。对于临时服务的承包商,经审批后发放临时承包商安全许可证,仅限当次服务使用。对于长期服务的承包商,经审批后可以发放长期承包商安全许可证,根据承包商服务具体情况规定有效期限。
MNLink: <2019版管理教材 > - 133

业务资质审查应提供的资料包括:(1)承包商准入审查表。( 2 )有效的企业资信证明,如有效的营业执照、法定代表人证明书、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、开立单位银行结算账户申请书等。( 3 )企业资质证明,如施工资质证书、特种作业证书、安全生产许可证等。( 4 )其他应提供的资料,如近期业绩和表现等有关资料。
业务资质审查应提供的资料包括:(1)承包商准入审查表。( 2 )有效的企业资信证明,如有效的营业执照、法定代表人证明书、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、开立单位银行结算账户申请书等。( 3 )企业资质证明,如施工资质证书、特种作业证书、安全生产许可证等。( 4 )其他应提供的资料,如近期业绩和表现等有关资料。
MNLink: <2019版管理教材 > - 133

安全资质审查应提供的资料包括:(1)承包商安全资质审查表。( 2 )安全资质证书,如安全生产许可证、职业安全健康管理体系认证证书等。( 3 )主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员经政府有关部门安全生产考核合格名单及证书。( 4 )企业近两年的安全业绩,包括施工经历、重大安全事故情况档案、事故发生率及原始记录、安全隐患治理情况档案等。5 )安全管理体系程序文件及有效评审报告。
安全资质审查应提供的资料包括:(1)承包商安全资质审查表。( 2 )安全资质证书,如安全生产许可证、职业安全健康管理体系认证证书等。( 3 )主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员经政府有关部门安全生产考核合格名单及证书。( 4 )企业近两年的安全业绩,包括施工经历、重大安全事故情况档案、事故发生率及原始记录、安全隐患治理情况档案等。5 )安全管理体系程序文件及有效评审报告。
MNLink: <2019版管理教材 > - 133

承包商应建立针对作业过程所涉及设备和工具的管理程序。特种设备或现场安装的起重设备必须取得政府有关部门颁发的使用许可证后方可使用。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品,应具有检验、试验资质部门出具的合格的检验报告。应明确对设备和工具的定期检查、标识、修理和退出现场的要求。
承包商应建立针对作业过程所涉及设备和工具的管理程序。特种设备或现场安装的起重设备必须取得政府有关部门颁发的使用许可证后方可使用。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品,应具有检验、试验资质部门出具的合格的检验报告。应明确对设备和工具的定期检查、标识、修理和退出现场的要求。
MNLink: <2019版管理教材 > - 134

Q: [...]生产经营单位应[...]。对进出工作场所的人员进行身份确认和安全条件确认,并予以登记,防止无关人员进出作业现场。
A: 门禁管理; 针对承包商等外来人员实行门禁管理
Q: [...]生产经营单位应[...]。对进出工作场所的人员进行身份确认和安全条件确认,并予以登记,防止无关人员进出作业现场。
A: 门禁管理; 针对承包商等外来人员实行门禁管理
MNLink: <2019版管理教材 > - 134

Q: [...]主要包括[...]。根据现场作业条件和施工工艺步骤制定预防措施,即应急预案、检查和评价计划、培训要求等。
A: 施工计划审查; 施工组织设计、施工方案、施工技术等内容
Q: [...]主要包括[...]。根据现场作业条件和施工工艺步骤制定预防措施,即应急预案、检查和评价计划、培训要求等。
A: 施工计划审查; 施工组织设计、施工方案、施工技术等内容
MNLink: <2019版管理教材 > - 134

Q: [...]在承包商队伍进入作业现场前,发包单位要对其进行[...]。所有教育培训和考试完成后,[...]。证件上应有本人近期免冠照片和姓名、承包商名称、准人的现场区域等信息。
A: 安全教育培训; 消防安全、设备设施保护及社会治安方面的教育; 办理准人手续,凭证件出入现场
Q: [...]在承包商队伍进入作业现场前,发包单位要对其进行[...]。所有教育培训和考试完成后,[...]。证件上应有本人近期免冠照片和姓名、承包商名称、准人的现场区域等信息。
A: 安全教育培训; 消防安全、设备设施保护及社会治安方面的教育; 办理准人手续,凭证件出入现场
MNLink: <2019版管理教材 > - 134

Q: 作业过程中,生产经营单位应派具备[...],建立监督检查记录,及时协调作业过程中的事项,通报相关安全信息,督促作业过程中隐患的整改。
A: 监督管理职能的人员对承包商作业现场进行监督检查
Q: 作业过程中,生产经营单位应派具备[...],建立监督检查记录,及时协调作业过程中的事项,通报相关安全信息,督促作业过程中隐患的整改。
A: 监督管理职能的人员对承包商作业现场进行监督检查
MNLink: <2019版管理教材 > - 135

作业过程监督内容主要包括施工用电管理、个体防护用品的使用管理、文明施工管理、应急和消防管理、警示和标识管理、危险化学品管理、变更管理,以及职业健康管理等 。
作业过程监督内容主要包括施工用电管理、个体防护用品的使用管理、文明施工管理、应急和消防管理、警示和标识管理、危险化学品管理、变更管理,以及职业健康管理等 。
MNLink: <2019版管理教材 > - 135

MNLink: <2019版管理教材 > - 138
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)建立机构领导机构可以定为安全文化建设委员会,必须由生产经营单位主要负责人亲自担任委员会主任,同时要确定一名生产经营单位高层领导人担任委员会的常务副主任。
其他高层领导可以任副主任,有关管理部门负责人任委员o其下还必须建立一个安全文化办公室,办公室可以由生产(经营)、宣传、党群、团委、安全管理等部门的人员组成,负责日常工作。
(二)制定规划(1)对本单位的安全生产观念、状态进行初始评估。
( 2 )对本单位的安全文化理念进行定格设计。
( 3 )制定出科学的时间表及推进计划。
(三)培训骨干培养骨干是推动企业安全文化建设不断更新、发展,非做不可的事情。
训练内容可包括理论、事例、经验和本企业应该如何实施的方法等。
(四)宣传教育宣传、教育、激励、感化是传播安全文化,促进精神文明的重要手段。
规章制度那些刚性的东西固然必要,但安全文化这种柔的东西往往能起到制度和纪律起不到的作用。
(五)努力实践安全文化建设是安全管理中高层次的工作,是实现零事故目标的必由之路,是超越传统安全管理来解决安全生产问题的根本途径。
安全文化要在生产经营单位安全工作中真正发挥作用,必须让所倡导的安全文化理念深入到员工头脑里,落实到员工的行动上。
在安全文化建设过程中,紧紧围绕"安全一健康一文明一环保"的理念,通过采取管理控制、精神激励、环境感召、心理调适、习惯培养等一系列方法,既推进安全文化建设的深入发展,又丰富安全文化的内涵。
注安考试群:598326475 (一)建立机构领导机构可以定为安全文化建设委员会,必须由生产经营单位主要负责人亲自担任委员会主任,同时要确定一名生产经营单位高层领导人担任委员会的常务副主任。
其他高层领导可以任副主任,有关管理部门负责人任委员o其下还必须建立一个安全文化办公室,办公室可以由生产(经营)、宣传、党群、团委、安全管理等部门的人员组成,负责日常工作。
(二)制定规划(1)对本单位的安全生产观念、状态进行初始评估。
( 2 )对本单位的安全文化理念进行定格设计。
( 3 )制定出科学的时间表及推进计划。
(三)培训骨干培养骨干是推动企业安全文化建设不断更新、发展,非做不可的事情。
训练内容可包括理论、事例、经验和本企业应该如何实施的方法等。
(四)宣传教育宣传、教育、激励、感化是传播安全文化,促进精神文明的重要手段。
规章制度那些刚性的东西固然必要,但安全文化这种柔的东西往往能起到制度和纪律起不到的作用。
(五)努力实践安全文化建设是安全管理中高层次的工作,是实现零事故目标的必由之路,是超越传统安全管理来解决安全生产问题的根本途径。
安全文化要在生产经营单位安全工作中真正发挥作用,必须让所倡导的安全文化理念深入到员工头脑里,落实到员工的行动上。
在安全文化建设过程中,紧紧围绕"安全一健康一文明一环保"的理念,通过采取管理控制、精神激励、环境感召、心理调适、习惯培养等一系列方法,既推进安全文化建设的深入发展,又丰富安全文化的内涵。
注安考试群:598326475

Front: 开展安全生产标准化建设工作,是落实企业安全生产主体责任,强化企业安全生产基础工作,改善安全生产条件,提高管理水平,预防事故的重要于段,对保障职工群众生命财产安全有着重要意义。
MNLink: <2019版管理教材 > - 142

Front: 为使一级要素的逻辑结构更具系统性,~企业安全生产标准化基本规范》将原1 3 个一级要素调整为8 个一级要素,即目标职责、制度化管理、教育培训1 1 、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进,其逻辑结构更具系统性(表2- 5 )。
MNLink: <2019版管理教材 > - 144

MNLink: <2019版管理教材 > - 144
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表2 -5 ~企业安全生产标准化基本规范〉要素一级要素( 8个) 三级要素( 2 8个) 一级要素( 8个) 二级要素( 28个) -1. 1目标4. 3 职业健康4 .
现场管理1 .
2 机构和职责4 . 4警示标志1 .
3 全员参与5 . 1安全风险管理1.
目标职责1 .
4 安全生产投入5 .
安全风险管控5 . 2重大危险源辨识与管理一1 .
5 安全文化建设及隐患排查治理5 . 3隐患排查治理1 .
6 安全生产信息化建设5 . 4预测预警2 . 1法规标准识别6 . 1应急准备国2 . 2规章制度6 .
应急管理6 . 2应急处置2 .
制度化管理2. 3 操作规程6. 3 应急评估(增) 2 . 4文档管理7 . 1报告3 . 1教育培训管理7事故管理7 . 2调查和处理3 .
教育培训3. 2 人员教育培训7 . 3管理4 . 1设备设施管理8 . 1绩效评定4 .
现场管理8. 持续改进4 . 2 作业安全8. 2 绩效改进 注安考表2 -5 ~企业安全生产标准化基本规范〉要素一级要素( 8个) 三级要素( 2 8个) 一级要素( 8个) 二级要素( 28个) -1. 1目标4. 3 职业健康4 .
现场管理1 .
2 机构和职责4 . 4警示标志1 .
3 全员参与5 . 1安全风险管理1.
目标职责1 .
4 安全生产投入5 .
安全风险管控5 . 2重大危险源辨识与管理一1 .
5 安全文化建设及隐患排查治理5 . 3隐患排查治理1 .
6 安全生产信息化建设5 . 4预测预警2 . 1法规标准识别6 . 1应急准备国2 . 2规章制度6 .
应急管理6 . 2应急处置2 .
制度化管理2. 3 操作规程6. 3 应急评估(增) 2 . 4文档管理7 . 1报告3 . 1教育培训管理7事故管理7 . 2调查和处理3 .
教育培训3. 2 人员教育培训7 . 3管理4 . 1设备设施管理8 . 1绩效评定4 .
现场管理8. 持续改进4 . 2 作业安全8. 2 绩效改进 注安考

Front: )相关要求:企业安全生产和职业卫生规章制度包括但不限于下列内容,目标管理、安全生产和职业卫生责任制、安全生产承诺、安全生产投入、安全生产信息化、"四新"(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理、文件、记录和档案管理、安全风险管理、隐患排查治理、职业病危害防治、教育培训1 1 、班组安全活动、特种作业人员管理、建设项目安全设施、职业病防护设施"三同时"管理、设备设施管理、施工和检维修安全管理、危险物品管理、危险作业安全管理、安全警示标志管理、安全预测预警、安全生产奖惩管理、相关方安全管理、变更管理、个体防护用品管理、应急管理、事故管理、安全生产报告、绩效评定管理。
MNLink: <2019版管理教材 > - 147

Q: )主要内容:企业应建立文件和记录管理制度,明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。企业应建立、健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录,应[...]企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等,及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。
A: 每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性和执行情况。
Q: )主要内容:企业应建立文件和记录管理制度,明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。企业应建立、健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录,应[...]企业应根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等,及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。
A: 每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性和执行情况。
MNLink: <2019版管理教材 > - 147

Q: 相关要求:[...]。
A: 每年至少一次的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等执行情况和适用情况的检查与评估,应以评估报告形式呈现
Q: 相关要求:[...]。
A: 每年至少一次的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等执行情况和适用情况的检查与评估,应以评估报告形式呈现
MNLink: <2019版管理教材 > - 147

Q: 企业应建立设备设施检维修管理制度,制定综合检维修计划,加强日常检维修和定期检维修管理,[...]。
A: 落实"五定"原则,即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度,并做好记录
Q: 企业应建立设备设施检维修管理制度,制定综合检维修计划,加强日常检维修和定期检维修管理,[...]。
A: 落实"五定"原则,即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度,并做好记录
MNLink: <2019版管理教材 > - 148

Front: 检维修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。检维修过程中应执行安全控制措施,隔离能量和危险物质,并进行监督检查,检维修后应进行安全确认O
MNLink: <2019版管理教材 > - 148

Q: 特种设备应按照有关规定,委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备,应取得矿用产品[...]
A: 安全标志或相关安全使用
Q: 特种设备应按照有关规定,委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备,应取得矿用产品[...]
A: 安全标志或相关安全使用
MNLink: <2019版管理教材 > - 148

Front: 企业应确保使用有毒有害物品的工作场所与生活区、辅助生产区分开,工作场所不应住人;将有害作业与无害作业分开,高毒工作场所与其他工作场所隔离。
MNLink: <2019版管理教材 > - 150

Front: 各种防护用品、各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方,建立台账,井有专人负责保管,定期校验、维护和更换。
MNLink: <2019版管理教材 > - 150

Q: 涉及放射工作场所和放射性同位素运输、贮存的企业,[...]。
A: 同配置防护设备和报警装置,为接触放射线的从业人员佩戴个人剂量计
Q: 涉及放射工作场所和放射性同位素运输、贮存的企业,[...]。
A: 同配置防护设备和报警装置,为接触放射线的从业人员佩戴个人剂量计
MNLink: <2019版管理教材 > - 150

Front: 企业与从业人员订立劳动合同时,应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果和防护措施如实告知从业人员,并在劳动合同中写明o
MNLink: <2019版管理教材 > - 151

企业应按照有关规定,在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施,应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明;使用有毒物品作业场所,应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明;高毒作业场所应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明,井设置通信报警设备。高毒物品作业岗位职业病危害告知应符合《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范~(GBZ/ T 2 0 3 )的规定。
企业应按照有关规定,在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施,应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明;使用有毒物品作业场所,应设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明;高毒作业场所应设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明,井设置通信报警设备。高毒物品作业岗位职业病危害告知应符合《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范~(GBZ/ T 2 0 3 )的规定。
MNLink: <2019版管理教材 > - 151

Q: 企业应对工作场所职业病危害因素进行日常监测,并保存监测记录。[...];职业病危害严重的,[...]。检测、评价结果存入职业卫生档案,并向安全监管部门报告,向从业人员公布。
A: 存在职业病危害的,应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测,每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测; 应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害现状评价
Q: 企业应对工作场所职业病危害因素进行日常监测,并保存监测记录。[...];职业病危害严重的,[...]。检测、评价结果存入职业卫生档案,并向安全监管部门报告,向从业人员公布。
A: 存在职业病危害的,应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测,每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测; 应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害现状评价
MNLink: <2019版管理教材 > - 151

Q: 存在职业病危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的[...]服务机构,[...]。
A: 中介技术; 每年至少进行一次职业危害因素检测,每三年至少进行一次职业危害现状评价
Q: 存在职业病危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的[...]服务机构,[...]。
A: 中介技术; 每年至少进行一次职业危害因素检测,每三年至少进行一次职业危害现状评价
MNLink: <2019版管理教材 > - 151

安全警示标志和职业病危害警示标识应标明安全风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容;在有重大隐患的工作场所和设备设施上设置安全警示标志,标明治理责任、期限及应急措施;
安全警示标志和职业病危害警示标识应标明安全风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容;在有重大隐患的工作场所和设备设施上设置安全警示标志,标明治理责任、期限及应急措施;
MNLink: <2019版管理教材 > - 151

Q: 在有安全风险的工作岗位设置[...]。
A: 安全告知卡,告知从业人员本企业、本岗位主要危险、有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容
Q: 在有安全风险的工作岗位设置[...]。
A: 安全告知卡,告知从业人员本企业、本岗位主要危险、有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容
MNLink: <2019版管理教材 > - 152

企业应在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志,进行危险提示、警示,告知危险的种类、后果及应急措施等。
企业应在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、渠、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志,进行危险提示、警示,告知危险的种类、后果及应急措施等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 152

相关要求:应根据工作场所的安全风险特点,在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所,设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。
相关要求:应根据工作场所的安全风险特点,在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所,设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。
MNLink: <2019版管理教材 > - 152

Q: [...]。
A: 矿山、金属冶炼和危险物品生产、储存企业,每三年应委托具备规定资质条件的专业技术服务机构对本企业的安全生产状况进行安全评价
Q: [...]。
A: 矿山、金属冶炼和危险物品生产、储存企业,每三年应委托具备规定资质条件的专业技术服务机构对本企业的安全生产状况进行安全评价
MNLink: <2019版管理教材 > - 152

Front: 企业应按照有关规定将应急预案报当地主管部门备案,并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位。
MNLink: <2019版管理教材 > - 154

Front: 企业应定期评估应急预案,及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善,并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地主管部门备案。
MNLink: <2019版管理教材 > - 154

Front: 企业应根据可能发生的事故种类特点,按照有关规定设置应急设施,配备应急装备,储备应急物资,建立管理台账,安排专人管理,并定期检查、维护、保养,确保其完好、可靠。
MNLink: <2019版管理教材 > - 154

Q: 山、金属冶炼等企业,生产、经营、运输、储存、使用危险物品或处置废弃危险物品的生产经营单位,应建立生产安全事故应急救援信息系统,[...]的安全生产应急管理信息系统互联互通。
A: 并与所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责部门
Q: 山、金属冶炼等企业,生产、经营、运输、储存、使用危险物品或处置废弃危险物品的生产经营单位,应建立生产安全事故应急救援信息系统,[...]的安全生产应急管理信息系统互联互通。
A: 并与所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责部门
MNLink: <2019版管理教材 > - 155

MNLink: <2019版管理教材 > - 155
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 )应急处置(1)主要内容: 1发生事故后,企业应根据预案要求,立即启动应急响应程序,按照有关规定报告事故情况,并开展先期处置。
2发出瞥报,在不危及人身安全时,现场人员采取阻断或隔离事故源、危险源等措施;严重危及人身安全时,迅速停止现场作业,现场人员采取必要的或可能的应急措施后撤离危险区域。
3立即按照有关规定和程序报告本企业有关负责人,有关负责人应立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告,并按照有关规定及时补报、续报有关情况;情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向有关部门报告;对可能引发次生事故灾害的,应及时报告相关主管部门o4研判事故危害及发展趋势,将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员;遇有重大紧急情况时,应立即封闭事故现场,通知本单位从业人员和周边人员疏散,采取转移重要物资、避免或减轻环境危害等措施。
5请求周边应急救援队伍参加事故救援,维护事故现场秩序,保护事故现场证据。
准备事故救援技术资料,做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。
注安考试群:598326475 2 )应急处置(1)主要内容: 1发生事故后,企业应根据预案要求,立即启动应急响应程序,按照有关规定报告事故情况,并开展先期处置。
2发出瞥报,在不危及人身安全时,现场人员采取阻断或隔离事故源、危险源等措施;严重危及人身安全时,迅速停止现场作业,现场人员采取必要的或可能的应急措施后撤离危险区域。
3立即按照有关规定和程序报告本企业有关负责人,有关负责人应立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告,并按照有关规定及时补报、续报有关情况;情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向有关部门报告;对可能引发次生事故灾害的,应及时报告相关主管部门o4研判事故危害及发展趋势,将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关单位与人员;遇有重大紧急情况时,应立即封闭事故现场,通知本单位从业人员和周边人员疏散,采取转移重要物资、避免或减轻环境危害等措施。
5请求周边应急救援队伍参加事故救援,维护事故现场秩序,保护事故现场证据。
准备事故救援技术资料,做好向所在地人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备。
注安考试群:598326475

Q: 相关要求:企业应[...],形成评估报告,并根据评估结果提出改进意见。
A: 每年开展一次应急能力评估
Q: 相关要求:企业应[...],形成评估报告,并根据评估结果提出改进意见。
A: 每年开展一次应急能力评估
MNLink: <2019版管理教材 > - 155

企业安全生产标准化达标等级分为一级企业、二级企业、三级企业,其中一级为最高。达标等级具体要求按照行业分别确定。企业安全生产标准化建设以企业自主创建为主,程序包括自评、申请、评审、公告、颁发证书和牌匾。企业在完成自评后,实行自愿申请评审。安全生产标准化一级企业由国家有关部门公告,证书、牌匾由其确定的评审组织单位发放;二级企业的公告,证书、牌匾的发放,由省级安全监管部门确定;三级企业由地市级安全监管部门确定,经省级安全监管部门同意,也可以授权县级安全监管部门确定。
企业安全生产标准化达标等级分为一级企业、二级企业、三级企业,其中一级为最高。达标等级具体要求按照行业分别确定。企业安全生产标准化建设以企业自主创建为主,程序包括自评、申请、评审、公告、颁发证书和牌匾。企业在完成自评后,实行自愿申请评审。安全生产标准化一级企业由国家有关部门公告,证书、牌匾由其确定的评审组织单位发放;二级企业的公告,证书、牌匾的发放,由省级安全监管部门确定;三级企业由地市级安全监管部门确定,经省级安全监管部门同意,也可以授权县级安全监管部门确定。
MNLink: <2019版管理教材 > - 157

Q: [...]企业应自主开展安全生产标准化建设工作,[...],对照相应评定标准开展自评,[...]O
A: 自评; 成立由主要负责人任组长的自评工作组; 每年一次,形成自评报告并网上提交。每年自评报告应在企业内部进行公示
Q: [...]企业应自主开展安全生产标准化建设工作,[...],对照相应评定标准开展自评,[...]O
A: 自评; 成立由主要负责人任组长的自评工作组; 每年一次,形成自评报告并网上提交。每年自评报告应在企业内部进行公示
MNLink: <2019版管理教材 > - 157

Q: 申请安全生产标准化评审的企业应同时具备[...]:[...];二[...]。此外,假如行业评定标准要求高于两项要求的,按照行业评定标准执行。
A: 两个条件; 一是设立有安全生产行政许可的,已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可; 是申请评审之日的前一年内,无生产安全死亡事故
Q: 申请安全生产标准化评审的企业应同时具备[...]:[...];二[...]。此外,假如行业评定标准要求高于两项要求的,按照行业评定标准执行。
A: 两个条件; 一是设立有安全生产行政许可的,已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可; 是申请评审之日的前一年内,无生产安全死亡事故
MNLink: <2019版管理教材 > - 157

MNLink: <2019版管理教材 > - 157
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 申请安全生产标准化一级企业还应符合以下条件: (1)在本行业内处于领先位置,原则上控制在本行业企业总数的1 %以内。
( 2 )建立井有效运行安全生产隐患排查治理体系,实施自查自改自报,达到一类水平。
( 3 )建立并有效运行安全生产预测预控体系。
. 151 .
》安全生产管理( 4 )建立并有效运行国际通行的生产安全事故和职业健康事故调查统计分析方法。
(5 )相关行业规定的其他要求。
( 6 )省级安全监管部门推荐意见。
申请安全生产标准化一级企业还应符合以下条件: (1)在本行业内处于领先位置,原则上控制在本行业企业总数的1 %以内。
( 2 )建立井有效运行安全生产隐患排查治理体系,实施自查自改自报,达到一类水平。
( 3 )建立并有效运行安全生产预测预控体系。
. 151 .
》安全生产管理( 4 )建立并有效运行国际通行的生产安全事故和职业健康事故调查统计分析方法。
(5 )相关行业规定的其他要求。
( 6 )省级安全监管部门推荐意见。

Front: 安全标准化企业评审发证
Back: 安全标准化企业评审发证
经公告的企业,由相应的评审组织单位颁发相应等级的安全生产标准化证书和牌匾,有效期为三年。证书和牌匾由应急管理部统一监制,统一编号。
MNLink: <2019版管理教材 > - 158

Front: 安全标准化企业评审
Q: 评审组织单位收到企业评审申请后,应在[...]内完成申请材料审查工作。经审查符合条件的,通知相应的评审单位进行评审;不符合申请要求的,书面通知申请企业,并说明理由。评审单位收到评审通知后,应按照有关评定标准的要求进行评审。评审完成后,将符合要求的评审报告,报评审组织单位审核。评审结果未达到企业申请等级的,申请企业可在进一步整改完善后重新申请评审,或根据评审实际达到的等级重新提出申请。评审工作应在收到评审通知[...](不含企业整改时间)。
A: 1 0 个工作日; 之日起3 个月内完成
MNLink: <2019版管理教材 > - 158

Q: 得安全生产标准化证书的企业,在证书有效期内发生下列行为之一的,由原公告单位公告撤销其安全生产标准化企业等级:(1)[...]。被撤销安全生产标准化等级的企业,[...]。被撤销安全生产标准化等级的企业,应向原发证单位交回证书、牌匾。
A: 在评审过程中弄虚作假、申请材料不真实的。( 2 )迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的。( 3 )企业发生生产安全死亡事故的; 自撤销之日起满一年后,方可重新申请评审
Q: 得安全生产标准化证书的企业,在证书有效期内发生下列行为之一的,由原公告单位公告撤销其安全生产标准化企业等级:(1)[...]。被撤销安全生产标准化等级的企业,[...]。被撤销安全生产标准化等级的企业,应向原发证单位交回证书、牌匾。
A: 在评审过程中弄虚作假、申请材料不真实的。( 2 )迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的。( 3 )企业发生生产安全死亡事故的; 自撤销之日起满一年后,方可重新申请评审
MNLink: <2019版管理教材 > - 158

取得安全生产标准化证书的企业,三年有效期届满后,可自愿申请复评,换发证书、牌匾o满足以下条件,期满后可直接换发安全生产标准化证书、牌匾:(1)按照规定每年提交自评报告并在企业内部公示。( 2 )建立并运行安全生产隐患排查治理体系。一级企业应达到一类水平,二级企业应达到二类及以上水平,三级企业应达到三类及以上水平,实施自查自改自报。( 3 )未发生生产安全死亡事故。( 4 )安全监管部门在周期性安全生产标准化检查工作中,未发现企业安全管理存在突出问题或者重大隐患。. 5 )未改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所,未扩大生产经营许可范围。一、二级企业申请期满复评时,如果安全生产标准化评定标准已经修订,应重新申请评审。安全生产标准化达标企业提升达到高等级标准化企业要求的,可以自愿向相应等级评审组织单位提出申请评审。
取得安全生产标准化证书的企业,三年有效期届满后,可自愿申请复评,换发证书、牌匾o满足以下条件,期满后可直接换发安全生产标准化证书、牌匾:(1)按照规定每年提交自评报告并在企业内部公示。( 2 )建立并运行安全生产隐患排查治理体系。一级企业应达到一类水平,二级企业应达到二类及以上水平,三级企业应达到三类及以上水平,实施自查自改自报。( 3 )未发生生产安全死亡事故。( 4 )安全监管部门在周期性安全生产标准化检查工作中,未发现企业安全管理存在突出问题或者重大隐患。. 5 )未改建、扩建或者迁移生产经营、储存场所,未扩大生产经营许可范围。一、二级企业申请期满复评时,如果安全生产标准化评定标准已经修订,应重新申请评审。安全生产标准化达标企业提升达到高等级标准化企业要求的,可以自愿向相应等级评审组织单位提出申请评审。
MNLink: <2019版管理教材 > - 158

Front: 接受外部评审单位的正式评审,在外部评审过程中,积极主动配合,由参与安全生产标准化建设执行部门的有关人员参加外部评审工作。企业应对评审报告中列举的全部问题,形成整改计划,及时进行整改,并配合评审单位上报有关评审材料。外部评审时,可邀请屑地安全监管部门派员参加,便于安全监管部门监督评审工作,掌握评审情况,督促企业整改评审过程中发现的问题和隐患。
MNLink: <2019版管理教材 > - 160

安全生产标准化是一项系统工程,其1 3 个要素涵盖了安全生产管理的各项工作,在建设过程中要体现"全员、全过程、全方位"的"三全"要求,特别是在隐患排查治理过程中,更应该做到"三全"。其中全员"指的是从企业领导到一线职工、从职能部门到生产班组、从本企业(内部)到相关方(外部)的全部人员参与全过程"指的是涉及生产工艺全流程,设备采购、安装、调试、使用、检修、维护、保养、拆除、报废等全周期,项目建设到投产运营全过程全方位"拍的是覆盖所有活动(常规、非常规)、所有场所(内部、外部租赁)、所有设备设施、建筑物,考虑兰种时态(过去、现在和将来)、三种状态(正常、异常和紧急)。
安全生产标准化是一项系统工程,其1 3 个要素涵盖了安全生产管理的各项工作,在建设过程中要体现"全员、全过程、全方位"的"三全"要求,特别是在隐患排查治理过程中,更应该做到"三全"。其中全员"指的是从企业领导到一线职工、从职能部门到生产班组、从本企业(内部)到相关方(外部)的全部人员参与全过程"指的是涉及生产工艺全流程,设备采购、安装、调试、使用、检修、维护、保养、拆除、报废等全周期,项目建设到投产运营全过程全方位"拍的是覆盖所有活动(常规、非常规)、所有场所(内部、外部租赁)、所有设备设施、建筑物,考虑兰种时态(过去、现在和将来)、三种状态(正常、异常和紧急)。
MNLink: <2019版管理教材 > - 160

Front: 四重
Q: 其与职业健康安全管理体系一样都强调预防为主和动态管理的现代安全管理理念,但更"[...]o
A: 重在基础、重在基层、重在落实、童在治本
MNLink: <2019版管理教材 > - 161

Q: [...]。
A: 安全评价按照实施阶段不同分为三类:安全预评价、安全验收评价、安全现状评价
Q: [...]。
A: 安全评价按照实施阶段不同分为三类:安全预评价、安全验收评价、安全现状评价
MNLink: <2019版管理教材 > - 162

Q: 安全预评价是在建设项目[...],根据相关的基础资料,辨识与分析建设项目、工业园区、生产经营活动[...],确定其与安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的符合性,[...]。
A: 可行性研究阶段、工业园区规划阶段或生产经营活动组织实施之前; 潜在的危险、有害因素; 预测发生事故的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施建议,作出安全评价结论的活动
Q: 安全预评价是在建设项目[...],根据相关的基础资料,辨识与分析建设项目、工业园区、生产经营活动[...],确定其与安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的符合性,[...]。
A: 可行性研究阶段、工业园区规划阶段或生产经营活动组织实施之前; 潜在的危险、有害因素; 预测发生事故的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施建议,作出安全评价结论的活动
MNLink: <2019版管理教材 > - 162

安全验收评价是在建设项目竣工后正式生产运行前或工业园区建设完成后,通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况或工业园区内的安全设施、设备、装置投入生产和使用的情况,检查安全生产管理措施到位情况,检查安全生产规章制度健全情况,检查事故应急救援预案建立情况,审查确定建设项目、工业园区建设满足安全生产法律法规、标准规范要求的符合性,从整体上确定建设项目工业园区的运行状况和安全管理情况,作出安全验收评价结论的活动。
安全验收评价是在建设项目竣工后正式生产运行前或工业园区建设完成后,通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况或工业园区内的安全设施、设备、装置投入生产和使用的情况,检查安全生产管理措施到位情况,检查安全生产规章制度健全情况,检查事故应急救援预案建立情况,审查确定建设项目、工业园区建设满足安全生产法律法规、标准规范要求的符合性,从整体上确定建设项目工业园区的运行状况和安全管理情况,作出安全验收评价结论的活动。
MNLink: <2019版管理教材 > - 162

Q: 安全现状评价是[...],辨识与分析其存在的危险、有害民|素,审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准规范要求的符合性,[...]建议,作出安全现状评价结论的活动。
A: 针对生产经营活动、工业园区的事故风险、安全管理等情况; 预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施
Q: 安全现状评价是[...],辨识与分析其存在的危险、有害民|素,审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准规范要求的符合性,[...]建议,作出安全现状评价结论的活动。
A: 针对生产经营活动、工业园区的事故风险、安全管理等情况; 预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施
MNLink: <2019版管理教材 > - 163

Front: 常用的风险判别指标有安全系数、可接受指标、安全指标(包括事故频率、财产损失率和死亡概率等)或失效概率等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 165

MNLink: <2019版管理教材 > - 166
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 图3 -1 安全评价的程序 注安考图3 -1 安全评价的程序 注安考

Front: 全验收评价主要从以下方面进行:评价对象前期(安全预评价、可行性研究报告、初步设计中安全卫生专篇等)对安全生产保障等内容的实施情况和相关对策措施建议的落实情况,评价对象的安全对策措施的具体设计、安装施工情况有效保障程度,评价对象的安全对策措施在试投产中的合理有效性和安全措施的实际运行情况,评价对象的安全管理制度和事故应急预案的建立与实际开展和演练有效性。
MNLink: <2019版管理教材 > - 167

Q: 安全现状评价针对[...],辨识与分析[...]。
A: 生产经营活动、区域运行管理的安全风险状况、安全管理状况进行安全评价; 其存在的危险、有害因素,确定其与安全生产法律法规、技术标准的符合性,预测发生事故或造成职业危害的可能性和严重程度,提出科学、合理、可行的安全风险管理对策措施建议
Q: 安全现状评价针对[...],辨识与分析[...]。
A: 生产经营活动、区域运行管理的安全风险状况、安全管理状况进行安全评价; 其存在的危险、有害因素,确定其与安全生产法律法规、技术标准的符合性,预测发生事故或造成职业危害的可能性和严重程度,提出科学、合理、可行的安全风险管理对策措施建议
MNLink: <2019版管理教材 > - 168

Front: 生产过程:劳动者在生产领域从事生产活动的全过程。
MNLink: <2019版管理教材 > - 169

Front: 危险和有害因素:可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素
MNLink: <2019版管理教材 > - 169

Front: 人的因素:在生产活动中,来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。
MNLink: <2019版管理教材 > - 169

Front: 物的因素:机械、设备设施、材料等方面存在的危险和有害因素。
MNLink: <2019版管理教材 > - 169

Front: 环境因素:生产作业环境中的危险和有害因素
MNLink: <2019版管理教材 > - 169

Front: 管理因素:管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。
MNLink: <2019版管理教材 > - 169

Front: .人的因素(1)心理、生理性危险和有害因素。( 2 )行为性危险和有害因素。
MNLink: <2019版管理教材 > - 169

Front: 物的因素(1)物理性危险和有害因素。( 2 )化学性危险和有害因素。(3生物性危险和有害因素。
MNLink: <2019版管理教材 > - 169

Front: 环境因素(1)室内作业场所环境不良。( 2 )室外作业场所环境不良。( 3 )地下(含水下)作业环境不良。( 4 )其他作业环境不良。
MNLink: <2019版管理教材 > - 169

管理因素(1)职业安全卫生组织机构不健全。( 2 )职业安全卫生责任制未落实。( 3 )职业安全卫生管理规章制度不完善。( 4 )职业安全卫生投入不足。( 5 )职业健康管理不完善。( 6 )其他管理因素缺陷。
管理因素(1)职业安全卫生组织机构不健全。( 2 )职业安全卫生责任制未落实。( 3 )职业安全卫生管理规章制度不完善。( 4 )职业安全卫生投入不足。( 5 )职业健康管理不完善。( 6 )其他管理因素缺陷。
MNLink: <2019版管理教材 > - 169

MNLink: <2019版管理教材 > - 170
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 参照《企业职工伤亡事故分类~(GB 6 4 4 1),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为2 0类。
(1)物体打击,指物体在重力或其他外力的作用下产生运动,打击人体,造成人身伤亡事故,不包括因机械设备、车辆、起重机械、明塌等引发的物体打击。
( 2 )车辆伤害,指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故,不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。
( 3 )机械伤害,指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害,不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。
( 4 )起重伤害,指各种起重作业(包括起重机安装、检修、试验)中发生的挤压、坠落(吊具、吊重)、物体打击等。
( 5 )触电,包括雷击伤亡事故。
( 6 )淹溺,包括高处坠落淹溺,不包括矿山、井下透水淹溺。
( 7 )灼烫,指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤(酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤)、物理灼伤(光、放射性物质引起的体内外灼伤),不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。
( 8 )火灾。
( 9 )高处坠落,指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故,不包括触电坠落事故。
( 1 0 )拥塌,指物体在外力或重力作用下,超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故,如挖沟时的土石塌方、脚手架胡塌、堆置物倒塌等,不适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起的胡塌。
(1 1 )冒顶片帮。
( 1 2 )透水。
(13 )放炮,指爆破作业中发生的伤亡事故。
(14 )火药爆炸,指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、储存中发生的爆炸事故 。
(15 )瓦斯爆炸。
(16 )锅炉爆炸。
( 1 7 )容器爆炸。
(18 )其他爆炸。
( 19 )中毒和窒息。
( 2 0 )其他伤害。
注安考试群:598326475 参照《企业职工伤亡事故分类~(GB 6 4 4 1),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为2 0类。
(1)物体打击,指物体在重力或其他外力的作用下产生运动,打击人体,造成人身伤亡事故,不包括因机械设备、车辆、起重机械、明塌等引发的物体打击。
( 2 )车辆伤害,指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故,不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。
( 3 )机械伤害,指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害,不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。
( 4 )起重伤害,指各种起重作业(包括起重机安装、检修、试验)中发生的挤压、坠落(吊具、吊重)、物体打击等。
( 5 )触电,包括雷击伤亡事故。
( 6 )淹溺,包括高处坠落淹溺,不包括矿山、井下透水淹溺。
( 7 )灼烫,指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤(酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤)、物理灼伤(光、放射性物质引起的体内外灼伤),不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。
( 8 )火灾。
( 9 )高处坠落,指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故,不包括触电坠落事故。
( 1 0 )拥塌,指物体在外力或重力作用下,超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故,如挖沟时的土石塌方、脚手架胡塌、堆置物倒塌等,不适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起的胡塌。
(1 1 )冒顶片帮。
( 1 2 )透水。
(13 )放炮,指爆破作业中发生的伤亡事故。
(14 )火药爆炸,指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、储存中发生的爆炸事故 。
(15 )瓦斯爆炸。
(16 )锅炉爆炸。
( 1 7 )容器爆炸。
(18 )其他爆炸。
( 19 )中毒和窒息。
( 2 0 )其他伤害。
注安考试群:598326475

Q: 参照2 0 1 5年国家卫生计生委、人力资源社会保障部、国家安全监管总局和全国总工会联合颁发的《职业病危害因素分类目录)),将危害因素分为[...]。
A: 粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素和其他因素6类
Q: 参照2 0 1 5年国家卫生计生委、人力资源社会保障部、国家安全监管总局和全国总工会联合颁发的《职业病危害因素分类目录)),将危害因素分为[...]。
A: 粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素和其他因素6类
MNLink: <2019版管理教材 > - 171

Q: .[...]对照、经验法是对照有关[...]或依靠分析人员的观察分析能力,借助于[...]能力对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法。
A: 对照、经验法; 标准、法规、检查表; 经验和判断
Q: .[...]对照、经验法是对照有关[...]或依靠分析人员的观察分析能力,借助于[...]能力对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法。
A: 对照、经验法; 标准、法规、检查表; 经验和判断
MNLink: <2019版管理教材 > - 171

Q: [...]是利用[...]。
A: 类比方法; 相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素
Q: [...]是利用[...]。
A: 类比方法; 相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素
MNLink: <2019版管理教材 > - 171

Q: 系统安全分析方法是应用系统安全工程评价方法中的[...]。系统安全分析方法常[...]。常用的系统安全分析方法有[...]。
A: 某些方法进行危险、有害因素的辨识; 用于复杂、没有事故经验的新开发系统; 事件树、事故树等
Q: 系统安全分析方法是应用系统安全工程评价方法中的[...]。系统安全分析方法常[...]。常用的系统安全分析方法有[...]。
A: 某些方法进行危险、有害因素的辨识; 用于复杂、没有事故经验的新开发系统; 事件树、事故树等
MNLink: <2019版管理教材 > - 171

Front: 按安全评价结果的量化程度,安全评价方法可分为定性安全评价方法和定量安全评价方法。
MNLink: <2019版管理教材 > - 173

Q: [...]主要是根据经验和直观判断能力对生产系统的工艺、设备设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定性分析,安全评价的结果是定性的指标,[...]。属于定性安全评价方法的有[...]。
A: 定性安全评价方法; 如是否达到了某项安全指标、事故类别和导致事故发生的因素等; 安全检查表、专家现场询问观察法、因素图分析法、事故引发和发展分析、作业条件危险性评价法(格雷厄姆-金尼法或L E C法)、故障类型和影响分析、危险可操作性研究等
Q: [...]主要是根据经验和直观判断能力对生产系统的工艺、设备设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定性分析,安全评价的结果是定性的指标,[...]。属于定性安全评价方法的有[...]。
A: 定性安全评价方法; 如是否达到了某项安全指标、事故类别和导致事故发生的因素等; 安全检查表、专家现场询问观察法、因素图分析法、事故引发和发展分析、作业条件危险性评价法(格雷厄姆-金尼法或L E C法)、故障类型和影响分析、危险可操作性研究等
MNLink: <2019版管理教材 > - 173

定量安全评价方法是运用基于大量的实验结果和广泛的事故统计资料基础上获得的指标或规律(数学模型),对生产系统的工艺、设备设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量的计算,评价结果是一些定量的指标,如事故发生的概率、事故的伤害(或破坏)范围、定量的危险性、事故致因因素的事故关联度或重要度等。
定量安全评价方法是运用基于大量的实验结果和广泛的事故统计资料基础上获得的指标或规律(数学模型),对生产系统的工艺、设备设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量的计算,评价结果是一些定量的指标,如事故发生的概率、事故的伤害(或破坏)范围、定量的危险性、事故致因因素的事故关联度或重要度等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 173

Q: 按照安全评价给出[...]安全评价方法还可以分为[...]。
A: 的定量结果的类别不同,定量; 概率风险评价法、伤害(或破坏)范围评价法和危险指数评价法
Q: 按照安全评价给出[...]安全评价方法还可以分为[...]。
A: 的定量结果的类别不同,定量; 概率风险评价法、伤害(或破坏)范围评价法和危险指数评价法
MNLink: <2019版管理教材 > - 173

Q: )[...]。概率风险评价法是根据事故的基本致因因素的事故[...],求取事故基本致因因素的关联度(或重要度)或整个评价系统的事故发生概率的安全评价方法。[...]。
A: 概率风险评价法; 发生概率,应用数理统计中的概率分析方法; 故障类型及影响分析、事故树分析、逻辑树分析、概率理论分析、马尔可夫模型分析、模糊矩阵法、统计图表分析法等都可以由基本致因因素的事故发生概率计算整个评价系统的事故发生概率
Q: )[...]。概率风险评价法是根据事故的基本致因因素的事故[...],求取事故基本致因因素的关联度(或重要度)或整个评价系统的事故发生概率的安全评价方法。[...]。
A: 概率风险评价法; 发生概率,应用数理统计中的概率分析方法; 故障类型及影响分析、事故树分析、逻辑树分析、概率理论分析、马尔可夫模型分析、模糊矩阵法、统计图表分析法等都可以由基本致因因素的事故发生概率计算整个评价系统的事故发生概率
MNLink: <2019版管理教材 > - 173

MNLink: <2019版管理教材 > - 173
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )伤害(或破坏)范围评价法。
伤害(或破坏)范围评价法是根据事故的数学模. 167.
》安全生产管理型,应用数学方法,求取事故对人员的伤害范围或对物体的破坏范围的安全评价方法。
液体、泄漏模型、气体泄漏模型、气体绝热扩散模型、池火火焰与辐射强度评价模型、火球爆炸伤害模型、爆炸冲击波超压伤害模型、蒸气云爆炸超压破坏模型、毒物泄漏扩散模型和锅炉爆炸伤害T N T当量法都属于伤害(或破坏)范围评价法。
( 2 )伤害(或破坏)范围评价法。
伤害(或破坏)范围评价法是根据事故的数学模. 167.
》安全生产管理型,应用数学方法,求取事故对人员的伤害范围或对物体的破坏范围的安全评价方法。
液体、泄漏模型、气体泄漏模型、气体绝热扩散模型、池火火焰与辐射强度评价模型、火球爆炸伤害模型、爆炸冲击波超压伤害模型、蒸气云爆炸超压破坏模型、毒物泄漏扩散模型和锅炉爆炸伤害T N T当量法都属于伤害(或破坏)范围评价法。

Q: )[...]。危险指数评价法是应用系统的[...]。常用的危险[...]。
A: 危险指数评价法; 事故危险指数模型,根据系统及其物质、设备(设施)和工艺的基本性质和状态,采用推算的办法,逐步给出事故的可能损失、引起事故发生或使事故扩大的设备、事故的危险性以及采取安全措施的有效性的安全评价方法; 指数评价法有道化学公司火灾、爆炸危险指数评价法,蒙德火灾爆炸毒性指数评价法,易燃易爆、有毒重大危险源评价法
Q: )[...]。危险指数评价法是应用系统的[...]。常用的危险[...]。
A: 危险指数评价法; 事故危险指数模型,根据系统及其物质、设备(设施)和工艺的基本性质和状态,采用推算的办法,逐步给出事故的可能损失、引起事故发生或使事故扩大的设备、事故的危险性以及采取安全措施的有效性的安全评价方法; 指数评价法有道化学公司火灾、爆炸危险指数评价法,蒙德火灾爆炸毒性指数评价法,易燃易爆、有毒重大危险源评价法
MNLink: <2019版管理教材 > - 174

Front: 按安全评价的推理过程,安全评价方法可分为归纳推理评价法和演绎推理评价法。
MNLink: <2019版管理教材 > - 174

Front: 归纳推理评价法是从事故原因推论结果的评价方法
MNLink: <2019版管理教材 > - 174

Front: 演绎推理评价法是从结果推论原因的评价方法
MNLink: <2019版管理教材 > - 174

Q: 按安全评价要[...]评价方法可分为[...]、[...]。
A: 达到的目的,安全; 事故致因因素安全评价方法; 危险性分级安全评价方法和事故后果安全评价方法
Q: 按安全评价要[...]评价方法可分为[...]、[...]。
A: 达到的目的,安全; 事故致因因素安全评价方法; 危险性分级安全评价方法和事故后果安全评价方法
MNLink: <2019版管理教材 > - 174

Front: 事故致因因素安全评价方法是采用逻辑推理的方法,由事故推论最基本的危险、有害因素或由最基本的危险、有害因素推论事故的评价法。该类方法适用于识别系统的危险、有害因素和分析事故,属于定性安全评价法
MNLink: <2019版管理教材 > - 174

Front: 危险性分级安全评价方法是通过定性或定量分析给出系统危险性的安全评价方法。该类方法适应于系统的危险性分级,可以是定性安全评价法,也可以是定量安全评价法。
MNLink: <2019版管理教材 > - 174

Front: 事故后果安全评价方法可以直接给出定量的事故后果,给出的事故后果可以是系统事故发生的概率、事故的伤害(或破坏)范围、事故的损失或定量的系统危险性等,属于定量安全评价法。
MNLink: <2019版管理教材 > - 174

Front: (1)安全检查表主要有以下优点:1检查项日系统、完整,可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素,避免传统的安全检查中的易发生的疏忽、遗漏等弊端,因而能保证安全检查的质量。2可以根据已有的规章制度、标准、规程等,检查执行情况,得出准确的评价。3安全检查表可采用提问的方式,有问有答,给人的印象深刻,能使人知道如何做才是正确的,因而可起到安全教育的作用。4编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析的过程,可使检查人员对系统的认识更深刻,更便于发现危险因素。5对不同的检查对象、检查目的有不同的检查表,应用范围广。
MNLink: <2019版管理教材 > - 176

Front: )安全检查表缺点:针对不同的需要,须事先编制大量的检查表,工作量大且安全检查表的质量受编制人员的知识水平和经验影响。
MNLink: <2019版管理教材 > - 176

Q: 危险指数方法是通过对几[...]。
A: 种工艺现状及运行的固有属性(以作业现场危险度、事故概率和事故严重度为基础,对不同作业现场的危险性进行鉴别)进行比较计算,确定工艺危险特性、重要性,并根据评价结果,确定需要进一步评价的对象的安全评价方法
Q: 危险指数方法是通过对几[...]。
A: 种工艺现状及运行的固有属性(以作业现场危险度、事故概率和事故严重度为基础,对不同作业现场的危险性进行鉴别)进行比较计算,确定工艺危险特性、重要性,并根据评价结果,确定需要进一步评价的对象的安全评价方法
MNLink: <2019版管理教材 > - 176

Q: 目前已有许多种危险指数方法得到广泛的应用,如危险度评价法,[...]。
A: 道化学公司的火灾、爆炸危险指数法,帝国化学工业公司(I C I)的蒙德法,日本化工企业六阶段评价法,化工厂危险等级指数法等
Q: 目前已有许多种危险指数方法得到广泛的应用,如危险度评价法,[...]。
A: 道化学公司的火灾、爆炸危险指数法,帝国化学工业公司(I C I)的蒙德法,日本化工企业六阶段评价法,化工厂危险等级指数法等
MNLink: <2019版管理教材 > - 176

Front: 道化学公司的火灾、爆炸危险指数法在各种评价类型中都可以使用,尤其在安全预评价中使用得最多
MNLink: <2019版管理教材 > - 176

Q: 道化学公司的火灾、爆炸危险指数法是[...]
A: 根据以往的事故统计资料,物质的潜在能量和现行的安全措施情况,利用系统工艺过程中的物质、设备、设备操作条件等数据,通过逐步推算的公式,对系统工艺装置及所含物料的实际潜在火灾、爆炸危险、反应性危险进行评价的方法
Q: 道化学公司的火灾、爆炸危险指数法是[...]
A: 根据以往的事故统计资料,物质的潜在能量和现行的安全措施情况,利用系统工艺过程中的物质、设备、设备操作条件等数据,通过逐步推算的公式,对系统工艺装置及所含物料的实际潜在火灾、爆炸危险、反应性危险进行评价的方法
MNLink: <2019版管理教材 > - 176

Q: 9 7 4 年,英国帝国化学工业公司(I C I )蒙德部在道化学危险指数评价法的基础上引进了[...],[...]。它不仅详细规定了各种附加因素增加比例的范畴,而且针对所有的安全措施引进了补偿系数,同时扩展了毒性指标,使评价结果更加切合实际。
A: 毒性概念; 并发展了一些新的补偿系数,提出了蒙德火灾、爆炸、毒性指标评价法
Q: 9 7 4 年,英国帝国化学工业公司(I C I )蒙德部在道化学危险指数评价法的基础上引进了[...],[...]。它不仅详细规定了各种附加因素增加比例的范畴,而且针对所有的安全措施引进了补偿系数,同时扩展了毒性指标,使评价结果更加切合实际。
A: 毒性概念; 并发展了一些新的补偿系数,提出了蒙德火灾、爆炸、毒性指标评价法
MNLink: <2019版管理教材 > - 176

Front: 预先危险分析又称初步危险分析。预先危险分析方法是一项实现系统安全危害分析的初步或初始工作,在设计、施工和生产前,首先对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析,目的是识别系统中的潜在危险,确定危险等级,防止危险发展成事故。
MNLink: <2019版管理教材 > - 177

Q: 为了评判危险、有害因素的危害等级以及它们对系统破坏性的影响大小,预先危险分析方法给出了各类危险性的划分标准。该法将危险性划分为4个等级:[...]。
A: I 安全的,不会造成人员伤亡及系统损坏。II 临界的,处于事故的边缘状态,暂时还不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能,但应予以排除或采取控制措施。三，危险的,会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范措施。四，灾难性的,造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故,必须予以果断排除并进行重点防范
Q: 为了评判危险、有害因素的危害等级以及它们对系统破坏性的影响大小,预先危险分析方法给出了各类危险性的划分标准。该法将危险性划分为4个等级:[...]。
A: I 安全的,不会造成人员伤亡及系统损坏。II 临界的,处于事故的边缘状态,暂时还不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能,但应予以排除或采取控制措施。三，危险的,会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范措施。四，灾难性的,造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故,必须予以果断排除并进行重点防范
MNLink: <2019版管理教材 > - 177

Q: 适用范围。[...]。该法一般在项目的发展[...]使用。当只希望进行粗略的危险和潜在事故情况分析时,也可以用预先危险分析方法对已建成的装置进行分析。
A: 预先危险分析适用于固有系统中采取新的方法,接触新的物料、设备和设施的危险性评价; 初期
Q: 适用范围。[...]。该法一般在项目的发展[...]使用。当只希望进行粗略的危险和潜在事故情况分析时,也可以用预先危险分析方法对已建成的装置进行分析。
A: 预先危险分析适用于固有系统中采取新的方法,接触新的物料、设备和设施的危险性评价; 初期
MNLink: <2019版管理教材 > - 178

Front: 危险指数评价可以运用在工程项目的各个阶段(可行性研究、设计、运行等),
MNLink: <2019版管理教材 > - 176

Front: 故障假设分析方法是一种对系统工艺过程或操作过程的创造性分析方法。使用该方法时,要求人员应对工艺熟悉,通过提出一系列"如果……怎么办?"(故障假设)的问题,来发现可能和潜在的事故隐患,从而对系统进行彻底检查。
MNLink: <2019版管理教材 > - 178

Front: 故障假设分析方法较为灵活,适用范围很广,可用于工程、系统的任何阶段。
MNLink: <2019版管理教材 > - 179

Q: [...]是一种定性的安全评价方法。它的基本过程是以关键词为引导,找出过程中工艺状态的变化(即偏差),然后分析'找出偏差的原因、后果及可采取的对策。其侧重点是工艺部分或操作步骤各种具体值。
A: 危险和可操作性研究方法
Q: [...]是一种定性的安全评价方法。它的基本过程是以关键词为引导,找出过程中工艺状态的变化(即偏差),然后分析'找出偏差的原因、后果及可采取的对策。其侧重点是工艺部分或操作步骤各种具体值。
A: 危险和可操作性研究方法
MNLink: <2019版管理教材 > - 179

Q: 危险和可操作性研究方法的优点是简便易行,且[...],在创造性、系统性和风格上互相影响和启发,能够发现和鉴别更多的问题,[...],这要比他们单独工作时更为有效。其缺点是分析结果受分析评价人员主观因素的影响。危险和可操作性研究方法适用于设计阶段和现有的生产装置的评价。
A: 背景各异的专家在一起工作; 汇集了集体的智慧
Q: 危险和可操作性研究方法的优点是简便易行,且[...],在创造性、系统性和风格上互相影响和启发,能够发现和鉴别更多的问题,[...],这要比他们单独工作时更为有效。其缺点是分析结果受分析评价人员主观因素的影响。危险和可操作性研究方法适用于设计阶段和现有的生产装置的评价。
A: 背景各异的专家在一起工作; 汇集了集体的智慧
MNLink: <2019版管理教材 > - 180

Q: 故障类型和影响分析方法是系统安全工程的一种方法。根据系统可以划分为子系统、设备和元件的特点,[...]。
A: 按实际需要将系统进行分割,然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响,以便采取相应的对策,提高系统的安全可靠性
Q: 故障类型和影响分析方法是系统安全工程的一种方法。根据系统可以划分为子系统、设备和元件的特点,[...]。
A: 按实际需要将系统进行分割,然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响,以便采取相应的对策,提高系统的安全可靠性
MNLink: <2019版管理教材 > - 180

Front: 故障树分析方法是2 0 世纪6 0年代以来迅速发展的系统可靠性分析方法,它采用逻辑方法,将事故因果关系形象地描述为一株有方向的"树把系统可能发生或已发生的事故(称为顶上事件)作为分析起点,将导致事故原因的事件按因果逻辑关系逐层列出,用树形图表示出来,构成一种逻辑模型,然后定性或定量地分析事件发生的各种可能途径及发生的概率,找出避免事故发生的各种方案并优选出最佳安全对策。故障树分析方法形象、清晰,逻辑性强,它能对各种系统的危险性进行识别评价,既适用于定性分析,又能进行定量分析。
MNLink: <2019版管理教材 > - 181

Q: [...]通常是由故障假设、危险和可操作性研究等危险分析方法识别出来的。[...]。[...]。
A: 顶上事件; 故障树模型是原因事件(即故障)的组合(称为故障模式或失效模式),这种组合导致顶上事件; 而这些故障模式称为割集,最小割集是原因事件的最小组合。若要使顶上事件发生,则要求最小割集中的所有事件必须全部发生
Q: [...]通常是由故障假设、危险和可操作性研究等危险分析方法识别出来的。[...]。[...]。
A: 顶上事件; 故障树模型是原因事件(即故障)的组合(称为故障模式或失效模式),这种组合导致顶上事件; 而这些故障模式称为割集,最小割集是原因事件的最小组合。若要使顶上事件发生,则要求最小割集中的所有事件必须全部发生
MNLink: <2019版管理教材 > - 182

Front: )故障树分析方法是采用演绎的方法分析事故的因果关系,能详细找出各系统各种固有的潜在危险因素,为安全设计、制定安全技术措施和安全管理要点提供了依据 。
MNLink: <2019版管理教材 > - 182

Q: [...]分析方法的理论基础是决策论,它是一种从[...]。从一个初始事件开始,交替考虑成功与失败的两种可能性,然后再以这两种可能性作为新的初始事件,如此继续分析下去,直到找到最后的结果。因此事件树分析是一种归纳逻辑树图,能够看到事故发生的动态发展过程,提供事故后果
A: 事件树; 原因到结果的自上而下的分析方法
Q: [...]分析方法的理论基础是决策论,它是一种从[...]。从一个初始事件开始,交替考虑成功与失败的两种可能性,然后再以这两种可能性作为新的初始事件,如此继续分析下去,直到找到最后的结果。因此事件树分析是一种归纳逻辑树图,能够看到事故发生的动态发展过程,提供事故后果
A: 事件树; 原因到结果的自上而下的分析方法
MNLink: <2019版管理教材 > - 183

Q: 事件树分析从事故的初始事件开始,途经原因事件到结果事件为止,每一个事件都按[...]。成功或失败的分叉称为歧点,用树枝的上分支作为成功事件,下分支作为失败事件,按照事件发展顺序不断延续分析直至最后结果,最终形成一个在水平方向横向展开的树形图O
A: 成功和失败两种状态进行分析
Q: 事件树分析从事故的初始事件开始,途经原因事件到结果事件为止,每一个事件都按[...]。成功或失败的分叉称为歧点,用树枝的上分支作为成功事件,下分支作为失败事件,按照事件发展顺序不断延续分析直至最后结果,最终形成一个在水平方向横向展开的树形图O
A: 成功和失败两种状态进行分析
MNLink: <2019版管理教材 > - 183

Front: 发展事件树和简化事件树。从初始事件开始,自左向右发展事件树,首先把初始事件一旦发生时起作用的安全功能状态画在上面的分支,不能发挥安全功能的状态画在下面的分支。然后依次考虑每种安全功能分支的两种状态,层层分解直至系统发生事故或故障为止。
MNLink: <2019版管理教材 > - 183

Q: 找出预防事故的途径。事件树中最终达到安全的途径指导人们如何采取措施预防事故发生。在达到安全的途径中,安全功能发挥作用的事件构成事件树的最小径集。一般事件树中包含多个[...],即可以通过若干途径防止事故发生。
A: 最小径集
Q: 找出预防事故的途径。事件树中最终达到安全的途径指导人们如何采取措施预防事故发生。在达到安全的途径中,安全功能发挥作用的事件构成事件树的最小径集。一般事件树中包含多个[...],即可以通过若干途径防止事故发生。
A: 最小径集
MNLink: <2019版管理教材 > - 184

Front: 事件树特点
Back: 事件树特点
该方法的优点是:概率可以按照路径为基础分到节点;整个结果的范围可以在整个树中得到改善;事件树从原因到结果,概念仁比较容易明白。该方法的缺点是:事件树成长非常快,为了保持合理的大小,往往使分析必须非常粗。
MNLink: <2019版管理教材 > - 184

Front: 最小割集是顶上事件发生所必须的最低限度基本事件的集合，对应事故树。最小径集是顶上事件发生所必须的最低限度的基本事件集合，对应成功树。

Q: [...]( J o bRisk Analysis , JRA) 美国的K e n e t hJ. G r a h a m和G i l b e r t F, K i n n e y 研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性,提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础,[...] ),[...]。根据实际经验,他们给出了三个自变量的各种不同情况的分数值,采取对所评价的对象根据情况进行打分的办法,然后根据公式计算出其危险性分数值,再在按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表或图上,查出其危险程度。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。
A: 作业条件危险性评价方法; 将作业条件的危险性作为因变量( D; 事故或危险事件发生的可能性( L ) 、暴露于危险环境的频率( E )及危险严重程度(C )作为自变量,确定了它们之间的函数式
Q: [...]( J o bRisk Analysis , JRA) 美国的K e n e t hJ. G r a h a m和G i l b e r t F, K i n n e y 研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性,提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础,[...] ),[...]。根据实际经验,他们给出了三个自变量的各种不同情况的分数值,采取对所评价的对象根据情况进行打分的办法,然后根据公式计算出其危险性分数值,再在按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表或图上,查出其危险程度。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。
A: 作业条件危险性评价方法; 将作业条件的危险性作为因变量( D; 事故或危险事件发生的可能性( L ) 、暴露于危险环境的频率( E )及危险严重程度(C )作为自变量,确定了它们之间的函数式
MNLink: <2019版管理教材 > - 184

Front: 专家评议法。根据一定的规则,组织相关专家进行积极的创造性思维,对具体问题共同探讨、集思广益的一种专家评价方法。
MNLink: <2019版管理教材 > - 185

Q: 专家[...]法。废法需要进行两次会议,[...]
A: 质疑; 第一次会议是专家对具体的问题进行直接谈论,第二次会议是专家对第一次会议提出的设想进行质疑。
Q: 专家[...]法。废法需要进行两次会议,[...]
A: 质疑; 第一次会议是专家对具体的问题进行直接谈论,第二次会议是专家对第一次会议提出的设想进行质疑。
MNLink: <2019版管理教材 > - 185

MNLink: <2019版管理教材 > - 186
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)安全预坪价报告的主要内容1.
目的结合评价对象的特点阐述编制安全预评价报告的目的。
2 .
评价依据列出有关的法律法规、标准、行政规章、规范、评价对象被批准设立的相关文件及其他有关参考资料。
3 .
概况列出评价对象的选址、总图及平面布置、水文情况、地质条件、工业园区规划、生产规模、工艺流程、功能分布、主要设施设备、主要装置、主要原材料、中间体、产品、经济技术指标、公用工程及辅助设施、人流、物流等。
4 .
危险、有害因素的辨识与分析列出辨识与分析危险、有害因素的依据,阐述辨识与分析危险、有害因素的过程。
5 .
评价单元的划分阐述划分评价单元的原则、分析过程等。
6 .
评价方法简介选定的安全预评价方法;阐述选此方法的原因;详细列出定性、定量评价过程; 对重大危险源的分布、监控情况以及预防事故扩大的应急预案的内容,应明确给出相关的评价结果;对得出的评价结果进行分析。
7 .
安全对策措施建议列出安全对策措施建议的依据、原则、内容。
8 .
评价结论简要列出主要危险、有害因素评价结果,指出评价对象应重点防范的重大危险、有害因素,明确应重视的安全对策措施建议,明确评价对象潜在的危险、有害因素,在采取安全对策措施后,能否得到控制以及受控的程度如何。
给出评价对象从安全生产角度是否符合国家有关法律法规、标准、行政规章、规范要求的客观评价。
注安考试群:598326475 (二)安全预坪价报告的主要内容1.
目的结合评价对象的特点阐述编制安全预评价报告的目的。
2 .
评价依据列出有关的法律法规、标准、行政规章、规范、评价对象被批准设立的相关文件及其他有关参考资料。
3 .
概况列出评价对象的选址、总图及平面布置、水文情况、地质条件、工业园区规划、生产规模、工艺流程、功能分布、主要设施设备、主要装置、主要原材料、中间体、产品、经济技术指标、公用工程及辅助设施、人流、物流等。
4 .
危险、有害因素的辨识与分析列出辨识与分析危险、有害因素的依据,阐述辨识与分析危险、有害因素的过程。
5 .
评价单元的划分阐述划分评价单元的原则、分析过程等。
6 .
评价方法简介选定的安全预评价方法;阐述选此方法的原因;详细列出定性、定量评价过程; 对重大危险源的分布、监控情况以及预防事故扩大的应急预案的内容,应明确给出相关的评价结果;对得出的评价结果进行分析。
7 .
安全对策措施建议列出安全对策措施建议的依据、原则、内容。
8 .
评价结论简要列出主要危险、有害因素评价结果,指出评价对象应重点防范的重大危险、有害因素,明确应重视的安全对策措施建议,明确评价对象潜在的危险、有害因素,在采取安全对策措施后,能否得到控制以及受控的程度如何。
给出评价对象从安全生产角度是否符合国家有关法律法规、标准、行政规章、规范要求的客观评价。
注安考试群:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 189
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)安全验收坪价报告的主要内容1.
目的结合评价对象的特点阐述编制安全验收评价报告的目的。
2 .
评价依据列出有关的法律法规、标准、行政规章、规范,评价对象初步设计、变更设计或工业园区规划设计文件,相关的批复文件等评价依据。
. 183 .
》安全生产管理3 .
概况介绍评价对象的选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、功能分布、主要设施、主要设备、主要装置、主要原材料、主要产品(中间产品)、经济技术指标、公用工程及辅助设施、人流、物流、工业园区规划等概况。
4 .
危险、有害因素的辨识与分析列出辨识与分析危险、有害因素的依据,阐述辨识与分析危险、有害因素的过程。
明确在安全运行中实际存在和潜在的危险、有害因素。
5 .
评价单元划分阐述划分评价单元的原则、分析过程等。
6 .
评价方法的选择选择适当的评价方法,并作简单介绍;描述符合性评价过程,对事故发生可能性及其严重程度进行分析计算;对得出的评价结果进行分析。
7 .
安全对策措施建议列出安全对策措施建议的依据、原则、内容。
8 .
评价结论列出评价对象存在的危险、有害因素种类及其危险危害程度;说明评价对象是否具备安全验收的条件;对达不到安全验收要求的评价对象明确提出整改措施建议,明确评价结论。
:598326475 (二)安全验收坪价报告的主要内容1.
目的结合评价对象的特点阐述编制安全验收评价报告的目的。
2 .
评价依据列出有关的法律法规、标准、行政规章、规范,评价对象初步设计、变更设计或工业园区规划设计文件,相关的批复文件等评价依据。
. 183 .
》安全生产管理3 .
概况介绍评价对象的选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、功能分布、主要设施、主要设备、主要装置、主要原材料、主要产品(中间产品)、经济技术指标、公用工程及辅助设施、人流、物流、工业园区规划等概况。
4 .
危险、有害因素的辨识与分析列出辨识与分析危险、有害因素的依据,阐述辨识与分析危险、有害因素的过程。
明确在安全运行中实际存在和潜在的危险、有害因素。
5 .
评价单元划分阐述划分评价单元的原则、分析过程等。
6 .
评价方法的选择选择适当的评价方法,并作简单介绍;描述符合性评价过程,对事故发生可能性及其严重程度进行分析计算;对得出的评价结果进行分析。
7 .
安全对策措施建议列出安全对策措施建议的依据、原则、内容。
8 .
评价结论列出评价对象存在的危险、有害因素种类及其危险危害程度;说明评价对象是否具备安全验收的条件;对达不到安全验收要求的评价对象明确提出整改措施建议,明确评价结论。
:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 192
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)安全现状评价报告的主要内容1.
目的包括项目单位简介、评价项目的委托方及评价要求和评价目的。
2 .
评价依据列出法规、标准、规范及项目的有关文件。
3 .
概况应包括地理位置及自然条件、工艺过程、生产运行现状、项目委托约定的评价范围。
4 .
危险、有害因素的辨识与分析. 186.
第二章安全评价《应包括工艺流程、工艺参数、控制方式、操作条件、物料种类与理化特性、工艺布置、总图位置、公用工程的内容,根据危险、有害因素分析的结果和确定的评价单元、评价要素,参照有关资料和数据,并运用选定的分析方法,对存在的危险、有害因素逐一分析。
5 .
评价单元的划分阐述划分评价单元的原则、分析过程等。
6 .
评价方法说明针对主要危险、有害因素和生产特点选用的评价方法,对事故发生可能性及其严重程度进行分析计算;对得出的评价结果进行分析。
结合现场调查结果以及同行或同类生产的事故案例分析,统计其发生的原因和概率。
必要时,应运用相应的数学模型进行重大事故模拟。
7 .
安全对策措施建议综合评价结果,提出相应的对策措施与建议,并按照风险程度的高低进行解决方案的排序。
8 .
评价结论明确指出项目安全状态水平,并简要说明。
326475 (二)安全现状评价报告的主要内容1.
目的包括项目单位简介、评价项目的委托方及评价要求和评价目的。
2 .
评价依据列出法规、标准、规范及项目的有关文件。
3 .
概况应包括地理位置及自然条件、工艺过程、生产运行现状、项目委托约定的评价范围。
4 .
危险、有害因素的辨识与分析. 186.
第二章安全评价《应包括工艺流程、工艺参数、控制方式、操作条件、物料种类与理化特性、工艺布置、总图位置、公用工程的内容,根据危险、有害因素分析的结果和确定的评价单元、评价要素,参照有关资料和数据,并运用选定的分析方法,对存在的危险、有害因素逐一分析。
5 .
评价单元的划分阐述划分评价单元的原则、分析过程等。
6 .
评价方法说明针对主要危险、有害因素和生产特点选用的评价方法,对事故发生可能性及其严重程度进行分析计算;对得出的评价结果进行分析。
结合现场调查结果以及同行或同类生产的事故案例分析,统计其发生的原因和概率。
必要时,应运用相应的数学模型进行重大事故模拟。
7 .
安全对策措施建议综合评价结果,提出相应的对策措施与建议,并按照风险程度的高低进行解决方案的排序。
8 .
评价结论明确指出项目安全状态水平,并简要说明。
326475

Q: (1)现状评价单元划分原则:1根据现状评价对象的特点,为顺利开展安全现状评价划分评价单元。2[...]。3现状评价单元划分应合理并元遗漏
A: 重要设备、单体等可单独划分为一个子单元
Q: (1)现状评价单元划分原则:1根据现状评价对象的特点,为顺利开展安全现状评价划分评价单元。2[...]。3现状评价单元划分应合理并元遗漏
A: 重要设备、单体等可单独划分为一个子单元
MNLink: <2019版管理教材 > - 195

Front: 事故发生的可能性及其严重程度的预测(1)有选择性地采用如下评价方法或计算模型对油气输送管道发生重大事故的可能性及后果进行预测性评价:1易燃易爆、有毒重大危险源评价法。2管道风险评价法。3毒物泄漏扩散模型。4池火、喷射火、火焰与辐射强度评价模型。5火球爆炸伤害模型。6蒸气云爆炸超压破坏模型。7其他定量评价法。
MNLink: <2019版管理教材 > - 197

Front: 职业病危害因素
生产过程中产生的危害因素(1)化学因素,包括生产性粉尘和化学有毒物质。生产性粉尘,例如砂尘、煤尘、石棉尘、电焊烟尘等。化学有毒物质,例如铅、隶、锤、苯、一氧化碳、硫化氢、甲醒、甲醇等。( 2 )物理因素,例如异常气象条件(高温、高湿、低温)、异常气压、噪声、振动、辐射等。( 3 )生物因素,例如附着于皮毛上的炭瘟杆菌、甘萧渣上的真菌,医务工作者可能接触到的生物传染性病原物等
MNLink: <2019版管理教材 > - 199

Q: [...](1)[...]。
A: 劳动过程中的危害因素; 劳动组织和制度不合理,劳动作息制度不合理等。( 2 )精神性职业紧张。( 3 )劳动强度过大或生产定额不当。( 4 )个别器官或系统过度紧张,如视力紧张等。( 5 )长时间不良体位或使用不合理的工具等
Q: [...](1)[...]。
A: 劳动过程中的危害因素; 劳动组织和制度不合理,劳动作息制度不合理等。( 2 )精神性职业紧张。( 3 )劳动强度过大或生产定额不当。( 4 )个别器官或系统过度紧张,如视力紧张等。( 5 )长时间不良体位或使用不合理的工具等
MNLink: <2019版管理教材 > - 199

Q: [...](1)自然环境中的因素,例如[...]。( 2 )[...]。
A: 生产环境中的危害因素; 炎热季节的太阳辐射; 作业场所建筑卫生学设计缺陷因素,例如照明不良、换气不足等
Q: [...](1)自然环境中的因素,例如[...]。( 2 )[...]。
A: 生产环境中的危害因素; 炎热季节的太阳辐射; 作业场所建筑卫生学设计缺陷因素,例如照明不良、换气不足等
MNLink: <2019版管理教材 > - 199

2 0 1 5年修订的《职业病危害因素分类目录》将职业病危害因素分为六大类:1粉尘( 5 2种 );2化学因素( 3 7 5种 );3物理因素(15种 );4放射性因素( 8种 );5生物因素( 6种);6其他因素( 3种)
2 0 1 5年修订的《职业病危害因素分类目录》将职业病危害因素分为六大类:1粉尘( 5 2种 );2化学因素( 3 7 5种 );3物理因素(15种 );4放射性因素( 8种 );5生物因素( 6种);6其他因素( 3种)
MNLink: <2019版管理教材 > - 199

Q: )[...]时间为权数规定的8 h工作日、4 0 h 工作周的平均容许接触浓度。
A: 时间加权平均容许浓度( P C -TWA) ,指以
Q: )[...]时间为权数规定的8 h工作日、4 0 h 工作周的平均容许接触浓度。
A: 时间加权平均容许浓度( P C -TWA) ,指以
MNLink: <2019版管理教材 > - 200

Q: [...]( M A C ),指工作地点、在[...]、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。
A: 最高容许浓度; →个工作日内
Q: [...]( M A C ),指工作地点、在[...]、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。
A: 最高容许浓度; →个工作日内
MNLink: <2019版管理教材 > - 200

Q: [...]( P C - STEL) ,指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短[...] )接触的浓度。
A: 短时间接触容许浓度; 时间( 1 5m i n
Q: [...]( P C - STEL) ,指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短[...] )接触的浓度。
A: 短时间接触容许浓度; 时间( 1 5m i n
MNLink: <2019版管理教材 > - 200

超限倍数,指对未制定P C- S T E L的化学有害因素,在符合8 h时间加权平均容许浓度的情况下,任何一次短时间(15m i n )接触的浓度均不应超过的P C-TWA的倍数值
超限倍数,指对未制定P C- S T E L的化学有害因素,在符合8 h时间加权平均容许浓度的情况下,任何一次短时间(15m i n )接触的浓度均不应超过的P C-TWA的倍数值
MNLink: <2019版管理教材 > - 200

Front: )职业禁忌,指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时,比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重,或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状关ζ, ' - " 、o
MNLink: <2019版管理教材 > - 200

Front: 职业健康监护档案,指生产经营单位需要建立的劳动者职业健康档案,包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
MNLink: <2019版管理教材 > - 200

Front: 职业性病损,指劳动者职业活动过程中接触到职业病危害因素而造成的健康损害,包括工伤、职业病和工作有关疾病。
MNLink: <2019版管理教材 > - 200

Front: 职业病,指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害因素而引起的疾病
MNLink: <2019版管理教材 > - 200

Q: 由国家主管部门公布的职业病目录所列的职业病称为法定职业病。界定法定职业病的4 个基本条件是:[...]。
A: 1在职业活动中产生;2接触职业病危害因素;3列入国家职业病范围;4与劳动用工行为相联系
Q: 由国家主管部门公布的职业病目录所列的职业病称为法定职业病。界定法定职业病的4 个基本条件是:[...]。
A: 1在职业活动中产生;2接触职业病危害因素;3列入国家职业病范围;4与劳动用工行为相联系
MNLink: <2019版管理教材 > - 201

Q: [...],是从根本上杜绝职业病危害因素对人的作用,[...]。将国家制定的工业企业设计卫生标准、工作场所有害物质职业接触限值等作为共同遵守的接触限值或防护的准则,可在职业病预防中发挥重要的作用。
A: 第一级预防,又称病因预防; 即改进生产工艺和生产设备,合理利用防护设施及个人防护用品,以减少工人接触的机会和程度
Q: [...],是从根本上杜绝职业病危害因素对人的作用,[...]。将国家制定的工业企业设计卫生标准、工作场所有害物质职业接触限值等作为共同遵守的接触限值或防护的准则,可在职业病预防中发挥重要的作用。
A: 第一级预防,又称病因预防; 即改进生产工艺和生产设备,合理利用防护设施及个人防护用品,以减少工人接触的机会和程度
MNLink: <2019版管理教材 > - 201

MNLink: <2019版管理教材 > - 201
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 根据《职业病防治法》对职业病前期预防的要求,产生职业病危害的生产经营单位的设立,除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外,其工作场所还应当符合以下要求 : (1)职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准。
( 2 )有与职业病危害防护需求相适应的设施。
. 195 .
》安全生产管理( 3 )生产布局合理,符合有害与无害作业分开的原则。
( 4 )有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施。
( 5 )设备、工具、用具及设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求。
( 6 )法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。
根据《职业病防治法》对职业病前期预防的要求,产生职业病危害的生产经营单位的设立,除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外,其工作场所还应当符合以下要求 : (1)职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准。
( 2 )有与职业病危害防护需求相适应的设施。
. 195 .
》安全生产管理( 3 )生产布局合理,符合有害与无害作业分开的原则。
( 4 )有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施。
( 5 )设备、工具、用具及设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求。
( 6 )法律、行政法规和国务院卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。

Q: 医疗机构建设项目可能产生放射性职业病危害的,建设单位应当向E生行政部门提交放射性职业病危害预评价报告。卫生行政部门应当自收到预评价报告之日起[...],作出审核决定并[...]。未提交预评价报告或者预评价报告未经卫生行政部门审核同意的,不得开工建设。建设项目的职业病防护设施设计应当符合国家职业卫生标准和卫生要求,其中,[...]
A: 3 0日内; 书面通知建设单位; 医疗机构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计,应当经卫生行政部门审查同意后方可施工
Q: 医疗机构建设项目可能产生放射性职业病危害的,建设单位应当向E生行政部门提交放射性职业病危害预评价报告。卫生行政部门应当自收到预评价报告之日起[...],作出审核决定并[...]。未提交预评价报告或者预评价报告未经卫生行政部门审核同意的,不得开工建设。建设项目的职业病防护设施设计应当符合国家职业卫生标准和卫生要求,其中,[...]
A: 3 0日内; 书面通知建设单位; 医疗机构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计,应当经卫生行政部门审查同意后方可施工
MNLink: <2019版管理教材 > - 202

Front: 。医疗机构可能产生放射性职业病危害的建设项目竣工验收时,其放射性职业病防护设施经卫生行政部门验收合格后,方可投入使用;其他建设项目的职业病防护设施应当由建设单位负责依法组织验收,验收合格后,方可投入生产和使用
MNLink: <2019版管理教材 > - 202

第二级预防,又称发病预防,是早期检测和发现人体受到职业病危害因素所致的疾病。其主要手段是定期进行环境中职业病危害因素的监测和对接触者的定期体格检查,评价工作场所职业病危害程度,控制职业病危害,加强防毒防尘、防止物理性因素等有害因素的危害,使工作场所职业病危害因素的浓度(强度)符合国家职业卫生标准。对劳动者进行职业健康监护,开展职业健康检查,早期发现职业性疾病损害,早期鉴别和诊断。
第二级预防,又称发病预防,是早期检测和发现人体受到职业病危害因素所致的疾病。其主要手段是定期进行环境中职业病危害因素的监测和对接触者的定期体格检查,评价工作场所职业病危害程度,控制职业病危害,加强防毒防尘、防止物理性因素等有害因素的危害,使工作场所职业病危害因素的浓度(强度)符合国家职业卫生标准。对劳动者进行职业健康监护,开展职业健康检查,早期发现职业性疾病损害,早期鉴别和诊断。
MNLink: <2019版管理教材 > - 202

Q: [...],是在患[...]。保障职业病病人享受职业病待遇,[...]。
A: 第三级预防; 职业病以后,合理进行康复治疗,包括对职业病病人的保障,对疑似职业病病人进行诊断; 安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查,对不适宜继续从事原工作的职业病病人,应当调离原岗位并妥善安置
Q: [...],是在患[...]。保障职业病病人享受职业病待遇,[...]。
A: 第三级预防; 职业病以后,合理进行康复治疗,包括对职业病病人的保障,对疑似职业病病人进行诊断; 安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查,对不适宜继续从事原工作的职业病病人,应当调离原岗位并妥善安置
MNLink: <2019版管理教材 > - 202

Front: 在生产中,与生产过程有关而形成的粉尘叫做生产性粉尘。生产性粉尘对人体有多方面的不良影响,尤其是含有游离二氧化硅的粉尘,能引起严重的职业病一矽肺
MNLink: <2019版管理教材 > - 202

Q: 在生产性粉尘的采样监测与接触限值制定上,通常将其分为[...]与[...]两种类型。
A: 总粉尘; 呼吸性粉尘
Q: 在生产性粉尘的采样监测与接触限值制定上,通常将其分为[...]与[...]两种类型。
A: 总粉尘; 呼吸性粉尘
MNLink: <2019版管理教材 > - 203

MNLink: <2019版管理教材 > - 203
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 1 )总粉尘,指可进入整个呼吸道(鼻、咽矛I ~ ß 侯、胸腔支气管、细支气管和肺泡) 的粉尘,简称总尘。
技术上系用总粉尘采样器按标准方法在呼吸带测得的所有粉尘。
( 1 )总粉尘,指可进入整个呼吸道(鼻、咽矛I ~ ß 侯、胸腔支气管、细支气管和肺泡) 的粉尘,简称总尘。
技术上系用总粉尘采样器按标准方法在呼吸带测得的所有粉尘。

MNLink: <2019版管理教材 > - 203
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )呼吸性粉尘,指按呼吸性粉尘标准测定方法所采集的可进入肺泡的粉尘粒子,其空气动力学直径均在7 . 0 7 μ m以下,空气动力学直径5μm粉尘粒子的采样效率为50% ,简称呼尘。
( 2 )呼吸性粉尘,指按呼吸性粉尘标准测定方法所采集的可进入肺泡的粉尘粒子,其空气动力学直径均在7 . 0 7 μ m以下,空气动力学直径5μm粉尘粒子的采样效率为50% ,简称呼尘。

MNLink: <2019版管理教材 > - 203
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 生产性粉尘来源于以下几方面: (1)固体物质的机械加工、粉碎,其所形成的尘粒,小者可为超显微镜下可见的微细粒子,大者肉眼即可看到,如金属的研磨、切削,矿石或岩石的钻孔、爆破、破碎、磨粉以及粮谷加工等。
( 2 )物质加热时产生的蒸气可在空气中凝结成小颗粒,或者被氧化形成颗粒状物质,其所形成的微粒直径多小于1μm,如熔炼黄铜时,铮蒸气在空气中冷凝、氧化形成氧化钵烟尘。
( 3 )有机物质的不完全燃烧,其所形成的微粒直径多在o . 5μm以下,如木材、油、煤炭等燃烧时所产生的烟。
此外,对铸件翻砂、清砂作业时或在生产中使用粉末状物质在进行?昆合、过筛、包装、搬运等操作时,也可产生多1ft粉尘;沉积的粉尘由于振动或气流的影响重又回到空气中(二次扬尘)也是生产性粉尘的一项主要来源。
考试群:598326475 生产性粉尘来源于以下几方面: (1)固体物质的机械加工、粉碎,其所形成的尘粒,小者可为超显微镜下可见的微细粒子,大者肉眼即可看到,如金属的研磨、切削,矿石或岩石的钻孔、爆破、破碎、磨粉以及粮谷加工等。
( 2 )物质加热时产生的蒸气可在空气中凝结成小颗粒,或者被氧化形成颗粒状物质,其所形成的微粒直径多小于1μm,如熔炼黄铜时,铮蒸气在空气中冷凝、氧化形成氧化钵烟尘。
( 3 )有机物质的不完全燃烧,其所形成的微粒直径多在o . 5μm以下,如木材、油、煤炭等燃烧时所产生的烟。
此外,对铸件翻砂、清砂作业时或在生产中使用粉末状物质在进行?昆合、过筛、包装、搬运等操作时,也可产生多1ft粉尘;沉积的粉尘由于振动或气流的影响重又回到空气中(二次扬尘)也是生产性粉尘的一项主要来源。
考试群:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 203
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 生产性粉尘根据其性质可分为三类。
1 )元机性粉尘(1)矿物性粉尘,例如煤尘、硅石、石棉、滑石等。
( 2 )金属性粉尘,例如铁、锡、铝、铅、锚等。
( 3 )人工无机性粉尘,例如水泥、金刚砂、玻璃纤维等。
2 )有机性粉尘(1)植物性粉尘,例如棉、麻、面粉、木材、烟草、茶等。
( 2 )动物性粉尘,例如兽毛、角质、骨质、毛发等。
( 3 )人工有机粉尘,例如有机燃料、炸药、人造纤维等。
3 )泪合性粉尘混合性粉尘指上述各种粉尘泪合存在。
在生产环境中,最常见的是混合性粉尘。
注安生产性粉尘根据其性质可分为三类。
1 )元机性粉尘(1)矿物性粉尘,例如煤尘、硅石、石棉、滑石等。
( 2 )金属性粉尘,例如铁、锡、铝、铅、锚等。
( 3 )人工无机性粉尘,例如水泥、金刚砂、玻璃纤维等。
2 )有机性粉尘(1)植物性粉尘,例如棉、麻、面粉、木材、烟草、茶等。
( 2 )动物性粉尘,例如兽毛、角质、骨质、毛发等。
( 3 )人工有机粉尘,例如有机燃料、炸药、人造纤维等。
3 )泪合性粉尘混合性粉尘指上述各种粉尘泪合存在。
在生产环境中,最常见的是混合性粉尘。
注安

Front: 。劳动者一般在接触砂尘5- 1 0年才发病,有的潜伏期可长达1 5 - 2 0 年。接触游离二氧化硅含量高的粉尘,也有1- 2年发病的。其机理是由于砂尘进入肺内,可引起肺泡的防御反应,成为尘细胞。其基本病变是砂结节的形成和弥漫性问质纤维增生,主要是引起肺纤维性改变。
MNLink: <2019版管理教材 > - 204

MNLink: <2019版管理教材 > - 204
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 生产性粉尘的种类繁多,理化性状不同,对人体所造成的危害也是多种多样的。
就其病理性质可概况如下几种: (1)全身中毒"性,例如铅、锤、碑化物等粉尘。
( 2 )局部刺激性,例如生石灰、漂白粉、水泥、烟草等粉尘。
( 3 )变态反应性,例如大麻、黄麻、面粉、羽毛、辞烟等粉尘。
( 4 )光感应性,例如沥青粉尘。
(5 )感染性,例如破烂布屑、兽毛、谷粒等粉尘有时附有病原菌。
( 6 )致癌性,例如铭、镇、肺、石棉及某些光感应性和放射性物质的粉尘。
( 7 )尘肺,例如煤尘、砂尘、砂酸盐尘。
6475 生产性粉尘的种类繁多,理化性状不同,对人体所造成的危害也是多种多样的。
就其病理性质可概况如下几种: (1)全身中毒"性,例如铅、锤、碑化物等粉尘。
( 2 )局部刺激性,例如生石灰、漂白粉、水泥、烟草等粉尘。
( 3 )变态反应性,例如大麻、黄麻、面粉、羽毛、辞烟等粉尘。
( 4 )光感应性,例如沥青粉尘。
(5 )感染性,例如破烂布屑、兽毛、谷粒等粉尘有时附有病原菌。
( 6 )致癌性,例如铭、镇、肺、石棉及某些光感应性和放射性物质的粉尘。
( 7 )尘肺,例如煤尘、砂尘、砂酸盐尘。
6475

Q: 从病因上分析,可将尘肺分为6 类:矽[...]。
A: 肺、硅酸盐肺、炭尘肺、金属尘肺、混合性尘肺、有机尘肺
Q: 从病因上分析,可将尘肺分为6 类:矽[...]。
A: 肺、硅酸盐肺、炭尘肺、金属尘肺、混合性尘肺、有机尘肺
MNLink: <2019版管理教材 > - 204

Q: 《职业病分类和目录H国卫疾控发( 2 0 1 3 J 4 8号),列出了1 3类法定尘肺病,即矽肺，[...],
A: 煤工尘肺、石墨尘肺、炭黑尘肺、石棉肺、滑石尘肺、水泥尘肺、云母尘肺、陶工尘肺、铝尘肺、电焊工尘肺、铸工尘肺
Q: 《职业病分类和目录H国卫疾控发( 2 0 1 3 J 4 8号),列出了1 3类法定尘肺病,即矽肺，[...],
A: 煤工尘肺、石墨尘肺、炭黑尘肺、石棉肺、滑石尘肺、水泥尘肺、云母尘肺、陶工尘肺、铝尘肺、电焊工尘肺、铸工尘肺
MNLink: <2019版管理教材 > - 204

Q: 凡少量化学物质进人机体后,能与机体组织发生化学或物理化学作用,破坏正常生理功能,[...]。
A: 引起机体暂时的或长期的病理状态的,称为毒物
Q: 凡少量化学物质进人机体后,能与机体组织发生化学或物理化学作用,破坏正常生理功能,[...]。
A: 引起机体暂时的或长期的病理状态的,称为毒物
MNLink: <2019版管理教材 > - 205

Q: 在生产经营活动中,通常会生产或使用化学物质,它们发散并存在于工作环境空气中,对劳动者的健康产生危害,这些化学物质称为[...]([...] ) 。
A: 生产性毒物; 或化学性有害物质
Q: 在生产经营活动中,通常会生产或使用化学物质,它们发散并存在于工作环境空气中,对劳动者的健康产生危害,这些化学物质称为[...]([...] ) 。
A: 生产性毒物; 或化学性有害物质
MNLink: <2019版管理教材 > - 205

MNLink: <2019版管理教材 > - 205
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 影响毒物毒性作用的因素如下: (1)化学结构。
毒物的化学结构对其毒性有直接影响。
在各类有机非电解质之间,其毒性大小依次为芳炬〉醇〉酣〉环炬〉脂肪炬。
同类有机化合物中卤族元素取代氢时,毒性增加。
( 2 )物理特性。
毒物的溶解度、分解度、挥发性等与毒物的毒性作用有密切关系O . 199.
》安全生产管理毒物在水中溶解度越大,其毒性越大;分解度越大,不仅化学活性增加,而且易进到呼吸道的深层部位而增加毒性作用;挥发性越大,危害性越大。
一般,毒物沸点与空气中毒物浓度和危害程度成反比。
( 3 )毒物剂量。
毒物进入人体内需要达到一定剂量才会引起中毒。
在生产条件下,与毒物在工作场所空气中的浓度和接触时间有密切关系。
( 4 )毒物联合作用。
在生产环境中,毒物往往不是单独存在的,而是与其他毒物共存,可对人体产生联合毒性作用,可表现为相加作用、相乘作用、拮抗作用。
( 5 )生产环境与劳动条件。
生产环境的温度、湿度、气压、气流等能影响毒物的毒性作用。
高温可促进毒物挥发,增加人体吸收毒物的速度;湿度大可促使某些毒物如氯化氢、氟化氢的毒性增加;高气压可使毒物在体液中的府解度增加;劳动强度增大时人体对毒物更敏感,或吸收量加大。
( 6 )个体状态。
接触同一剂量的毒物,不同个体的反应可迥然不同。
引起这种差异的个体因素包括健康状况、年龄、性别、营养、生活习惯和对毒物的敏感性等。
二般,未成年人和妇女生理变动期(经期、孕期、哺乳期)对某些毒物敏感性较高。
烟酒嗜好往往增加毒物的毒性作用。
也有遗传缺陷或遗传疾病等遗传因素,造成个体对某些化学物质更为敏感。
326475 影响毒物毒性作用的因素如下: (1)化学结构。
毒物的化学结构对其毒性有直接影响。
在各类有机非电解质之间,其毒性大小依次为芳炬〉醇〉酣〉环炬〉脂肪炬。
同类有机化合物中卤族元素取代氢时,毒性增加。
( 2 )物理特性。
毒物的溶解度、分解度、挥发性等与毒物的毒性作用有密切关系O . 199.
》安全生产管理毒物在水中溶解度越大,其毒性越大;分解度越大,不仅化学活性增加,而且易进到呼吸道的深层部位而增加毒性作用;挥发性越大,危害性越大。
一般,毒物沸点与空气中毒物浓度和危害程度成反比。
( 3 )毒物剂量。
毒物进入人体内需要达到一定剂量才会引起中毒。
在生产条件下,与毒物在工作场所空气中的浓度和接触时间有密切关系。
( 4 )毒物联合作用。
在生产环境中,毒物往往不是单独存在的,而是与其他毒物共存,可对人体产生联合毒性作用,可表现为相加作用、相乘作用、拮抗作用。
( 5 )生产环境与劳动条件。
生产环境的温度、湿度、气压、气流等能影响毒物的毒性作用。
高温可促进毒物挥发,增加人体吸收毒物的速度;湿度大可促使某些毒物如氯化氢、氟化氢的毒性增加;高气压可使毒物在体液中的府解度增加;劳动强度增大时人体对毒物更敏感,或吸收量加大。
( 6 )个体状态。
接触同一剂量的毒物,不同个体的反应可迥然不同。
引起这种差异的个体因素包括健康状况、年龄、性别、营养、生活习惯和对毒物的敏感性等。
二般,未成年人和妇女生理变动期(经期、孕期、哺乳期)对某些毒物敏感性较高。
烟酒嗜好往往增加毒物的毒性作用。
也有遗传缺陷或遗传疾病等遗传因素,造成个体对某些化学物质更为敏感。
326475

Front: 中毒有急性、慢性之分,也可能以身体某个脏器的损害为主,表现多种多样。
MNLink: <2019版管理教材 > - 206

Front: 劳动者在生产过程中过量接触生产性毒物引起的中毒,称为职业中毒。
MNLink: <2019版管理教材 > - 206

MNLink: <2019版管理教材 > - 207
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 )生产性毒物侵人人体的途径(1)吸人。
呈气体、蒸气、气溶胶(粉尘、烟、雾)状态的毒物经呼吸道进人体内O 进人呼吸道的毒物,可通过肺泡直接进人血液循环,其毒性作用大,发生快。
大多数情况下,毒物都是由此途径进入人体的。
( 2 )经皮吸收。
在作业过程中经皮肤吸收而导致中毒者也较常见。
经皮吸收有两种,经表皮或经过汗腺、毛囊等吸收,吸收后直接进入血液循环。
( 3 )食人。
较少见,可为误食或吞人。
氧化物可在口腔中经站膜吸收0 试群:598326475 2 )生产性毒物侵人人体的途径(1)吸人。
呈气体、蒸气、气溶胶(粉尘、烟、雾)状态的毒物经呼吸道进人体内O 进人呼吸道的毒物,可通过肺泡直接进人血液循环,其毒性作用大,发生快。
大多数情况下,毒物都是由此途径进入人体的。
( 2 )经皮吸收。
在作业过程中经皮肤吸收而导致中毒者也较常见。
经皮吸收有两种,经表皮或经过汗腺、毛囊等吸收,吸收后直接进入血液循环。
( 3 )食人。
较少见,可为误食或吞人。
氧化物可在口腔中经站膜吸收0 试群:598326475

Q: 侵入人体的生产性毒物引起的职业中毒,按发病过程可分为三种类型:(1)[...]。由毒物→次或短时间内大量进入人体所致。多数由生产事故或违反操作规程所引起。( [...]。慢性中毒是长期小剂量毒物进入机体所致O绝大多数是由蓄积作用的毒物引起的O( 3 )[...]。亚急性中毒介于以上两者之间,在短时间内有较大量毒物进入人体所产生的中毒现象。
A: 急性中毒; 2 )慢性中毒; 亚急性中毒
Q: 侵入人体的生产性毒物引起的职业中毒,按发病过程可分为三种类型:(1)[...]。由毒物→次或短时间内大量进入人体所致。多数由生产事故或违反操作规程所引起。( [...]。慢性中毒是长期小剂量毒物进入机体所致O绝大多数是由蓄积作用的毒物引起的O( 3 )[...]。亚急性中毒介于以上两者之间,在短时间内有较大量毒物进入人体所产生的中毒现象。
A: 急性中毒; 2 )慢性中毒; 亚急性中毒
MNLink: <2019版管理教材 > - 207

Q: 接触工业毒物,[...]。
A: 无中毒症状和体征,但实验室检查体内毒物或其代谢产物超过正常值的态称为带毒状态,如铅吸收带毒状态等
Q: 接触工业毒物,[...]。
A: 无中毒症状和体征,但实验室检查体内毒物或其代谢产物超过正常值的态称为带毒状态,如铅吸收带毒状态等
MNLink: <2019版管理教材 > - 207

Front: 作业场所常见的物理性职业病危害因素包括噪声、振动、电磁辐射、异常气象条件(气温、气流、气压)等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 208

在生产过程中,由于机器转动、气体排放、工件撞击与摩擦所产生的噪声,称为生产性噪声或工业噪声。可归纳以F三类:(1)空气动力噪声,由于气体压力变化引起气体扰动,气体与其他物体相互作用所致,例如各种风机、空气压缩机、风动工具、喷气发动机、汽轮机等因压力脉冲和气体排放发出的噪声。( 2 )机械性噪声,指机械撞击、摩擦或质量不平衡旋转等机械力作用下引起固体部件振动所产生的噪声,例如各种车床、电锯、电刨、球磨机、砂轮机、织布机等发出的噪=lo-尸O( 3 )电磁噪声,由于磁场脉冲,磁致伸缩引起电气部件振动所致,例如电磁式振动台和振荡器、大型电动机、发电机和变压器等产生的噪声。
在生产过程中,由于机器转动、气体排放、工件撞击与摩擦所产生的噪声,称为生产性噪声或工业噪声。可归纳以F三类:(1)空气动力噪声,由于气体压力变化引起气体扰动,气体与其他物体相互作用所致,例如各种风机、空气压缩机、风动工具、喷气发动机、汽轮机等因压力脉冲和气体排放发出的噪声。( 2 )机械性噪声,指机械撞击、摩擦或质量不平衡旋转等机械力作用下引起固体部件振动所产生的噪声,例如各种车床、电锯、电刨、球磨机、砂轮机、织布机等发出的噪=lo-尸O( 3 )电磁噪声,由于磁场脉冲,磁致伸缩引起电气部件振动所致,例如电磁式振动台和振荡器、大型电动机、发电机和变压器等产生的噪声。
MNLink: <2019版管理教材 > - 208

MNLink: <2019版管理教材 > - 208
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 )生产性噪声引起的职业病噪声聋由于长时间接触噪声导致的昕阔升高,不能恢复到原有水平的,称为永久性昕力阔移,临床上称噪声聋。
职业噪声还具有昕觉外效应,可引起人体其他器官或机能异常。
2 )生产性噪声引起的职业病噪声聋由于长时间接触噪声导致的昕阔升高,不能恢复到原有水平的,称为永久性昕力阔移,临床上称噪声聋。
职业噪声还具有昕觉外效应,可引起人体其他器官或机能异常。

Front: 生产中手臂所受到的局部振动所造成的危害较为明显和严重,国家已将其导致的手臂振动病列入职业病
MNLink: <2019版管理教材 > - 208

MNLink: <2019版管理教材 > - 209
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 .
电磁辐射在作业场所中可能接触的几种电础辐射简述如下: 1 )非电离辐射(1)高频作业、微波作业等辐射。
高频作业主要有高频感应加热,如金属的热处理、表面碎火、金属熔炼、热轧及高频焊接等,工人作业地带高频电磁场主要来自高频设备的辐射隙,元屏蔽的高频输出变压器常是工人操作位的主要辐射源。
射频辐射对人体的影响不会导致组织器官的器质性损伤,主要引起功能性改变,并具有可逆性特征,症状往往在停止接触数周或数月后可恢复。
微波能具有加热快、效率高、节省能源的特点。
微波加热广泛用于橡胶、食品、木材、皮革、茶叶加工等,以及医药、纺织印染等行业。
烘干粮食、处理种子及消灭害虫是微波在农业方面的重要应用。
微波对机体的影响分致热效应和非致热效应两类,由于微波可选择性加热含水分组织而可造成机体热伤害,非致热效应主要表现在神经、分泌和心血管系统。
( 2 )红外线辐射。
在生产环境中,加热金属、熔融玻璃、强发光体等可成为红外线辐射源。
炼钢工、铸造工、轧钢工、锻造工、玻璃熔吹工、烧瓷工、焊接工等可接触到红外线辐射。
白内障是长期接触红外辐射而引起的常见职业病,其原因是红外线可致晶状体损伤。
职业性白内障己列入我国职业病名单。
( 3 )紫外线辐射。
生产环境中,物体温度达1 2 0 0"{:以上辐射的电磁波谱中即可出现紫外线。
随着物体温度的升高,辐射的紫外线频率增高。
常见的工业辐射源有冶炼炉(高炉、平炉、电炉)、电焊、氧乙;快气焊、氧弧焊、等离子焊接等。
紫外线作用于皮肤能引起红斑反应。
强烈的紫外线辐射可引起皮炎,皮肤接触沥青后再经紫外线照射,能发生严重的光感性皮炎,并伴有头痛、恶心、体温升高等症状,长期受紫外线照射,可发生温菇、毛囊炎、皮肤萎缩、色素沉着,甚至可导致皮肤癌的发生。
在作业场所比较多见的是紫外线对眼睛的损伤,即由电弧光照射所引起的职业病-一电光性眼炎。
此外,在雪地作业、航空航海作业时,受到大量太阳光中紫外线的照射时,也可引起类似电光性眼炎的角膜、结膜损伤,称为太阳光眼炎或雪盲症。
( 4 )激光辐射。
激光也是电磁波,属于非电离辐射。
激光被广泛应用于工业、农业、国防、医疗和科研等领域。
在工业生产中主要利用激光辐射能量集中的特点,进行焊接、打孔、切割、热处理等作业。
激光对健康的影响主要由其热效应和光化学效应造成的,可引起机体内某些酶、氨基酸、蛋白质、核酸等的活性降低甚至失活。
眼部受激光照射后, 注安考试群:598326475 3 .
电磁辐射在作业场所中可能接触的几种电础辐射简述如下: 1 )非电离辐射(1)高频作业、微波作业等辐射。
高频作业主要有高频感应加热,如金属的热处理、表面碎火、金属熔炼、热轧及高频焊接等,工人作业地带高频电磁场主要来自高频设备的辐射隙,元屏蔽的高频输出变压器常是工人操作位的主要辐射源。
射频辐射对人体的影响不会导致组织器官的器质性损伤,主要引起功能性改变,并具有可逆性特征,症状往往在停止接触数周或数月后可恢复。
微波能具有加热快、效率高、节省能源的特点。
微波加热广泛用于橡胶、食品、木材、皮革、茶叶加工等,以及医药、纺织印染等行业。
烘干粮食、处理种子及消灭害虫是微波在农业方面的重要应用。
微波对机体的影响分致热效应和非致热效应两类,由于微波可选择性加热含水分组织而可造成机体热伤害,非致热效应主要表现在神经、分泌和心血管系统。
( 2 )红外线辐射。
在生产环境中,加热金属、熔融玻璃、强发光体等可成为红外线辐射源。
炼钢工、铸造工、轧钢工、锻造工、玻璃熔吹工、烧瓷工、焊接工等可接触到红外线辐射。
白内障是长期接触红外辐射而引起的常见职业病,其原因是红外线可致晶状体损伤。
职业性白内障己列入我国职业病名单。
( 3 )紫外线辐射。
生产环境中,物体温度达1 2 0 0"{:以上辐射的电磁波谱中即可出现紫外线。
随着物体温度的升高,辐射的紫外线频率增高。
常见的工业辐射源有冶炼炉(高炉、平炉、电炉)、电焊、氧乙;快气焊、氧弧焊、等离子焊接等。
紫外线作用于皮肤能引起红斑反应。
强烈的紫外线辐射可引起皮炎,皮肤接触沥青后再经紫外线照射,能发生严重的光感性皮炎,并伴有头痛、恶心、体温升高等症状,长期受紫外线照射,可发生温菇、毛囊炎、皮肤萎缩、色素沉着,甚至可导致皮肤癌的发生。
在作业场所比较多见的是紫外线对眼睛的损伤,即由电弧光照射所引起的职业病-一电光性眼炎。
此外,在雪地作业、航空航海作业时,受到大量太阳光中紫外线的照射时,也可引起类似电光性眼炎的角膜、结膜损伤,称为太阳光眼炎或雪盲症。
( 4 )激光辐射。
激光也是电磁波,属于非电离辐射。
激光被广泛应用于工业、农业、国防、医疗和科研等领域。
在工业生产中主要利用激光辐射能量集中的特点,进行焊接、打孔、切割、热处理等作业。
激光对健康的影响主要由其热效应和光化学效应造成的,可引起机体内某些酶、氨基酸、蛋白质、核酸等的活性降低甚至失活。
眼部受激光照射后, 注安考试群:598326475

Q: [...]。
A: 凡能引起物质电离的各种辐射称为电离辐射,如各种天然放射性核素和人工放射性核素、X线机等
Q: [...]。
A: 凡能引起物质电离的各种辐射称为电离辐射,如各种天然放射性核素和人工放射性核素、X线机等
MNLink: <2019版管理教材 > - 210

Q: 放射性疾病是人体受各种电离辐射照射而发生的各种类型和不同程度损伤(或疾病)的总称。它包括:[...]。
A: 1全身性放射性疾病,如急、慢性放射病;2局部放射性疾病,如急、慢性放射性皮炎,放射性白内障;3放射所致远期损伤,如放射所致白血病
Q: 放射性疾病是人体受各种电离辐射照射而发生的各种类型和不同程度损伤(或疾病)的总称。它包括:[...]。
A: 1全身性放射性疾病,如急、慢性放射病;2局部放射性疾病,如急、慢性放射性皮炎,放射性白内障;3放射所致远期损伤,如放射所致白血病
MNLink: <2019版管理教材 > - 210

Q: 除战时核武器爆炸引起之外,放射性疾病常见于核能和放射装置应用中的意外事故,或由于防护条件不佳所致职业性损伤。[...]。
A: 列为国家法定职业病的,包括急性外照射放射病、慢性外照射放射病、外照射皮肤放射损伤和内照射放射病等四种
Q: 除战时核武器爆炸引起之外,放射性疾病常见于核能和放射装置应用中的意外事故,或由于防护条件不佳所致职业性损伤。[...]。
A: 列为国家法定职业病的,包括急性外照射放射病、慢性外照射放射病、外照射皮肤放射损伤和内照射放射病等四种
MNLink: <2019版管理教材 > - 210

Q: ( 1 )高温强热辐射作业。王作场所有生产性热橱,其散热量大于2 3 W/C m) • h )或84 kJ/( m3 • h )的车间;或当室夕|、实际出现本地也夏季通风室外计算温度时1 [...]1:1冶金工业的炼钢、炼铁、轧钢车间,机械制造工业的铸造、锻造、热处理车间,建材工业的陶资、玻璃、措资、砖瓦等窑炉车间,火力电厂和轮船的锅炉间等,这些作业环境的特点是气温高、热辐射强度大,相对温度低,形成干热环境。
A: 二作场所的气温高于室外2" C 或2"C以上的作业,均属高温、强热辐射作业。-((
Q: ( 1 )高温强热辐射作业。王作场所有生产性热橱,其散热量大于2 3 W/C m) • h )或84 kJ/( m3 • h )的车间;或当室夕|、实际出现本地也夏季通风室外计算温度时1 [...]1:1冶金工业的炼钢、炼铁、轧钢车间,机械制造工业的铸造、锻造、热处理车间,建材工业的陶资、玻璃、措资、砖瓦等窑炉车间,火力电厂和轮船的锅炉间等,这些作业环境的特点是气温高、热辐射强度大,相对温度低,形成干热环境。
A: 二作场所的气温高于室外2" C 或2"C以上的作业,均属高温、强热辐射作业。-((
MNLink: <2019版管理教材 > - 211

Front: 低温作业。接触低温环境主要见于冬天在寒冷地区或极地从事野外作业,如建筑、装卸、农业、渔业、地质勘探、科学考察,或在寒冷天气中进行战争或军事训练。在冬季室内因条件限制或其他原因而无采暖设备,亦可形成低温作业环境。在冷库或地害等人工低温环境中工作,人工冷却剂的储存或运输过程中发生意外,亦可使接触者受低温侵袭。
MNLink: <2019版管理教材 > - 211

Q: 高气压作业。[...]。潜水作业常见于水下施工、海洋资料及海洋生物研究、沉船打捞等。[...]。
A: 高气压作业主要有潜水作业和潜涵作业; 潜涵作业主要出现于修筑地下隧道或桥墩,工人在地下水位以下的深处或沉降于水下的潜涵内工作,为排出涵内的水,需通人较高压力的高压气
Q: 高气压作业。[...]。潜水作业常见于水下施工、海洋资料及海洋生物研究、沉船打捞等。[...]。
A: 高气压作业主要有潜水作业和潜涵作业; 潜涵作业主要出现于修筑地下隧道或桥墩,工人在地下水位以下的深处或沉降于水下的潜涵内工作,为排出涵内的水,需通人较高压力的高压气
MNLink: <2019版管理教材 > - 211

)高低气压作业对机体的影响。高气压对机体的影响,在不同阶段表现不同。在加压过程中,可引起耳充塞感、耳鸣、头晕等,甚至造成鼓膜破裂。在高气压作业条件下,欲恢复到常压状态时,有个减压过程,在减压过程中,如果减压过速,则可引起减压病。低气压作业对机体的影响主要是由于低氧性缺氧而引起的损害,如高原病。
)高低气压作业对机体的影响。高气压对机体的影响,在不同阶段表现不同。在加压过程中,可引起耳充塞感、耳鸣、头晕等,甚至造成鼓膜破裂。在高气压作业条件下,欲恢复到常压状态时,有个减压过程,在减压过程中,如果减压过速,则可引起减压病。低气压作业对机体的影响主要是由于低氧性缺氧而引起的损害,如高原病。
MNLink: <2019版管理教材 > - 212

Q: 中暑在临床上可分为三种类型,即[...]、热痉[...]。重症中暑可出现昏倒或瘟孪,皮肤干燥无汗,体温在40 "c以上等症状。
A: 热射病; 孪和热衰竭
Q: 中暑在临床上可分为三种类型,即[...]、热痉[...]。重症中暑可出现昏倒或瘟孪,皮肤干燥无汗,体温在40 "c以上等症状。
A: 热射病; 孪和热衰竭
MNLink: <2019版管理教材 > - 212

Front: 减压病。急性减压病主要发生在潜水作业后,减压病的症状主要表现为:皮肤奇痒、灼热感、紫钳、大理石样斑纹;肌肉、关节和骨髓酸痛或针刺样剧烈疼痛,头痛、眩晕、失明、听力减退等
MNLink: <2019版管理教材 > - 212

Q: 高原病。高原病是发生于高原低氧环境下的一种疾病。急性高原病分为三型:[...]。
A: 急性高原反应、高原肺水肿、高原脑水肿等
Q: 高原病。高原病是发生于高原低氧环境下的一种疾病。急性高原病分为三型:[...]。
A: 急性高原反应、高原肺水肿、高原脑水肿等
MNLink: <2019版管理教材 > - 212

Front: 与职业有关的、能引起恶性肿瘤的有害因素称为职业性致癌因素。由职业性致癌因素所致的癌症称为职业癌。
MNLink: <2019版管理教材 > - 212

MNLink: <2019版管理教材 > - 212
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 经过流行病学调查和动物实验,有明确证据表明对人有致癌作用的物质,称为确认致癌物,如苯、沥青、炼焦油、芳香胶、石棉、铭、芥子气、氯甲甲醋、氯乙烯、放射性物质等,见表4- 4。
安考试群经过流行病学调查和动物实验,有明确证据表明对人有致癌作用的物质,称为确认致癌物,如苯、沥青、炼焦油、芳香胶、石棉、铭、芥子气、氯甲甲醋、氯乙烯、放射性物质等,见表4- 4。
安考试群

MNLink: <2019版管理教材 > - 213
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 我国已将石棉、联苯胶、苯、氯甲甲醋、肺、氯乙烯、焦炉烟气、锵酸盐等所致的肿瘤,列入职业病名单.
c职业性肿瘤的接触行业及丁-种见表4 -50 我国已将石棉、联苯胶、苯、氯甲甲醋、肺、氯乙烯、焦炉烟气、锵酸盐等所致的肿瘤,列入职业病名单.
c职业性肿瘤的接触行业及丁-种见表4 -50

Q: 生物因素所致职业病是指劳动者在生产条件下,接触生物性职业性有害因素而出现的职业病。[...]。
A: 目前,我国将炭瘟病、森林脑炎、布鲁氏菌病、艾滋病和莱姆病列为法定职业病
Q: 生物因素所致职业病是指劳动者在生产条件下,接触生物性职业性有害因素而出现的职业病。[...]。
A: 目前,我国将炭瘟病、森林脑炎、布鲁氏菌病、艾滋病和莱姆病列为法定职业病
MNLink: <2019版管理教材 > - 213

Front: 炭瘟病的职业性高危人群主要是牧场工人、屠宰工、剪毛工、搬运工、皮革厂工人、毛纺工、缝皮工及兽医等。炭瘟病的潜伏期较短,一般为1 - 3 天,最短仅为1 2h。炭瘟病临床分为皮肤型、肺型、肠型三种,且可继发败血症型、脑膜炎型。
MNLink: <2019版管理教材 > - 213

Q: 森林脑炎是由病毒引起的自然疫源性疾病,是林区特有的疾病,[...]明显的季节性,每年5月上旬开始,6 月上、中旬达高峰,7 月后则多散发。
A: 传播媒介是硬蜱，有
Q: 森林脑炎是由病毒引起的自然疫源性疾病,是林区特有的疾病,[...]明显的季节性,每年5月上旬开始,6 月上、中旬达高峰,7 月后则多散发。
A: 传播媒介是硬蜱，有
MNLink: <2019版管理教材 > - 213

Front: 森林脑炎起病急剧,突发高热可迅速到4 00C以上,并有头痛、恶心、呕吐、意识不清等,可迅速出现脑膜刺激症状,多为重症。神经系统症状以瘫痪、脑膜剌激症及意识障碍为主。常出现颈部肌肉、肩脚肌、上肢肌瘫0
MNLink: <2019版管理教材 > - 214

Q: [...]由布鲁氏杆菌病引起的人畜共患性传染病,[...]。发热是布鲁氏杆菌病患者最常见的临床表现之一,常有多发性神经炎,多见于大神经,以坐骨神经最为多见。
A: 布鲁氏菌病是; 传染源以羊、牛、猪为主,主要由病畜传染,因此病畜是皮毛加工等类型企业中职业性感染此病的主要途径
Q: [...]由布鲁氏杆菌病引起的人畜共患性传染病,[...]。发热是布鲁氏杆菌病患者最常见的临床表现之一,常有多发性神经炎,多见于大神经,以坐骨神经最为多见。
A: 布鲁氏菌病是; 传染源以羊、牛、猪为主,主要由病畜传染,因此病畜是皮毛加工等类型企业中职业性感染此病的主要途径
MNLink: <2019版管理教材 > - 214

Q: 莱姆病是由伯氏疏螺旋体所致的自然疫师、性疾病,又称[...]病,[...],临床表现主要为皮肤、心脏、神经和关节等多系统、多脏器损害。本病职业性接触主要见于从事森林工作有关的人员,例如森林调查队员、林业工人等。
A: 莱姆疏螺旋体; 由扁虱(蜱）叮咬传播
Q: 莱姆病是由伯氏疏螺旋体所致的自然疫师、性疾病,又称[...]病,[...],临床表现主要为皮肤、心脏、神经和关节等多系统、多脏器损害。本病职业性接触主要见于从事森林工作有关的人员,例如森林调查队员、林业工人等。
A: 莱姆疏螺旋体; 由扁虱(蜱）叮咬传播
MNLink: <2019版管理教材 > - 214

Front: 莱姆病早期以皮肤慢性游走性红斑为特点,以后出现神经、心脏或关节病变,通常在夏季和早秋发病,可发生于任何年龄,男性略多于女性。
MNLink: <2019版管理教材 > - 214

Q: 人类工效学研究的主要内容如下:(1)人体方面:[...]。( 2 )机器设备:[...]。为此,就要使机器、设备和工具适合于人的解剖、生理和心理学特点,以便充分发挥人和机器的作用。
A: 通过研究劳动生理、劳动时能量代谢、劳动时机体的调节和适应、疲劳、作业能力,采取相应措施,使劳动者在作业过程中,动作迅速、准确,能量消耗减少,疲劳程度减轻,从而提高工作效率,保护劳动者的健康; 目前机器设备一方面朝着大型化、复杂化方向发展,另一方面朝着精细化方向发展,从而使人和机器成为一个统一的整体,即所谓人机系统
Q: 人类工效学研究的主要内容如下:(1)人体方面:[...]。( 2 )机器设备:[...]。为此,就要使机器、设备和工具适合于人的解剖、生理和心理学特点,以便充分发挥人和机器的作用。
A: 通过研究劳动生理、劳动时能量代谢、劳动时机体的调节和适应、疲劳、作业能力,采取相应措施,使劳动者在作业过程中,动作迅速、准确,能量消耗减少,疲劳程度减轻,从而提高工作效率,保护劳动者的健康; 目前机器设备一方面朝着大型化、复杂化方向发展,另一方面朝着精细化方向发展,从而使人和机器成为一个统一的整体,即所谓人机系统
MNLink: <2019版管理教材 > - 215

Front: 。在中国,人类工效学又称为"工效学人机工程学"等。
MNLink: <2019版管理教材 > - 215

对于工作场所中存在的粉尘和化学毒物的采样来说,根据其采样方式的不同又可以分为定点采样和个体采样两种类型。定点采样是指将空气收集器放置在选定的采样点、劳动者的呼吸带进行采样;个体采样是指将空气收集器佩戴在采样对象(选定的作业人员)的前胸上部,其进气口尽量接近呼吸带所进行的采样。
对于工作场所中存在的粉尘和化学毒物的采样来说,根据其采样方式的不同又可以分为定点采样和个体采样两种类型。定点采样是指将空气收集器放置在选定的采样点、劳动者的呼吸带进行采样;个体采样是指将空气收集器佩戴在采样对象(选定的作业人员)的前胸上部,其进气口尽量接近呼吸带所进行的采样。
MNLink: <2019版管理教材 > - 216

Front: 职业病危害因素评价方法
MNLink: <2019版管理教材 > - 216
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
评价的主要方法(1)检查表法。
依据现行职业卫生法律法规、标准编制检查表,逐项检查建设项目在职业卫生方面的符合情况。
该评价方法常用于评价拟建项目在选址、总平面布置、生产工艺与设备布局、车间建筑设计卫生要求、卫生工程防护技术措施、卫生设施、应急救援措施、个体防护措施、职业卫生管理等方面与法律法规、标准的符合性。
该方法的优点是.210.
第四幸职业病危害预防和管理〈简洁、明了。
( 2 )类比法。
通过与拟建项目同类和相似工作场所检测、统计数据,健康检查与监护,职业病发病情况等,类推拟建项目作业场所职业病危害因素的危害情况。
用于比较平1 1 评价拟建项目作业场所职业病危害因素浓度(强度)、职业病危害的后果、拟采用职业病危害防护情施的预期效果等。
类比法的关键在干,类比现场的选择应与拟建项目在生产方式、生产规模、工艺路线、设备技术、]职业卫生管理等方面,有很好的可类i t 性。
( 3 )定量法。
对建设项目工作场所职业病危害因素的浓度(强度上职业病危害因素的罔有危害性、劳动者接触时间等进行综合考虑,按同家职业卫生标准计算危害指数,确定劳动者作业危害程度的等级。

Q: 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当进行[...]。
A: 职业病危害预评价
Q: 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当进行[...]。
A: 职业病危害预评价
MNLink: <2019版管理教材 > - 218

医疗机构建设项目可能产生放射性职业病危害的,建设单位应当向卫生行政部门提交放射性职业病危害预评价报告。卫生行政部门应当自收到预评价报告之日起3 0日内,作出审核决定并书面通知建设单位。未提交预评价报告或者预评价报告未经卫生行政部门审核同意的,不得开工建设。
医疗机构建设项目可能产生放射性职业病危害的,建设单位应当向卫生行政部门提交放射性职业病危害预评价报告。卫生行政部门应当自收到预评价报告之日起3 0日内,作出审核决定并书面通知建设单位。未提交预评价报告或者预评价报告未经卫生行政部门审核同意的,不得开工建设。
MNLink: <2019版管理教材 > - 218

Q: 医疗机构可能产生放射性职业病危害的建设项目竣工盼收时,其放射'性职业病防护设施[...]υ卫生行政部门应当加强对建设单位组织的验收活动和I 验收结果的监督核查。
A: 经卫生行政部门验收合格后,方可投入使用;其他建设项目的职业病防护设施应当由建设单位负责依法组织验收,验收合格后方可投入生产和使用
Q: 医疗机构可能产生放射性职业病危害的建设项目竣工盼收时,其放射'性职业病防护设施[...]υ卫生行政部门应当加强对建设单位组织的验收活动和I 验收结果的监督核查。
A: 经卫生行政部门验收合格后,方可投入使用;其他建设项目的职业病防护设施应当由建设单位负责依法组织验收,验收合格后方可投入生产和使用
MNLink: <2019版管理教材 > - 219

Front: 主要管理工作内容包括:优先采用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料;不生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料;生产经营单位原材料供应商的活动也必须符合安全健康要求;不采用有危害的技术、工艺和材料,不隐瞒其危害;可能产生职业病危害的设备有中文说明书;在可能产生职业病危害的设备醒目位置,设置警示标识和中文警示说明;使用、生产、经营可能产生职业病危害的化学品,要有中文说明书;使用放射性同位素和含有放射性物质、材料的,要有中文说明书;不转嫁职业病危害的作业给不具备职业病防护条件的单位和个人;不接受不具备防护条件的有职业病危害的作业;有毒物品的包装有警示标识和中文瞥示说明o
MNLink: <2019版管理教材 > - 219

Q: [...]主要管理工作内容包括:职业病危害因素的强度或者浓度应符合国家职业卫生标准要求;生产布局合理;有害作业与无害作业分开;在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置报警装置;在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所配置现场急救用品;在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置冲洗设备;对于可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所,应设应急撤离通道;在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设必要的泄险区;放射作业场所应设报警装置;放射性同位素的运输、储存应配置报警装置;一般有毒作业设置黄色区域警示线;高毒作业场所设红色区域警示线;高毒作业应设淋浴间、更衣室、物品存放专用间,还应为女工设冲洗间。
A: 作业场所管理
Q: [...]主要管理工作内容包括:职业病危害因素的强度或者浓度应符合国家职业卫生标准要求;生产布局合理;有害作业与无害作业分开;在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置报警装置;在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所配置现场急救用品;在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置冲洗设备;对于可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所,应设应急撤离通道;在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设必要的泄险区;放射作业场所应设报警装置;放射性同位素的运输、储存应配置报警装置;一般有毒作业设置黄色区域警示线;高毒作业场所设红色区域警示线;高毒作业应设淋浴间、更衣室、物品存放专用间,还应为女工设冲洗间。
A: 作业场所管理
MNLink: <2019版管理教材 > - 219

Q: [...]主要管理工作内容包括:在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度;签订劳动合同时,[...];在醒目位置公布操作规程,公布职业病危害事故应急救援措施,公布作业场所职业病危害因素监测和评价的结果,[...]。
A: 履行告知义务; 在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果,载明职业病危害防护措施和待遇; 告知劳动者职业病健康体检结果;对于患职业病或职业禁忌症的劳动者企业应告知本人
Q: [...]主要管理工作内容包括:在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度;签订劳动合同时,[...];在醒目位置公布操作规程,公布职业病危害事故应急救援措施,公布作业场所职业病危害因素监测和评价的结果,[...]。
A: 履行告知义务; 在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果,载明职业病危害防护措施和待遇; 告知劳动者职业病健康体检结果;对于患职业病或职业禁忌症的劳动者企业应告知本人
MNLink: <2019版管理教材 > - 220

Q: 职业健康监护档案包括劳动者的[...]等有关个人健康资料。
A: 职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗
Q: 职业健康监护档案包括劳动者的[...]等有关个人健康资料。
A: 职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗
MNLink: <2019版管理教材 > - 220

Front: (1)劳动者接触二氧化硅粉尘浓度符合国家卫生标准,每2年1 次;劳动者接触二氧化硅粉尘浓度超过国家卫生标准,每1 年1次。
MNLink: <2019版管理教材 > - 220

Front: ( 3 )矽肺患者每年检查1次。
MNLink: <2019版管理教材 > - 220

Front: )劳动者接触煤尘浓度符合国家卫生标准.每3年l 次;劳动者接触煤尘浓度超过国家卫生标准,每2年l次
MNLink: <2019版管理教材 > - 221

Front: X射线胸片表现为0 +的作业人员医学观察时间为每年l 次,连续观察5年,注1 ·5 年内不能确诊为煤工尘肺患者,应按一 -般接触人群进行检夜。
MNLink: <2019版管理教材 > - 221

Front: )煤工尘肺患者每1- 2年检查1 次。
MNLink: <2019版管理教材 > - 221

Front: 其它粉尘检查周期
在岗期间健康检查周期(1)劳动者接触其他粉尘浓度符合国家卫生标准,每4年1 次,劳动者接触其他粉尘浓度超过国家卫生标准,每2- 3年1次。(2) X射线胸片表现为0 +的作业人员医学观察时间为每年1 次,连续观察5年,若5年内不能确诊为尘肺患者,应按一般接触人群进行检查。(3)尘肺患者每1- 2年检查1次
MNLink: <2019版管理教材 > - 221

Q: 发生或者可能发生急性职业病危害事故时,[...]。卫生行政部门接到报告后,应当及时[...]。[...]。
A: 生产经营单位应当立即采取应急救援和控制措施,并及时报告所在地卫生行政部门和有关部门; 会同有关部门组织调查处理;必要时,可以采取临时控制措施; 卫生行政部门应当组织做好医疗救治工作
Q: 发生或者可能发生急性职业病危害事故时,[...]。卫生行政部门接到报告后,应当及时[...]。[...]。
A: 生产经营单位应当立即采取应急救援和控制措施,并及时报告所在地卫生行政部门和有关部门; 会同有关部门组织调查处理;必要时,可以采取临时控制措施; 卫生行政部门应当组织做好医疗救治工作
MNLink: <2019版管理教材 > - 221

Front: 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》指出,企业要积极开展安全生产预警机制建设,建立完善安全生产动态监控及预持预报体系,每月进行一次安全生产风险分析
MNLink: <2019版管理教材 > - 222

MNLink: <2019版管理教材 > - 222
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (三)预警的特点1. 快速性建立的安全生产预警系统能够灵敏快速地进行信息搜集、传递、处理、识别和发布,这一系统的任何一个环节都必须建立在"快速"的基础上,失去了快速性,预警就失去了意义。因为预警尚未发出,事故很可能已经发生,根本来不及发布警报,也不可能实施预控,事故征兆预警这个"报警器"就没有发挥任何作用。 2 . 准确性安全生产过程中的信息复杂多变,预警不仅要求快速搜集和处理信息,更重要的是要对复杂多变的信息作出准确判断。判断是否正确,关系到整个预缉的成败。要在短时间内对复杂的信息作出正确判断,必须事先针对各种事故制定出科学、实用的信息判断标准和确认程序,并严格按照制定的标准和程序进行判断,避免信息判断及其过程的随意性。 3 . 公开性发现事故征兆,这二信息一经确认,就必须客观、如实地向企业和社会公开发布预警信息。由于事故的发生取决于人、机、环、管等多种复杂因素,控制事故发展和应急救援需要企业、社会的力量,落实相应的防泡和应急处置措施。而公开发布预警预报信息无疑.216. 注是上述措施有效实施的先决条件ο4 . 完备性第五章安全生产应急管理< 预警系统应能全|回收集_ J ; "J~ ~ :t 占相关的各类:信息. 进行安全生产的风阶分析,据此从不同角度、不同层面全过程地分析寻i : i ~ 立征兆的发展态势。 5 . 连贯性要i t E l 使预警分析不致因孤立、片而而得1 :1:错误的结论,每a 次的安全生产风险分析) j L 以上次的风险分析为基础,实现预警预报的闭环,紧密衔接,才能确保预警分析的连贯丰1 1 准确。 (三)预警的特点1. 快速性建立的安全生产预警系统能够灵敏快速地进行信息搜集、传递、处理、识别和发布,这一系统的任何一个环节都必须建立在"快速"的基础上,失去了快速性,预警就失去了意义。因为预警尚未发出,事故很可能已经发生,根本来不及发布警报,也不可能实施预控,事故征兆预警这个"报警器"就没有发挥任何作用。 2 . 准确性安全生产过程中的信息复杂多变,预警不仅要求快速搜集和处理信息,更重要的是要对复杂多变的信息作出准确判断。判断是否正确,关系到整个预缉的成败。要在短时间内对复杂的信息作出正确判断,必须事先针对各种事故制定出科学、实用的信息判断标准和确认程序,并严格按照制定的标准和程序进行判断,避免信息判断及其过程的随意性。 3 . 公开性发现事故征兆,这二信息一经确认,就必须客观、如实地向企业和社会公开发布预警信息。由于事故的发生取决于人、机、环、管等多种复杂因素,控制事故发展和应急救援需要企业、社会的力量,落实相应的防泡和应急处置措施。而公开发布预警预报信息无疑.216. 注是上述措施有效实施的先决条件ο4 . 完备性第五章安全生产应急管理< 预警系统应能全|回收集_ J ; "J~ ~ :t 占相关的各类:信息. 进行安全生产的风阶分析,据此从不同角度、不同层面全过程地分析寻i : i ~ 立征兆的发展态势。 5 . 连贯性要i t E l 使预警分析不致因孤立、片而而得1 :1:错误的结论,每a 次的安全生产风险分析) j L 以上次的风险分析为基础,实现预警预报的闭环,紧密衔接,才能确保预警分析的连贯丰1 1 准确。

MNLink: <2019版管理教材 > - 224
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5 .
信息推断利用现有信息或缺乏的信息进行判断,并进行事故征兆的推断。
由于预警信息系统完成将原始信息向征兆信息转换的功能,因此要求信息基础管理工作必须满足以下条件: (1)规范化。
每个工作岗位都需要有明确的责任和定量的要求,信息来源符合一致性要求O ( 2 )标准化。
采集信息过程中的计量检测等都应有精确的技术标准。
( 3 )统一化。
各类报表、台账、原始凭证都要有统→格式和内容,统一分类编码。
( 4 )程序化。
数据的采集、传递和整理都要有明确的程序、期限和l 责任者。
注安考试群:595 .
信息推断利用现有信息或缺乏的信息进行判断,并进行事故征兆的推断。
由于预警信息系统完成将原始信息向征兆信息转换的功能,因此要求信息基础管理工作必须满足以下条件: (1)规范化。
每个工作岗位都需要有明确的责任和定量的要求,信息来源符合一致性要求O ( 2 )标准化。
采集信息过程中的计量检测等都应有精确的技术标准。
( 3 )统一化。
各类报表、台账、原始凭证都要有统→格式和内容,统一分类编码。
( 4 )程序化。
数据的采集、传递和整理都要有明确的程序、期限和l 责任者。
注安考试群:59

Q: 根据对评价指标的内在特性和了解程度,预警方法有[...]、[...]、[...]三兰种形式,但在实际预警过程中往往出现第四种形式,即误警与漏警。
A: 指标预警; 因素预警; 综合预警
Q: 根据对评价指标的内在特性和了解程度,预警方法有[...]、[...]、[...]三兰种形式,但在实际预警过程中往往出现第四种形式,即误警与漏警。
A: 指标预警; 因素预警; 综合预警
MNLink: <2019版管理教材 > - 225

MNLink: <2019版管理教材 > - 225
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (1)指标预警。指根据预警指标数值大小的变动来发出不同程度的报警。例如,在图5- 1中要进行报警的指标为X,它的安全区域为( X n, X, , ) ,其初等危险区域为(尺,几] 和[ X / " X, , ) ,其高等危险区域为(孔, X rJ 和[凡, XJ),则预警准则如下: .219. 》安全生产管理当Xa<X<Xb 时,不发生报警; 当X c < X ~三 X "或X b ~三 X<Xd 时\发出一级报警; 当X, <X~三 Xc 或Xd运X<Xr时,发出二级报警; 当X ~三 X, 或X二 ~ X I 时,发出三级报警。 Y e c a b d f X (1)指标预警。指根据预警指标数值大小的变动来发出不同程度的报警。例如,在图5- 1中要进行报警的指标为X,它的安全区域为( X n, X, , ) ,其初等危险区域为(尺,几] 和[ X / " X, , ) ,其高等危险区域为(孔, X rJ 和[凡, XJ),则预警准则如下: .219. 》安全生产管理当Xa<X<Xb 时,不发生报警; 当X c < X ~三 X "或X b ~三 X<Xd 时\发出一级报警; 当X, <X~三 Xc 或Xd运X<Xr时,发出二级报警; 当X ~三 X, 或X二 ~ X I 时,发出三级报警。 Y e c a b d f X

因素预警。当某些因素无法采用定量指标进行报警时,可以采用因素预警。该预警方法相对于指标预管是一种定性预警,如在安全管理中,当出现人的不安全行为、管理上缺陷时,就会发出报警。预警准则如下:当因素X出现时,发出报警;当因素X不出现时,不发出报警。这是一种非此即彼的警报方式。
因素预警。当某些因素无法采用定量指标进行报警时,可以采用因素预警。该预警方法相对于指标预管是一种定性预警,如在安全管理中,当出现人的不安全行为、管理上缺陷时,就会发出报警。预警准则如下:当因素X出现时,发出报警;当因素X不出现时,不发出报警。这是一种非此即彼的警报方式。
MNLink: <2019版管理教材 > - 226

Q: [...]。
A: 综合预警。即将上述两种方法结合起来,并把诸多因素综合进行考虑,得出的一种综合报警模式
Q: [...]。
A: 综合预警。即将上述两种方法结合起来,并把诸多因素综合进行考虑,得出的一种综合报警模式
MNLink: <2019版管理教材 > - 226

误警与漏警。误警有两种情况:→种是系统发出某事故臀报,而该事故最终没有出现;另一种是系统发出某事故警报,该事故最终出现,但其发生的级别与预报的程度相差一个等级(如发出高等级警报,而实际上为初等警报)。一般误警指前一种情况,误警原因主要是由于指标设置不当,警报准则过严(即安全区设计过窄,危险区设计过宽 ),信息数据有误。漏警是预警系统未曾发出警报而事故最终发生的现象。主要原因一是小概率事件被排除在考虑之外,而这些小概率事件也有发生的可能,二是预警准则设计过松(即安全区设计过宽,危险区设计过窄)。
误警与漏警。误警有两种情况:→种是系统发出某事故臀报,而该事故最终没有出现;另一种是系统发出某事故警报,该事故最终出现,但其发生的级别与预报的程度相差一个等级(如发出高等级警报,而实际上为初等警报)。一般误警指前一种情况,误警原因主要是由于指标设置不当,警报准则过严(即安全区设计过窄,危险区设计过宽 ),信息数据有误。漏警是预警系统未曾发出警报而事故最终发生的现象。主要原因一是小概率事件被排除在考虑之外,而这些小概率事件也有发生的可能,二是预警准则设计过松(即安全区设计过宽,危险区设计过窄)。
MNLink: <2019版管理教材 > - 226

MNLink: <2019版管理教材 > - 227
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 .
预警系统信号输出及级别对评价对象经过监测、识别、诊断、预测等活动过程后,预警系统需要对整个生产活动的安全状况作出评估,即预警系统信号输出和预警级别的给出O它是顶替活动的重要成果之一。
预警 ; 信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况,按照事故的严重性和紧急程度,颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色,分别代表一般、较重、严重和特别严重4 种级别(町、皿、E、I 级)。
四级预譬如下: I 级预警,表示安全状况特别严重,用红色表示; H级预警,表示受到事故的严重威胁,用橙色表示; 皿级预警,表示处于事故的上升阶段,用黄色表示; N级预警,表示生产活动处于正常生产状态,用蓝色表示。
注安考试群:59833 .
预警系统信号输出及级别对评价对象经过监测、识别、诊断、预测等活动过程后,预警系统需要对整个生产活动的安全状况作出评估,即预警系统信号输出和预警级别的给出O它是顶替活动的重要成果之一。
预警 ; 信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况,按照事故的严重性和紧急程度,颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色,分别代表一般、较重、严重和特别严重4 种级别(町、皿、E、I 级)。
四级预譬如下: I 级预警,表示安全状况特别严重,用红色表示; H级预警,表示受到事故的严重威胁,用橙色表示; 皿级预警,表示处于事故的上升阶段,用黄色表示; N级预警,表示生产活动处于正常生产状态,用蓝色表示。
注安考试群:5983

MNLink: <2019版管理教材 > - 229
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)事故应急救援的基本任务事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动,尽可能地降低事故的后果,包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。
事故应急救援的基本任务包括下述几个方面: (1)立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员O抢救受害人员是应急救援的首要任务。
在应急救援行动中,快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员,是降低伤亡率、减少事故损失的关键。
由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大,应及时指导和组织群众采取各种措施进行自身防护,必要时迅速撤离出危险区或可能受到危害的区域。
在撤离过程中,应积极组织群众开展自救和互救工作。
( 2 )迅速控制事态,并对事故造成的危害进行检测、监测,测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。
及时控制住造成事故的危险调是应急救援工作的重要任务。
只有及时地控制住危险源,防止事故的继续扩展,才能及时有效地进行救援。
特别对发生在城市或人口稠密地区的化学事故,应尽快组织工程抢险队与事故单位技术人员一起及时控制事故继续扩展。
( 3 )消除危害后果,做好现场恢复。
针对事故对人体、动植物、土壤、空气等造成的现实危害和可能的危害,迅速采取封闭、隔离、洗消、监测等措施,防止对人的继续危害和对环境的污染。
及时清理废墟和恢复基本设施,将事故现场恢复至相对稳定的状关号,巳J 、。
( 4 )查清事故原因,评估危害程度。
事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质,评估出事故的危害范围和危险程度,查明人员伤亡情况,做好事故原因调查,并总结救援工作中的经验和教训1 1 0 注安考试群:598326475 (一)事故应急救援的基本任务事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动,尽可能地降低事故的后果,包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。
事故应急救援的基本任务包括下述几个方面: (1)立即组织营救受害人员,组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员O抢救受害人员是应急救援的首要任务。
在应急救援行动中,快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员,是降低伤亡率、减少事故损失的关键。
由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大,应及时指导和组织群众采取各种措施进行自身防护,必要时迅速撤离出危险区或可能受到危害的区域。
在撤离过程中,应积极组织群众开展自救和互救工作。
( 2 )迅速控制事态,并对事故造成的危害进行检测、监测,测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。
及时控制住造成事故的危险调是应急救援工作的重要任务。
只有及时地控制住危险源,防止事故的继续扩展,才能及时有效地进行救援。
特别对发生在城市或人口稠密地区的化学事故,应尽快组织工程抢险队与事故单位技术人员一起及时控制事故继续扩展。
( 3 )消除危害后果,做好现场恢复。
针对事故对人体、动植物、土壤、空气等造成的现实危害和可能的危害,迅速采取封闭、隔离、洗消、监测等措施,防止对人的继续危害和对环境的污染。
及时清理废墟和恢复基本设施,将事故现场恢复至相对稳定的状关号,巳J 、。
( 4 )查清事故原因,评估危害程度。
事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质,评估出事故的危害范围和危险程度,查明人员伤亡情况,做好事故原因调查,并总结救援工作中的经验和教训1 1 0 注安考试群:598326475

Q: 《特种设备安全法》第六十九条[...],报国务院批准后纳入国家突发事件应急预案体系。[...]。特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案,并定期进行应急演练。
A: 规定国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定特种设备重特大事故应急预案; 县级以上地方各级人民政府及其负责特-种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案,建立或者纳入相应的应急处置与救援体系
Q: 《特种设备安全法》第六十九条[...],报国务院批准后纳入国家突发事件应急预案体系。[...]。特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案,并定期进行应急演练。
A: 规定国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定特种设备重特大事故应急预案; 县级以上地方各级人民政府及其负责特-种设备安全监督管理的部门应当依法组织制定本行政区域内特种设备事故应急预案,建立或者纳入相应的应急处置与救援体系
MNLink: <2019版管理教材 > - 231

Q: 突发事件应急管理强调全过程的管理,涵盖了突发事件发生前、中、后的各个阶段,包括为应对突发事件而采取的预先防范措施、事发时采取的应对行动、事发后采取的各种善后措施及减少损害的行为,包括预防、准备、响应和恢复等各个阶段,并充分体现"[...]
A: 预防为主、常备不懈"的应急理念
Q: 突发事件应急管理强调全过程的管理,涵盖了突发事件发生前、中、后的各个阶段,包括为应对突发事件而采取的预先防范措施、事发时采取的应对行动、事发后采取的各种善后措施及减少损害的行为,包括预防、准备、响应和恢复等各个阶段,并充分体现"[...]
A: 预防为主、常备不懈"的应急理念
MNLink: <2019版管理教材 > - 232

Q: 应急管理是一个动态的过程,[...]。
A: 包括预防、准备、响应和恢复四个阶段
Q: 应急管理是一个动态的过程,[...]。
A: 包括预防、准备、响应和恢复四个阶段
MNLink: <2019版管理教材 > - 232

MNLink: <2019版管理教材 > - 233
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 《突发事件应对法》第四十九条进一步规定了事故灾难应对处置的具体要求,内容如下自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后,履行统一领导职责的人民政府可以采取下列一项或者多项应急处置措施: (一)组织营救和救治受害人员,疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施; (二)迅速控制危险隙,标明危险区域,封锁危险场所,划定警戒区,实行交通管制以及其他控制措施; ( 三)立即抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施,向受到危害的人员提供避难场所和生活必需品,实施医疗救护和卫生防疫以及其他保障措施 ; (囚)禁止或者限制使用有关设备、设施,关闭或者限制使用有关场所,中止人员密集的活动或者可能导致危害扩大的生产经营活动以及采取其他保护措施; (五)启用本级人民政府设置的财政预备费和储备的应急救援物资,必要时调用其他急需物资、设备、设施、工具; (六)组织公民参加应急救援和处置工作,要求具有特定专长的人员提供服务; (七)保障食品、饮用水、燃料等基本生活必需品的供应; (八)依法从严惩处囤积居奇、哄抬物价、制假售假等扰乱市场秩序的行为,稳定市场价格,维护市场秩序; (九)依法从严惩处哄抢财物、干扰破坏应急处置工作等扰乱社会秩序的行为,维护社会治安; (十)采取防止发生次生、衍生事件的必要措施。
" 注安考试群:5983264《突发事件应对法》第四十九条进一步规定了事故灾难应对处置的具体要求,内容如下自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后,履行统一领导职责的人民政府可以采取下列一项或者多项应急处置措施: (一)组织营救和救治受害人员,疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施; (二)迅速控制危险隙,标明危险区域,封锁危险场所,划定警戒区,实行交通管制以及其他控制措施; ( 三)立即抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施,向受到危害的人员提供避难场所和生活必需品,实施医疗救护和卫生防疫以及其他保障措施 ; (囚)禁止或者限制使用有关设备、设施,关闭或者限制使用有关场所,中止人员密集的活动或者可能导致危害扩大的生产经营活动以及采取其他保护措施; (五)启用本级人民政府设置的财政预备费和储备的应急救援物资,必要时调用其他急需物资、设备、设施、工具; (六)组织公民参加应急救援和处置工作,要求具有特定专长的人员提供服务; (七)保障食品、饮用水、燃料等基本生活必需品的供应; (八)依法从严惩处囤积居奇、哄抬物价、制假售假等扰乱市场秩序的行为,稳定市场价格,维护市场秩序; (九)依法从严惩处哄抢财物、干扰破坏应急处置工作等扰乱社会秩序的行为,维护社会治安; (十)采取防止发生次生、衍生事件的必要措施。
" 注安考试群:5983264

MNLink: <2019版管理教材 > - 237
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 的出动,设备、物资的调集规模,疏散的范围,应急总指挥的职位等。
典型的响应级别通常可分为三级。
1.
一级紧急情况一级紧急情况指必须利用所有有关部门及一切资源的紧急情况,或者需要各个部门同外部机构联合处理的各种紧急情况,通常要宣布进人紧急状态。
在该级别中,作出主要决定的职责通常是紧急事务管理部门O现场指挥部可在现场作出保护生命和财产以及控制事态所必需的各种决定。
解决整个紧急事件的决定,应该由紧急事务管理部门负责。
2 .
二级紧急情况二级紧急情况指需要两个或更多个部门响应的紧急情况。
该事故的救援需要有关部门的协作,井且提供人员、设备或其他资源。
该级响应需要成立现场指挥部来统一指挥现场.231 .
》安全生产管理的应急救援行动。
3 .
三级紧急情况三级紧急情况指能被一个部门正常可利用的资源处理的紧急情况。
正常可利用的资源指在该部门权力范围内通常可以利用的应急资源,包括人力和物力等。
必要时,该部门可以建立一个现场指挥部,所需的后勤支持、人员或其他资掠增援由本部门负责解决。
的出动,设备、物资的调集规模,疏散的范围,应急总指挥的职位等。
典型的响应级别通常可分为三级。
1.
一级紧急情况一级紧急情况指必须利用所有有关部门及一切资源的紧急情况,或者需要各个部门同外部机构联合处理的各种紧急情况,通常要宣布进人紧急状态。
在该级别中,作出主要决定的职责通常是紧急事务管理部门O现场指挥部可在现场作出保护生命和财产以及控制事态所必需的各种决定。
解决整个紧急事件的决定,应该由紧急事务管理部门负责。
2 .
二级紧急情况二级紧急情况指需要两个或更多个部门响应的紧急情况。
该事故的救援需要有关部门的协作,井且提供人员、设备或其他资源。
该级响应需要成立现场指挥部来统一指挥现场.231 .
》安全生产管理的应急救援行动。
3 .
三级紧急情况三级紧急情况指能被一个部门正常可利用的资源处理的紧急情况。
正常可利用的资源指在该部门权力范围内通常可以利用的应急资源,包括人力和物力等。
必要时,该部门可以建立一个现场指挥部,所需的后勤支持、人员或其他资掠增援由本部门负责解决。

MNLink: <2019版管理教材 > - 238
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 信息网络开通应急资源调配现场指挥到位人员救助一|工 程 抢 险→警戒与交通管制医疗救援人群疏散斗环 境 保 护| 现 场 监 测| 专家支持图5 -3 重大事故应急救援响应程序 注安考试群:598326475 信息网络开通应急资源调配现场指挥到位人员救助一|工 程 抢 险→警戒与交通管制医疗救援人群疏散斗环 境 保 护| 现 场 监 测| 专家支持图5 -3 重大事故应急救援响应程序 注安考试群:598326475

Q: [...]综合应急预案是生产经营单位应急预案体系的总纲,主要从[...],包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。
A: 综合应急预案; 总体上阐述事故的应急工作原则
Q: [...]综合应急预案是生产经营单位应急预案体系的总纲,主要从[...],包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。
A: 综合应急预案; 总体上阐述事故的应急工作原则
MNLink: <2019版管理教材 > - 241

Q: [...]是生产经营单位为应对某[...],或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而定制的应急预案。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。
A: 专项应急预案; 一类型或某几种类型事故
Q: [...]是生产经营单位为应对某[...],或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而定制的应急预案。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。
A: 专项应急预案; 一类型或某几种类型事故
MNLink: <2019版管理教材 > - 242

Q: [...]生产经营单位根据不同事故类型,针对具体的[...],主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。生产经营单位应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施,组织本单位现场作业人员及安全管理等专业人员共同编制现场处置方案o
A: 现场处置方案是; 场所、装置或设施所制定的应急处置措施
Q: [...]生产经营单位根据不同事故类型,针对具体的[...],主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。生产经营单位应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施,组织本单位现场作业人员及安全管理等专业人员共同编制现场处置方案o
A: 现场处置方案是; 场所、装置或设施所制定的应急处置措施
MNLink: <2019版管理教材 > - 242

。生产经营单位编制应急预案包括成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急能力评估、编制应急预案和应急预案评审6 个步骤。
。生产经营单位编制应急预案包括成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急能力评估、编制应急预案和应急预案评审6 个步骤。
MNLink: <2019版管理教材 > - 242

应急响应(1)响应分级。针对事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力,对事故应急响应进行分级,明确分级响应的基本原则。( 2 )响应程序。根据事故级别和发展态势,描述应急指挥机构启动、应急、资源调自己、应急救援、扩大应急等响应程序。( 3 )处置措施。针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围,制定相应的应急处置措施,明确处置原则和具体要求。( 4 )应急结束。明确现场应急响应结束的基本条件和要求。
应急响应(1)响应分级。针对事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力,对事故应急响应进行分级,明确分级响应的基本原则。( 2 )响应程序。根据事故级别和发展态势,描述应急指挥机构启动、应急、资源调自己、应急救援、扩大应急等响应程序。( 3 )处置措施。针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围,制定相应的应急处置措施,明确处置原则和具体要求。( 4 )应急结束。明确现场应急响应结束的基本条件和要求。
MNLink: <2019版管理教材 > - 243

应急演练是指针对事故情景,依据应急预案而模拟开展的预警行动、事故报告、指挥协调、现场处置等活动。
应急演练是指针对事故情景,依据应急预案而模拟开展的预警行动、事故报告、指挥协调、现场处置等活动。
MNLink: <2019版管理教材 > - 246

应急演练的目的主要包括:(1 )检验预案。发现应急预案中存在的问题,提高应急预案的科学性、实用性和可操作性。( 2 )锻炼队伍。熟悉应急预案,提高应急人员在紧急情况下妥善处置事故的能力。(3 )磨合机制。完善应急管理相关部门、单位和人员的工作职责,提高协调配合能力。( 4 )宣传教育。普及应急管理知识,提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力。(5 )完善准备。完善应急管理和应急处置技术,补充应急装备和物资,提高其适用性和可靠性。
应急演练的目的主要包括:(1 )检验预案。发现应急预案中存在的问题,提高应急预案的科学性、实用性和可操作性。( 2 )锻炼队伍。熟悉应急预案,提高应急人员在紧急情况下妥善处置事故的能力。(3 )磨合机制。完善应急管理相关部门、单位和人员的工作职责,提高协调配合能力。( 4 )宣传教育。普及应急管理知识,提高参演和观摩人员风险防范意识和自救互救能力。(5 )完善准备。完善应急管理和应急处置技术,补充应急装备和物资,提高其适用性和可靠性。
MNLink: <2019版管理教材 > - 246

按应急演练组织形式的不同,可分为桌面演练和现场演练两类。(1)桌面演练。指针对事故情景,利用图纸、沙盘、流程图、计算机、视频等辅助手段,依据应急预案而进行交互式讨论或模拟应急状态下应急行动的演练活动。( 2 )现场演练。指选择(或模拟)生产经营活动中的设备设施、装置或场所,设定事故情景,依据应急预案而模拟开展的演练活动。
按应急演练组织形式的不同,可分为桌面演练和现场演练两类。(1)桌面演练。指针对事故情景,利用图纸、沙盘、流程图、计算机、视频等辅助手段,依据应急预案而进行交互式讨论或模拟应急状态下应急行动的演练活动。( 2 )现场演练。指选择(或模拟)生产经营活动中的设备设施、装置或场所,设定事故情景,依据应急预案而模拟开展的演练活动。
MNLink: <2019版管理教材 > - 246

按应急演练内容的不同,可以分为单项演练和综合演练两类。(1)单项演练。指针对应急预案中某项应急响应功能开展的演练活动。( 2 )综合演练。指针对应急预案中多项或全部应急响应功能开展的演练活动。
按应急演练内容的不同,可以分为单项演练和综合演练两类。(1)单项演练。指针对应急预案中某项应急响应功能开展的演练活动。( 2 )综合演练。指针对应急预案中多项或全部应急响应功能开展的演练活动。
MNLink: <2019版管理教材 > - 246

MNLink: <2019版管理教材 > - 249
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (三)应急演练的实施(1)熟悉演练任务和角色。
组织各参演单位和参演人员熟悉各自参演任务和角色,并按照演练方案要求组织开展相应的演练准备工作。
( 2 )组织预演。
在综合应急演练前,演练组织单位或策划人员可按照演练方案或脚本组织桌面演练或合成预演,熟悉演练实施过程的各个环节。
( 3 )安全检查。
确认演练所需的工具、设备设施、技术资料以及参演人员到位。
对应急演练安全保障方案以及设备设施进行检查确认,确保安全保障方案可行,所有设备设施完好。
( 4 )应急演练。
应急演练总指挥下达演练开始指令后,参演单位和人员按照设定的事故情景,实施相应的应急响应行动,直至完成全部演练工作。
演练实施过程中出现特殊或意外情况,演练总指挥可决定中止演练。
( 5 )演练记录。
油练实施过程中,安排专门人员采用文字、照片和音像等手段记录演练过程。
( 6 )评估准备。
演练评估人员根据演练事故情景设计以及具体分工,在演练现场实施过程中展开演练评估工作,记录演练中发现的问题或不足,收集演练评估需要的各种信息和资料o (7 )演练结束。
演练总指挥宣布演练结束,参演人员按预定方案集中进行现场讲评或者有序疏散。
注安考试群:598326475 (三)应急演练的实施(1)熟悉演练任务和角色。
组织各参演单位和参演人员熟悉各自参演任务和角色,并按照演练方案要求组织开展相应的演练准备工作。
( 2 )组织预演。
在综合应急演练前,演练组织单位或策划人员可按照演练方案或脚本组织桌面演练或合成预演,熟悉演练实施过程的各个环节。
( 3 )安全检查。
确认演练所需的工具、设备设施、技术资料以及参演人员到位。
对应急演练安全保障方案以及设备设施进行检查确认,确保安全保障方案可行,所有设备设施完好。
( 4 )应急演练。
应急演练总指挥下达演练开始指令后,参演单位和人员按照设定的事故情景,实施相应的应急响应行动,直至完成全部演练工作。
演练实施过程中出现特殊或意外情况,演练总指挥可决定中止演练。
( 5 )演练记录。
油练实施过程中,安排专门人员采用文字、照片和音像等手段记录演练过程。
( 6 )评估准备。
演练评估人员根据演练事故情景设计以及具体分工,在演练现场实施过程中展开演练评估工作,记录演练中发现的问题或不足,收集演练评估需要的各种信息和资料o (7 )演练结束。
演练总指挥宣布演练结束,参演人员按预定方案集中进行现场讲评或者有序疏散。
注安考试群:598326475

Q: 应急演练坪估([...]。应急演练结束后,在演练现场,评估人员或评估组负责人对演练中发现的问题、不足及取得的成效进行口头点评。( 2 )[...]。评估人员针对演练中观察、记录以及收集的各种信息资料,依据评估标准对应急演练活动全过程进行科学分析和客观评价,并撰写书面评估报告
A: 1)现场点评; 书面评估
Q: 应急演练坪估([...]。应急演练结束后,在演练现场,评估人员或评估组负责人对演练中发现的问题、不足及取得的成效进行口头点评。( 2 )[...]。评估人员针对演练中观察、记录以及收集的各种信息资料,依据评估标准对应急演练活动全过程进行科学分析和客观评价,并撰写书面评估报告
A: 1)现场点评; 书面评估
MNLink: <2019版管理教材 > - 249

应急演练总结演练结束后,由演练组织单位根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料,对演练进行全面总结,并形成演练书面总结报告。报告可对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。演练总结报告的内容主要包括:(1)演练基本概要。( 2 )演练发现的问题,取得的经验和教训。( 3 )应急管理工作建议。
应急演练总结演练结束后,由演练组织单位根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料,对演练进行全面总结,并形成演练书面总结报告。报告可对应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。演练总结报告的内容主要包括:(1)演练基本概要。( 2 )演练发现的问题,取得的经验和教训。( 3 )应急管理工作建议。
MNLink: <2019版管理教材 > - 250

Q: [...](1)应急演练活动结束后,将应急演练工作方案以及应急演练评估、总结报告等文字资料,以及记录演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料[...]。( 2 )[...]。
A: 演练资料归档与备案; 归档保存; 对主管部门要求备案的应急演练资料,演练组织部门(单位)应将相关资料报主管部门备案
Q: [...](1)应急演练活动结束后,将应急演练工作方案以及应急演练评估、总结报告等文字资料,以及记录演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料[...]。( 2 )[...]。
A: 演练资料归档与备案; 归档保存; 对主管部门要求备案的应急演练资料,演练组织部门(单位)应将相关资料报主管部门备案
MNLink: <2019版管理教材 > - 250

(1)按行业划分:根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定}(国务院令第3 0 2号 ),将事故分为火灾、交通、矿山、化学危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、建设施工、特种设备以及其他等事故。
(1)按行业划分:根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定}(国务院令第3 0 2号 ),将事故分为火灾、交通、矿山、化学危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、建设施工、特种设备以及其他等事故。
MNLink: <2019版管理教材 > - 252

按致损因素划分:根据1 9 8 6 年5月3 1日发布的《企业职工伤亡事故分类} ( G B6441) ,伤亡事故是指企业职工在生产劳动过程中,发生的人身伤害和急性中毒。事故的类别包括:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、胡塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。对·事故造成的伤害分析要考虑的因素有受伤部位、受伤性质(人体受伤的类型)、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为。
按致损因素划分:根据1 9 8 6 年5月3 1日发布的《企业职工伤亡事故分类} ( G B6441) ,伤亡事故是指企业职工在生产劳动过程中,发生的人身伤害和急性中毒。事故的类别包括:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、胡塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。对·事故造成的伤害分析要考虑的因素有受伤部位、受伤性质(人体受伤的类型)、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为。
MNLink: <2019版管理教材 > - 252

Q: 照事故造成的伤害程度划分:事故可分为[...]、[...]和[...]。
A: 轻伤事故; 重伤事故; 死亡事故
Q: 照事故造成的伤害程度划分:事故可分为[...]、[...]和[...]。
A: 轻伤事故; 重伤事故; 死亡事故
MNLink: <2019版管理教材 > - 252

Q: 生产安全事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,[...]事故[...]。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。如果事故现场条件特别复杂,难以准确判定事故等级,情况十分危急,上一级部门没有足够能力开展应急救援工作,或者事故性质特殊、社会影响特别重大时,就应当允许越级上报事故。
A: 应当于1h内向; 发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
Q: 生产安全事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,[...]事故[...]。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。如果事故现场条件特别复杂,难以准确判定事故等级,情况十分危急,上一级部门没有足够能力开展应急救援工作,或者事故性质特殊、社会影响特别重大时,就应当允许越级上报事故。
A: 应当于1h内向; 发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
MNLink: <2019版管理教材 > - 252

Q: ( 1 )特别重大事故、重大事故逐级[...]O
A: 上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
Q: ( 1 )特别重大事故、重大事故逐级[...]O
A: 上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
MNLink: <2019版管理教材 > - 252

Q: )[...]
A: 较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门O
Q: )[...]
A: 较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门O
MNLink: <2019版管理教材 > - 252

Q: [...]。
A: 一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
Q: [...]。
A: 一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
MNLink: <2019版管理教材 > - 252

MNLink: <2019版管理教材 > - 253
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 安全生产监督管理部门和负有安全生产l 监督管理职责的有关部门逐级上m " f î - 故 情 况 ,每级上报的H、 I 问不得超过2 h。
事故报告后I J I 现新情况的,J豆豆?及时补报。
向中U i 史发生之日起3 0I J 内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
安全生产监督管理部门和负有安全生产l 监督管理职责的有关部门逐级上m " f î - 故 情 况 ,每级上报的H、 I 问不得超过2 h。
事故报告后I J I 现新情况的,J豆豆?及时补报。
向中U i 史发生之日起3 0I J 内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

MNLink: <2019版管理教材 > - 253
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 上报事故的首要原则是及时。
所谓2h 起点是指接到下级部门报告的时间O以特别重大事故的报告为例,按照报告时限要求的最大值计算,从单位负责人报告县级管理部门,再由县级管理部门报告市级管理部门、市级管理部门报告省级管理部门、省级管理部门报告罔务院管理部门,直至最后报至国务院,总共所需1 1 才间为7ho之所以对上报事故作出这样限制性的时间规定,主要是基于以下原因:快速上报事故,有利于上级部门及时掌握情况,迅速开展应急救援工作。
上级安全管理部门可以及时调集应急救援力量,发挥更多的人力、物力等资源优势,协调各方面的关系,尽快组织实施有效救援。
上报事故的首要原则是及时。
所谓2h 起点是指接到下级部门报告的时间O以特别重大事故的报告为例,按照报告时限要求的最大值计算,从单位负责人报告县级管理部门,再由县级管理部门报告市级管理部门、市级管理部门报告省级管理部门、省级管理部门报告罔务院管理部门,直至最后报至国务院,总共所需1 1 才间为7ho之所以对上报事故作出这样限制性的时间规定,主要是基于以下原因:快速上报事故,有利于上级部门及时掌握情况,迅速开展应急救援工作。
上级安全管理部门可以及时调集应急救援力量,发挥更多的人力、物力等资源优势,协调各方面的关系,尽快组织实施有效救援。

Q: [...]。
A: 特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
Q: [...]。
A: 特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
MNLink: <2019版管理教材 > - 255

Q: [...]。
A: 重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以自.接组织事故调查组进行调查,也可以使权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事战调查组进行调查
Q: [...]。
A: 重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以自.接组织事故调查组进行调查,也可以使权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事战调查组进行调查
MNLink: <2019版管理教材 > - 255

Q: 特别重大事故以下等级事故,[...],[...] 。
A: 事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的; 由事故发生地人民政府负责调查,事故发生单位所在地人民政府应当派人参加
Q: 特别重大事故以下等级事故,[...],[...] 。
A: 事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的; 由事故发生地人民政府负责调查,事故发生单位所在地人民政府应当派人参加
MNLink: <2019版管理教材 > - 255

Q: [...]。
A: 此外,自事故发生之日起3 0日内(道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内), 因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化,应当由上级人民政府负责调查的,上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查
Q: [...]。
A: 此外,自事故发生之日起3 0日内(道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内), 因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化,应当由上级人民政府负责调查的,上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查
MNLink: <2019版管理教材 > - 255

Q: 在实际开展事故调查时,事故调查组可以根据事故调查的需要设立管理、技术、综合等专门小组,分别承担管理原因调查、技术原因调查、综合协调等工作。调查组成员单位应当根据事故调查组的委托,指定具有行政执法资格的人员负责相关调查取证工作。[...],并向有关单位和人员表明身份、告知其权利义务,调查取证可以使用有关安全生产行政执法文书。完成调查取证后,应当向事故调查组提交专门调查报告和相关证据材料。
A: 进行调查取证时,行政执法人员的人数不得少于2 人
Q: 在实际开展事故调查时,事故调查组可以根据事故调查的需要设立管理、技术、综合等专门小组,分别承担管理原因调查、技术原因调查、综合协调等工作。调查组成员单位应当根据事故调查组的委托,指定具有行政执法资格的人员负责相关调查取证工作。[...],并向有关单位和人员表明身份、告知其权利义务,调查取证可以使用有关安全生产行政执法文书。完成调查取证后,应当向事故调查组提交专门调查报告和相关证据材料。
A: 进行调查取证时,行政执法人员的人数不得少于2 人
MNLink: <2019版管理教材 > - 255

MNLink: <2019版管理教材 > - 256
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 事故调查组履行事故调查职责,主要任务和内容包括: (1)查明事故发生的经过,包括:事故发生前事故发生单位生产作业状况,事故发生的具体时间、地点,事故现场状况及事故现场保护情况,事故发生后采取的应急处置措施情况,事故报告经过,事故抢救及事故救援情况,事故的善后处理情况,其他与事故发生经过有关的情况。
( 2 )查明事故发生的原因,包括:事故发生的直接原因、事故发生的间接原因、事故发生的其他原因。
( 3 )查明人员伤亡情况,包括:事故发生前事故发生单位生产作业人员分布情况,事故发生时人员涉险情况,事故当场人员伤亡情况及人员失踪情况,事故抢救过程中人员伤亡情况,最终伤亡情况,其他与事故发生有关的人员伤亡情况。
( 4 )查明事故的直接经济损失,包括:人员伤亡后所支出的费用,如医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资等;事故善后处理费用,如处理事故的事务性费用、现场抢救费用、现场清理费用、事故罚款和赔偿费用等;事故造成的财产损失费用,如固定资产损失价值、流动资产损失价值等。
(5 )认定事故性质和事故责任分析。
通过事故调查分析,对事故的性质要有明确结论。
其中对认定为自然事故(非责任事故或者不可抗拒的事故)的,可不再认定或者追究事故责任人;对认定为责任事故的,要按照责任大小和承担责任的不同分别认定直接责任者、主要责任者、领导责任者。
( 6 )对事故责任者提出处理建议。
通过事故调查分析,在认定事故的性质和事故责任的基础上,对事故责任者提出行政处分、纪律处分、行政处罚、追究刑事责任、追究民事责任的建议。
(7)总结事故教训|。
通过事故调查分析,在认定事故的性质和事故责任者的基础上,要认真总结事故教训1 1 ,主要是在安全生产管理、安全生产投入、安全生产条件、事故应急救援等方面存在的薄弱环节、漏洞和隐患,要认真对照问题查找根源、吸取教训。
( 8 )提出防范和整改措施。
防范和整改措施是在事故调查分析的基础上针对事故发生单位在安全生产方面的薄弱环节、漏洞、隐患等提出的,要具备针对性、可操作性、普遍适用性和时效性。
( 9 )提交事故调查报告。
事故调查报告在事故调查组全面履行职责的前提下由事故调查组完成,是事故调查工作成果的集中体现。
事故调查报告在事故调查组组长的主持下完成,其内容应当符合《条例》的规定,并在规定的提交事故调查报告的时限内提出O 事故调查报告应当附具有关证据材料,事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。
事故调查报告应当包括事故发生单位概况、事故发生经过和事故救援情况、事故造成的人员伤.250.
注安考试群:598326475 事故调查组履行事故调查职责,主要任务和内容包括: (1)查明事故发生的经过,包括:事故发生前事故发生单位生产作业状况,事故发生的具体时间、地点,事故现场状况及事故现场保护情况,事故发生后采取的应急处置措施情况,事故报告经过,事故抢救及事故救援情况,事故的善后处理情况,其他与事故发生经过有关的情况。
( 2 )查明事故发生的原因,包括:事故发生的直接原因、事故发生的间接原因、事故发生的其他原因。
( 3 )查明人员伤亡情况,包括:事故发生前事故发生单位生产作业人员分布情况,事故发生时人员涉险情况,事故当场人员伤亡情况及人员失踪情况,事故抢救过程中人员伤亡情况,最终伤亡情况,其他与事故发生有关的人员伤亡情况。
( 4 )查明事故的直接经济损失,包括:人员伤亡后所支出的费用,如医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资等;事故善后处理费用,如处理事故的事务性费用、现场抢救费用、现场清理费用、事故罚款和赔偿费用等;事故造成的财产损失费用,如固定资产损失价值、流动资产损失价值等。
(5 )认定事故性质和事故责任分析。
通过事故调查分析,对事故的性质要有明确结论。
其中对认定为自然事故(非责任事故或者不可抗拒的事故)的,可不再认定或者追究事故责任人;对认定为责任事故的,要按照责任大小和承担责任的不同分别认定直接责任者、主要责任者、领导责任者。
( 6 )对事故责任者提出处理建议。
通过事故调查分析,在认定事故的性质和事故责任的基础上,对事故责任者提出行政处分、纪律处分、行政处罚、追究刑事责任、追究民事责任的建议。
(7)总结事故教训|。
通过事故调查分析,在认定事故的性质和事故责任者的基础上,要认真总结事故教训1 1 ,主要是在安全生产管理、安全生产投入、安全生产条件、事故应急救援等方面存在的薄弱环节、漏洞和隐患,要认真对照问题查找根源、吸取教训。
( 8 )提出防范和整改措施。
防范和整改措施是在事故调查分析的基础上针对事故发生单位在安全生产方面的薄弱环节、漏洞、隐患等提出的,要具备针对性、可操作性、普遍适用性和时效性。
( 9 )提交事故调查报告。
事故调查报告在事故调查组全面履行职责的前提下由事故调查组完成,是事故调查工作成果的集中体现。
事故调查报告在事故调查组组长的主持下完成,其内容应当符合《条例》的规定,并在规定的提交事故调查报告的时限内提出O 事故调查报告应当附具有关证据材料,事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。
事故调查报告应当包括事故发生单位概况、事故发生经过和事故救援情况、事故造成的人员伤.250.
注安考试群:598326475

Q: 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料,[...]。必要时,事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计人事故调查期限。
A: 有关单位和个人不得拒绝。事故调查中需要进行技术鉴定的,事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定
Q: 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料,[...]。必要时,事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计人事故调查期限。
A: 有关单位和个人不得拒绝。事故调查中需要进行技术鉴定的,事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定
MNLink: <2019版管理教材 > - 257

Q: [...]应当自事故发生之日[...]。[...]
A: 事故调查组; 起6 0日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过6 0日; 需要技术鉴定的,技术鉴定所需时间不计人该时限,其提交事故调查报告的时限可以顺延
Q: [...]应当自事故发生之日[...]。[...]
A: 事故调查组; 起6 0日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过6 0日; 需要技术鉴定的,技术鉴定所需时间不计人该时限,其提交事故调查报告的时限可以顺延
MNLink: <2019版管理教材 > - 257

对重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起1 5日内作出批复;对特别重大事故,3 0日内作出批复,特殊情况下,批复时间可以适当延长,但延长的时间最长不超过3 0日O
对重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起1 5日内作出批复;对特别重大事故,3 0日内作出批复,特殊情况下,批复时间可以适当延长,但延长的时间最长不超过3 0日O
MNLink: <2019版管理教材 > - 258

Q: 目前,我国安全生产[...]是:[...]。
A: 监督管理体制; 综合监管与行业监管相结合,国家监察与地方监管相结合,政府监督与其他监督相结合的格局
Q: 目前,我国安全生产[...]是:[...]。
A: 监督管理体制; 综合监管与行业监管相结合,国家监察与地方监管相结合,政府监督与其他监督相结合的格局
MNLink: <2019版管理教材 > - 260

Q: 煤矿安全的监管比较特殊,实行的是国家监察与地方监管相结合的方式。还有其他情况,如交通部门的水交通安全监管:[...];[...]。
A: 一方面由交通部海事局设立垂直监管机构,如长江等重要水域都设立海事局,直接由交通运输部海事局领导; 另一方面有些水上监管机构,行政上归地方政府领导,业务上归海事局指导,垂直与分级相结合
Q: 煤矿安全的监管比较特殊,实行的是国家监察与地方监管相结合的方式。还有其他情况,如交通部门的水交通安全监管:[...];[...]。
A: 一方面由交通部海事局设立垂直监管机构,如长江等重要水域都设立海事局,直接由交通运输部海事局领导; 另一方面有些水上监管机构,行政上归地方政府领导,业务上归海事局指导,垂直与分级相结合
MNLink: <2019版管理教材 > - 261

Front: 负有安全生产监督管理职责的有关部门,是指《安全生产法》第九条第二款所称的县级以上人民政府设置的对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门。
MNLink: <2019版管理教材 > - 262

MNLink: <2019版管理教材 > - 262
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (五)安全生产监督管理的基本特征政府对安全生产监督管理的职权是由法律法规所规定,是以国家机关为主体实施的,对生产经营单位履行安全生产职责和执行安全生产法规、政策和标准的情况,依法进行监督、监察、纠正和惩戒。
1.
权威性国家对安全生产监督管理的权威性首先源于法律的授权。
法律是由国家的最高权力机关全国人民代表大会制定和认可的,体现的是国家意志。
《安全生产法H矿山安全法》等有关法律对安全生产监督管理都有明确的规定。
2 .
强制性国家的法律都必然要求由国家强制力来保证其实施。
各级人民政府安全生产监督管理部门和其他有关部门对安全生产工作实施的监督管理,是依法行使的监督管理权,是以国家强制力作为后盾的。
3 .
普遍约束性在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位,凡有关涉及安全生产方面的工作,都必须接受统二的监督管理,履行《安全生产法》等有关法律所规定的职责。
这种普遍约束性,实际上就是法律的普遍约束力在安全生产工作中的具体体现。
注安考试群:598326475 (五)安全生产监督管理的基本特征政府对安全生产监督管理的职权是由法律法规所规定,是以国家机关为主体实施的,对生产经营单位履行安全生产职责和执行安全生产法规、政策和标准的情况,依法进行监督、监察、纠正和惩戒。
1.
权威性国家对安全生产监督管理的权威性首先源于法律的授权。
法律是由国家的最高权力机关全国人民代表大会制定和认可的,体现的是国家意志。
《安全生产法H矿山安全法》等有关法律对安全生产监督管理都有明确的规定。
2 .
强制性国家的法律都必然要求由国家强制力来保证其实施。
各级人民政府安全生产监督管理部门和其他有关部门对安全生产工作实施的监督管理,是依法行使的监督管理权,是以国家强制力作为后盾的。
3 .
普遍约束性在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位,凡有关涉及安全生产方面的工作,都必须接受统二的监督管理,履行《安全生产法》等有关法律所规定的职责。
这种普遍约束性,实际上就是法律的普遍约束力在安全生产工作中的具体体现。
注安考试群:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 264
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
颁发管理有关安全生产事项的许可的一般程序(1)申请。
申请人向安全生产许可证颁发管理机关提交申请书、文件、资料。
( 2 )受理。
许可证颁发管理机关按有关规定受理。
申请事项不属于本机关职权范围的,应当即时作出不予受理的决定,并告知申请人向有关机关申请;申请材料存在可以当场更正的错误的,应当允许或者要求申请人当场更正,并即时出具受理的书面凭证;申请材料不齐全或者不符合要求的,应当当场或者在规定时间内告知申请人需要补正的全部内容,逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理;申请材料齐全、符合要求或者按照要求全部补正的,自收到申请材料或者全部补正材料之日起为受理。
(3)征求意见。
对有些行政许可,按照有关规定应当昕取有关单位和人员的意见,有些还要向社会公开,征求社会的意见。
( 4 )审查和调查。
经同意后,许可证颁发管理机关指派有关人员对申请材料和安全生产条件进行审查;需要到现场审查的,应当到现场进行审查。
负责审查的有关人员提出审查意见。
(5 )作出决定。
许可证颁发管理机关对负责审查的有关人员提出的审查意见进行讨论,井在受理申请之日起规定的时间内作出颁发或者不予颁发安全生产许可证的决定。
( 6 )送达。
对决定颁发的,许可证颁发管理机关应当自决定之日起在规定的时间内.258.
注安第七章安全生产监管监察〈送达或者通知申请人领取安全生产许可证;对决定不予颁发的,应当在规定时间内书面通知申请人并说明理由O2 .
颁发管理有关安全生产事项的许可的一般程序(1)申请。
申请人向安全生产许可证颁发管理机关提交申请书、文件、资料。
( 2 )受理。
许可证颁发管理机关按有关规定受理。
申请事项不属于本机关职权范围的,应当即时作出不予受理的决定,并告知申请人向有关机关申请;申请材料存在可以当场更正的错误的,应当允许或者要求申请人当场更正,并即时出具受理的书面凭证;申请材料不齐全或者不符合要求的,应当当场或者在规定时间内告知申请人需要补正的全部内容,逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理;申请材料齐全、符合要求或者按照要求全部补正的,自收到申请材料或者全部补正材料之日起为受理。
(3)征求意见。
对有些行政许可,按照有关规定应当昕取有关单位和人员的意见,有些还要向社会公开,征求社会的意见。
( 4 )审查和调查。
经同意后,许可证颁发管理机关指派有关人员对申请材料和安全生产条件进行审查;需要到现场审查的,应当到现场进行审查。
负责审查的有关人员提出审查意见。
(5 )作出决定。
许可证颁发管理机关对负责审查的有关人员提出的审查意见进行讨论,井在受理申请之日起规定的时间内作出颁发或者不予颁发安全生产许可证的决定。
( 6 )送达。
对决定颁发的,许可证颁发管理机关应当自决定之日起在规定的时间内.258.
注安第七章安全生产监管监察〈送达或者通知申请人领取安全生产许可证;对决定不予颁发的,应当在规定时间内书面通知申请人并说明理由O

Q: 根据《[...]H安全生产违法行为行政处罚办法》等相关规定,安全生产违法行为行政处罚的种类包括:[...];[...]。
A: 行政处罚法; 1警告; 2罚款;3责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为;4没收违法所得、没收非法开采的煤炭产品、采掘设备;5责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工;6暂扣或者吊销有关许可证,暂停或者撤销有关执业资楠、岗位证书;7关闭;8拘留;9安全生产法律、行政法规规定的其他行政处罚
Q: 根据《[...]H安全生产违法行为行政处罚办法》等相关规定,安全生产违法行为行政处罚的种类包括:[...];[...]。
A: 行政处罚法; 1警告; 2罚款;3责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为;4没收违法所得、没收非法开采的煤炭产品、采掘设备;5责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工;6暂扣或者吊销有关许可证,暂停或者撤销有关执业资楠、岗位证书;7关闭;8拘留;9安全生产法律、行政法规规定的其他行政处罚
MNLink: <2019版管理教材 > - 265

Q: 安全生产行政执法人员在执行公务时,必须出示[...]。其中对[...],必须由示[...]。
A: 省级以上安全生产监督管理部门或者县级以上地方人民政府统一制作的有效行政执法证件; 煤矿进行安全监察; 国家煤矿安全监察局统一制作的煤矿安全监察员证
Q: 安全生产行政执法人员在执行公务时,必须出示[...]。其中对[...],必须由示[...]。
A: 省级以上安全生产监督管理部门或者县级以上地方人民政府统一制作的有效行政执法证件; 煤矿进行安全监察; 国家煤矿安全监察局统一制作的煤矿安全监察员证
MNLink: <2019版管理教材 > - 265

事前监督管理有关安全生产许可事项的审批,包括安全生产许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品经营许可证、矿长安全资格证、生产经营单位主要负责人安全资格证、安全管理人员安全资格证、特种作业人员操作资格证的审查或考核和颁发,以及对建设项目安全设施和职业病防护设施"三同时"审查。
事前监督管理有关安全生产许可事项的审批,包括安全生产许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品经营许可证、矿长安全资格证、生产经营单位主要负责人安全资格证、安全管理人员安全资格证、特种作业人员操作资格证的审查或考核和颁发,以及对建设项目安全设施和职业病防护设施"三同时"审查。
MNLink: <2019版管理教材 > - 265

MNLink: <2019版管理教材 > - 266
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)煤矿安全监察体制的特点1.
实行垂直管理从国家煤矿安全监察局、省级煤矿安全监察局,到各煤矿安全监察分局,实行垂直管理,人、财、物全部归中央管理,包括监察装备、人员的工资全部由中央财政承担。
它不同于质检、工商等行政执法部门实行的省以下垂直管理体制。
2 .
监察和监管分开煤矿安全监察机构不承担煤矿安全监管的职责,只实行对煤矿安全的监察职责,煤矿安全监管的政府职责由地方人民政府的有关部门承担。
3 .
分区监察煤矿安全监察分局的设置不是以现有行政区域为基础,而是根据煤矿安全工作的重.260.
第七幸安全生产监管监察〈点,在大中型矿区和煤矿比较集中的地区,往往一个煤矿安全监察分局的监察范围包括多个行政地市和县。
它不同于质检和工商等行政执法部门实行的以现有行政区域划分为依据。
4 .
国家监察正是基于煤矿安全监察机构实行上下垂直的管理体制,与地方政府没有人、财、物的关系,因此,它是代表国家行使对煤矿安全的监察职能。
(一)煤矿安全监察体制的特点1.
实行垂直管理从国家煤矿安全监察局、省级煤矿安全监察局,到各煤矿安全监察分局,实行垂直管理,人、财、物全部归中央管理,包括监察装备、人员的工资全部由中央财政承担。
它不同于质检、工商等行政执法部门实行的省以下垂直管理体制。
2 .
监察和监管分开煤矿安全监察机构不承担煤矿安全监管的职责,只实行对煤矿安全的监察职责,煤矿安全监管的政府职责由地方人民政府的有关部门承担。
3 .
分区监察煤矿安全监察分局的设置不是以现有行政区域为基础,而是根据煤矿安全工作的重.260.
第七幸安全生产监管监察〈点,在大中型矿区和煤矿比较集中的地区,往往一个煤矿安全监察分局的监察范围包括多个行政地市和县。
它不同于质检和工商等行政执法部门实行的以现有行政区域划分为依据。
4 .
国家监察正是基于煤矿安全监察机构实行上下垂直的管理体制,与地方政府没有人、财、物的关系,因此,它是代表国家行使对煤矿安全的监察职能。

Front: 在应急管理部下,国家单设国家煤矿安全监察局,为副部级,行使对煤矿安全监察的行政职能。
MNLink: <2019版管理教材 > - 267

Q: 煤矿安全监察机构实行煤矿安全监察员制度。[...]O煤矿安全监察员按照法律行政法规规定的职责实施煤矿安全监察,[...]。
A: 煤矿安全监察员是从事煤矿安全监察和行政执法工作的国家公务员; 不受任何组织和个人的非法干涉
Q: 煤矿安全监察机构实行煤矿安全监察员制度。[...]O煤矿安全监察员按照法律行政法规规定的职责实施煤矿安全监察,[...]。
A: 煤矿安全监察员是从事煤矿安全监察和行政执法工作的国家公务员; 不受任何组织和个人的非法干涉
MNLink: <2019版管理教材 > - 268

煤矿安全监察员履行安全监察职责具有的权力(1)有权随时进入煤矿作业场所进行检查,调阅有关资料,参加煤矿安全生产会议,向有关单位或者人员了解情况。( 2 )在检查中发现影响煤矿安全的违法行为,有权当场予以纠正或者要求限期改正。( 3 )进行现场检查时,发现存在事故隐患的,有权要求煤矿立即消除或者限期解决;发现威胁职工生命安全的紧急情况时,有权要求立即停止作业,下达立即从危险区域内撤出作业人员的命令,并立即将紧急情况和处理措施报告煤矿安全监察机构。( 4 )发现煤矿作业场所的瓦斯、粉尘或者其他有毒有害气体的浓度超过国家安全标准或者行业安全标准的,煤矿擅自开采保安煤柱的,或者采用危及相邻煤矿生产安全的决水、爆破、贯通巷道等危险方法进行采矿作业的,有权责令立即停止作业,并将有关情况报告煤矿安全监察机构。( 5 )发现煤矿矿长或者其他主管人员违章指挥工人或者强令工人违章、冒险作业,或者发现工人违章作业的,有权立即责令纠正或者责令立即停止作业。( 6 )发现煤矿使用的设施、设备、器材、劳动防护用品不符合国家安全标准或者行业安全标准的,有权责令其停止使用;需要查封或者扣押的,应当及时报告煤矿安全监察机构依法处理。( 7 )法律法规赋予的其他权力。
煤矿安全监察员履行安全监察职责具有的权力(1)有权随时进入煤矿作业场所进行检查,调阅有关资料,参加煤矿安全生产会议,向有关单位或者人员了解情况。( 2 )在检查中发现影响煤矿安全的违法行为,有权当场予以纠正或者要求限期改正。( 3 )进行现场检查时,发现存在事故隐患的,有权要求煤矿立即消除或者限期解决;发现威胁职工生命安全的紧急情况时,有权要求立即停止作业,下达立即从危险区域内撤出作业人员的命令,并立即将紧急情况和处理措施报告煤矿安全监察机构。( 4 )发现煤矿作业场所的瓦斯、粉尘或者其他有毒有害气体的浓度超过国家安全标准或者行业安全标准的,煤矿擅自开采保安煤柱的,或者采用危及相邻煤矿生产安全的决水、爆破、贯通巷道等危险方法进行采矿作业的,有权责令立即停止作业,并将有关情况报告煤矿安全监察机构。( 5 )发现煤矿矿长或者其他主管人员违章指挥工人或者强令工人违章、冒险作业,或者发现工人违章作业的,有权立即责令纠正或者责令立即停止作业。( 6 )发现煤矿使用的设施、设备、器材、劳动防护用品不符合国家安全标准或者行业安全标准的,有权责令其停止使用;需要查封或者扣押的,应当及时报告煤矿安全监察机构依法处理。( 7 )法律法规赋予的其他权力。
MNLink: <2019版管理教材 > - 268

Q: 我国对特种设备实行[...]。《特种设备安全监察条例~(国务院令第5 4 9号 )规定,[...]。特种设备实行安全监察具有强制性、体系性及责任追究性的特点,主要包括特种设备安全监察管理体制、行政许可、监督检查、事故处理和责任追究等内容。
A: 安全监察制度; 国务院特种设备安全监督管理部门负责全国特种设备的安全监察主作,县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察
Q: 我国对特种设备实行[...]。《特种设备安全监察条例~(国务院令第5 4 9号 )规定,[...]。特种设备实行安全监察具有强制性、体系性及责任追究性的特点,主要包括特种设备安全监察管理体制、行政许可、监督检查、事故处理和责任追究等内容。
A: 安全监察制度; 国务院特种设备安全监督管理部门负责全国特种设备的安全监察主作,县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察
MNLink: <2019版管理教材 > - 271

Q: 2 0 1 4年1月1日起正式施行。根据《特种设备安全法》的相关规定,[...]的、全过程的安全监督管理。国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。
A: 国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类
Q: 2 0 1 4年1月1日起正式施行。根据《特种设备安全法》的相关规定,[...]的、全过程的安全监督管理。国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。
A: 国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类
MNLink: <2019版管理教材 > - 272

MNLink: <2019版管理教材 > - 272
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 目前,我国制定了一系列涉及特种设备安全方面的法律法规和规范性文件,基本形成了"法律一法规一规章一规范性文件-相关标准及技术规定"5 个层次的特种设备安全监察法规体系结构。
(1)法律,主要包括《特种设备安全法H安全生产法H劳动法H产品质量法H行政处罚法H行政许可法》等。
( 2 )法规,主要包括《特种设备安全监察条例H国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定H生产安全事故报告和调查处理条例》等国务院行政法规,以及《浙江省特种设备安全管理条例H广东省特种设备安全监察规定》等地方性法规。
( 3 )规章,包括原因家质量监督检验检疫总局发布的办法、规定、规则,如《设备监理单位资格管理办法H国家质量监督检验检疫总局令第1 5 7号),以及地方政府制定的规章,如《河北省特种设备安全监察规定H河北省人民政府令( 2 0 1 2 )第1 8号)等。
( 4 )规范性文件,如原国家质量监督检验检疫总局《关于进一步加强电梯安全工作的意见H国质检特( 2 0 1 3 )1 4 号)等、原广东省质量技术监督局重点监控特种设备安全监督管理办法等。
(5 )技术标准,主要是指技术法规中引用的各类标准。
注安考试群:598326目前,我国制定了一系列涉及特种设备安全方面的法律法规和规范性文件,基本形成了"法律一法规一规章一规范性文件-相关标准及技术规定"5 个层次的特种设备安全监察法规体系结构。
(1)法律,主要包括《特种设备安全法H安全生产法H劳动法H产品质量法H行政处罚法H行政许可法》等。
( 2 )法规,主要包括《特种设备安全监察条例H国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定H生产安全事故报告和调查处理条例》等国务院行政法规,以及《浙江省特种设备安全管理条例H广东省特种设备安全监察规定》等地方性法规。
( 3 )规章,包括原因家质量监督检验检疫总局发布的办法、规定、规则,如《设备监理单位资格管理办法H国家质量监督检验检疫总局令第1 5 7号),以及地方政府制定的规章,如《河北省特种设备安全监察规定H河北省人民政府令( 2 0 1 2 )第1 8号)等。
( 4 )规范性文件,如原国家质量监督检验检疫总局《关于进一步加强电梯安全工作的意见H国质检特( 2 0 1 3 )1 4 号)等、原广东省质量技术监督局重点监控特种设备安全监督管理办法等。
(5 )技术标准,主要是指技术法规中引用的各类标准。
注安考试群:598326

Q: 按照设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造及进出口等环节,对锅炉、压力容器等特种设备的安全实施全过程一体化的安全监察。目前,对特种设备的安全监察,主要建立两项制度:[...]。
A: 一是特种设备市场准入制度,二是设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造7 个环节全过程一体化的监察制度
Q: 按照设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造及进出口等环节,对锅炉、压力容器等特种设备的安全实施全过程一体化的安全监察。目前,对特种设备的安全监察,主要建立两项制度:[...]。
A: 一是特种设备市场准入制度,二是设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造7 个环节全过程一体化的监察制度
MNLink: <2019版管理教材 > - 272

MNLink: <2019版管理教材 > - 273
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)特种设备安全监察的方式根据特种设备监察工作的特点,主要有以下几种方式。
1.
行政许可制度对特种设备实施市场准人制度和设备准用制度。
市场准人制度主要是对从事特种设备的设计、制造、安装、修理、维护保养、改造的单位实施资格许可,并对部分产品出厂实施安全性能监督检验。
对在用的特种设备通过实施定期检验,注册登记,施行准用制度。
2 .
监督检查制度监督检查的目的是预防事故的发生,其实现手段:一是通过检验发现特种设备在设.267.
妙安全生产管理计、制造、安装、维修、改造中的影响产品安全性能的质量问题;二是对检查发现的问题,用行政执法的手段纠正违法违规行为;三是通过广泛宣传,提高全社会的安全意识和法规意识;四是发挥群众监督和舆论监督的作用,加大对各类违法违规行为的查处力度; 五是加强日常工作的监察。
3 .
事故应对和调查处理特种设备安全监察机构在做好事故预防工作的同时,要将危机处理机制的建立作为安全监察工作的重要内容。
危机处理机制应包括事故应急处理预案、组织和物资保证、技术支撑、人员的救援、后勤保障、建立与舆论界可控的互动关系等。
事故发生后,组织调查处理,按照"四不放过"原则,严肃处理事故。
(一)特种设备安全监察的方式根据特种设备监察工作的特点,主要有以下几种方式。
1.
行政许可制度对特种设备实施市场准人制度和设备准用制度。
市场准人制度主要是对从事特种设备的设计、制造、安装、修理、维护保养、改造的单位实施资格许可,并对部分产品出厂实施安全性能监督检验。
对在用的特种设备通过实施定期检验,注册登记,施行准用制度。
2 .
监督检查制度监督检查的目的是预防事故的发生,其实现手段:一是通过检验发现特种设备在设.267.
妙安全生产管理计、制造、安装、维修、改造中的影响产品安全性能的质量问题;二是对检查发现的问题,用行政执法的手段纠正违法违规行为;三是通过广泛宣传,提高全社会的安全意识和法规意识;四是发挥群众监督和舆论监督的作用,加大对各类违法违规行为的查处力度; 五是加强日常工作的监察。
3 .
事故应对和调查处理特种设备安全监察机构在做好事故预防工作的同时,要将危机处理机制的建立作为安全监察工作的重要内容。
危机处理机制应包括事故应急处理预案、组织和物资保证、技术支撑、人员的救援、后勤保障、建立与舆论界可控的互动关系等。
事故发生后,组织调查处理,按照"四不放过"原则,严肃处理事故。

Front: 变量研究者对每个观察单位的某项特征进行观察和测量,这种特征称为变量,变量的测得值叫变量值(也叫观察值)。
MNLink: <2019版管理教材 > - 276

Q: [...]变异是指[...],从本质上说,统计学就是研究变异的科学。
A: 变异; 同质事物个体间的差异。变异来源于一些未加控制或无法控制的甚至不明原因的因素,变异是统计学存在的基础
Q: [...]变异是指[...],从本质上说,统计学就是研究变异的科学。
A: 变异; 同质事物个体间的差异。变异来源于一些未加控制或无法控制的甚至不明原因的因素,变异是统计学存在的基础
MNLink: <2019版管理教材 > - 276

Q: (1)[...]。
A: 系统误差,指数据搜集和测量过程中由于仪器不准确、标准不规范等原因,造成观察结果呈倾向性的偏大或偏小,这种误差称为系统误差。特点是具有累加性
Q: (1)[...]。
A: 系统误差,指数据搜集和测量过程中由于仪器不准确、标准不规范等原因,造成观察结果呈倾向性的偏大或偏小,这种误差称为系统误差。特点是具有累加性
MNLink: <2019版管理教材 > - 276

Q: )[...]。
A: 随机误差,由于一些非人为的偶然因素使得结果或大或小,是不确定、不可预知的。特点是随测量次数的增加而减小。随机误差包括随机测量误差和抽样误差
Q: )[...]。
A: 随机误差,由于一些非人为的偶然因素使得结果或大或小,是不确定、不可预知的。特点是随测量次数的增加而减小。随机误差包括随机测量误差和抽样误差
MNLink: <2019版管理教材 > - 276

MNLink: <2019版管理教材 > - 278
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表S- 1统计图一般选用原则资料的性质和分析目的宜选用的统计图比较分类资料各类别数值大小条图分析事物内部各组成部分所占比重(构成比) 因图或百分条阁一描述事物随时间变化趋势或描述两现象相互变化趋势线图、半对数线图描述双变量资料的相互关系的密切程度或相互关系的方向散点图描述连续性变量的频数分布直方图捎述某现象的数量在地域上的分布统计地图表S- 1统计图一般选用原则资料的性质和分析目的宜选用的统计图比较分类资料各类别数值大小条图分析事物内部各组成部分所占比重(构成比) 因图或百分条阁一描述事物随时间变化趋势或描述两现象相互变化趋势线图、半对数线图描述双变量资料的相互关系的密切程度或相互关系的方向散点图描述连续性变量的频数分布直方图捎述某现象的数量在地域上的分布统计地图

Front: 半对数线图:纵轴用对数尺度,描述一组连续性资料的变化速度及趋势。
MNLink: <2019版管理教材 > - 278

Front: 散点图:描述两种现象的相关关系。
MNLink: <2019版管理教材 > - 278

Front: 直方图:描述计量资料的频数分布。
MNLink: <2019版管理教材 > - 278

Front: 算数平均数
MNLink: <2019版管理教材 > - 279
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 直接法: " > X t:í x1+叫+…+X川X 一一一一 一 = n n 式中Z 一-观察值; n 一-个数。
加权法:又称频数表法,适用于频数表资料,当观察例数较多时用。
ZZZt f 1X 1 + 仇+... + λXk Z-K-λ+ 12 + …+ λ I , 兀式中f一-各组段的频数。

MNLink: <2019版管理教材 > - 279
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )几何平均数( g e o m e t r i cm e a n ) 。
几何平均数用符号C表示,用于反映一组经对数转换后呈对称分布的变量值在数量上的平均水平O 直接法: ,、l、| 咐 ,\ G = 阿Z丐~= l g - I( !阳1 + 1 肌+ ... + [ 叫= l il ML l 加权法:又称频数表法,当观察例数n 较大时,可先编制频数分布表 ,用此法计算几何平均数。
KM叫-LE 川注安考试群:598326475 ( 2 )几何平均数( g e o m e t r i cm e a n ) 。
几何平均数用符号C表示,用于反映一组经对数转换后呈对称分布的变量值在数量上的平均水平O 直接法: ,、l、| 咐 ,\ G = 阿Z丐~= l g - I( !阳1 + 1 肌+ ... + [ 叫= l il ML l 加权法:又称频数表法,当观察例数n 较大时,可先编制频数分布表 ,用此法计算几何平均数。
KM叫-LE 川注安考试群:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 280
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (1)全距(r a n g e ) 。
全距的计算公式为R =XmBX-X 全距越大,说明变量的变异程度越大。
其度量单位与原变在单位相同。
75 (1)全距(r a n g e ) 。
全距的计算公式为R =XmBX-X 全距越大,说明变量的变异程度越大。
其度量单位与原变在单位相同。
75

MNLink: <2019版管理教材 > - 280
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )四分位数间距( q u a r t i l e ) 。
四分位数间距是一组数值变且: 值中上四分数(即P 7 5 , 记为Q u )与下四分数(即P2 5, 记为Q L )之差,用符号Q R表示。
四分位数间距的计算公式为QR =P75 -P25 四分位数间距一般和中位数一起描述偏态分布资料的分布特征。
群:59832647( 2 )四分位数间距( q u a r t i l e ) 。
四分位数间距是一组数值变且: 值中上四分数(即P 7 5 , 记为Q u )与下四分数(即P2 5, 记为Q L )之差,用符号Q R表示。
四分位数间距的计算公式为QR =P75 -P25 四分位数间距一般和中位数一起描述偏态分布资料的分布特征。
群:59832647

MNLink: <2019版管理教材 > - 280
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 3 )方差(v a r i a n c e ) 。
离均差平方和的算术平均数,即为方差。
总体方差用符号σ 2 表示,样本方差用5 2 表示。
方差的计算公式分别为2丢( Xi-μ ) 2 σ-N N L (xi - X)2 52 = i=1 n - 1 注安考试群( 3 )方差(v a r i a n c e ) 。
离均差平方和的算术平均数,即为方差。
总体方差用符号σ 2 表示,样本方差用5 2 表示。
方差的计算公式分别为2丢( Xi-μ ) 2 σ-N N L (xi - X)2 52 = i=1 n - 1 注安考试群

MNLink: <2019版管理教材 > - 280
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 4 )标准差( s t a n d a r dd e v i a t i o n ) 。
方差的平方根即为标准差。
总体标准差用σ表示,样本标准差用S 表示。
标准差的计算公式分别为I"L (Xi -μ ) 2 σ飞N 三( Xi- X)2 5 = I...!.== zt-(ZZa)/n n - 1 n - 1 2 .
计数资料的统计描述( 4 )标准差( s t a n d a r dd e v i a t i o n ) 。
方差的平方根即为标准差。
总体标准差用σ表示,样本标准差用S 表示。
标准差的计算公式分别为I"L (Xi -μ ) 2 σ飞N 三( Xi- X)2 5 = I...!.== zt-(ZZa)/n n - 1 n - 1 2 .
计数资料的统计描述

Q: 数估计就是通过样本估计总体特征,包括[...]。
A: 点值估计和区间估计两种方法
Q: 数估计就是通过样本估计总体特征,包括[...]。
A: 点值估计和区间估计两种方法
MNLink: <2019版管理教材 > - 281

Q: )[...]直接用样本均数作为总体均数的估计值
A: 点值估计
Q: )[...]直接用样本均数作为总体均数的估计值
A: 点值估计
MNLink: <2019版管理教材 > - 282

Q: [...]中,[...] %。根据样本均数符合t 分布的特点,利用t 分布曲线下的面积规律估计出总体均数可能落在的区间和范围。当样本含量较大时,可用U 分布代替t 分布。
A: 区间估计; 总体均数9 5 %可信区间的含义为由样本均数确定的总体均数所在范围包含总体均数的可能性为9 5
Q: [...]中,[...] %。根据样本均数符合t 分布的特点,利用t 分布曲线下的面积规律估计出总体均数可能落在的区间和范围。当样本含量较大时,可用U 分布代替t 分布。
A: 区间估计; 总体均数9 5 %可信区间的含义为由样本均数确定的总体均数所在范围包含总体均数的可能性为9 5
MNLink: <2019版管理教材 > - 282

Q: 综合类伤亡事战统计指标体系包括[...]。
A: 事故起数、死亡事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失、重大事故起数、重大事故死亡人数、特大事故起数、特大事故死亡人数、特别重大事故起数、特别重大事故死亡人数、重大事故率、特大事故率
Q: 综合类伤亡事战统计指标体系包括[...]。
A: 事故起数、死亡事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失、重大事故起数、重大事故死亡人数、特大事故起数、特大事故死亡人数、特别重大事故起数、特别重大事故死亡人数、重大事故率、特大事故率
MNLink: <2019版管理教材 > - 285

Q: 工矿企业类伤亡事故统计指标体系包括[...]。这6 类统计指标均包含伤亡事故起数、死亡事故起数、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、直接经济损失、损失工作日、重大事故起数、重大事故死亡人数、特大事故起数、特大事故死亡人数、特别重大事故起数、特别重大事故死亡人数、千人死亡率、千人重伤率、百万工时死亡率、重大事故率、特大事故率。另外,煤矿企业伤亡事故统计指标还包含百万吨死亡率。
A: 煤矿企业伤亡事故统计指标、金属和非金属矿企业(原非煤矿山企业)伤亡事故统计指标、工商企业(原非矿山企业)伤亡事故统计指标、建筑业伤亡事故统计指标、危险化学品伤亡事故统计指标、烟花爆竹伤亡事故统计指标
Q: 工矿企业类伤亡事故统计指标体系包括[...]。这6 类统计指标均包含伤亡事故起数、死亡事故起数、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、直接经济损失、损失工作日、重大事故起数、重大事故死亡人数、特大事故起数、特大事故死亡人数、特别重大事故起数、特别重大事故死亡人数、千人死亡率、千人重伤率、百万工时死亡率、重大事故率、特大事故率。另外,煤矿企业伤亡事故统计指标还包含百万吨死亡率。
A: 煤矿企业伤亡事故统计指标、金属和非金属矿企业(原非煤矿山企业)伤亡事故统计指标、工商企业(原非矿山企业)伤亡事故统计指标、建筑业伤亡事故统计指标、危险化学品伤亡事故统计指标、烟花爆竹伤亡事故统计指标
MNLink: <2019版管理教材 > - 285

Front: 地区安全评价类统计指标体系包括死亡事故起数、死亡人数、直接经济损失、重大事故起数、重大事故死亡人数、特大事故起数、特大事故死亡人数、特别重大事故起数、特别重大事故死亡人数、亿元国内生产总值( G D P )死亡率、十万人死亡率。
MNLink: <2019版管理教材 > - 286

MNLink: <2019版管理教材 > - 286
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1.
千人死亡率千人死亡率指一定时期内,平均每千名从业人员,因伤亡事故造成的死亡人数。
千人死亡率的计算公式为死亡人数千人死亡率= 一一X 103 从业人员数考试群:591.
千人死亡率千人死亡率指一定时期内,平均每千名从业人员,因伤亡事故造成的死亡人数。
千人死亡率的计算公式为死亡人数千人死亡率= 一一X 103 从业人员数考试群:59

MNLink: <2019版管理教材 > - 286
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
千人重伤率千人重伤率指一定时期内,平均每千名从业人员,因伤亡事故造成的重伤人数。
千人重伤率的计算公式为f f i . 仙人敬千人重伤率= 一一一一×从业λ挝数 注安2 .
千人重伤率千人重伤率指一定时期内,平均每千名从业人员,因伤亡事故造成的重伤人数。
千人重伤率的计算公式为f f i . 仙人敬千人重伤率= 一一一一×从业λ挝数 注安

MNLink: <2019版管理教材 > - 286
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 .
百万工时死亡率百万工时死亡率指一定时-期内,平均每百万工时,因事故造成的死亡人数。
百万工时死亡率的计算公式为化| 飞 人放百万工时死亡率气一一一一一X 106 实际总I ]I . j3 .
百万工时死亡率百万工时死亡率指一定时-期内,平均每百万工时,因事故造成的死亡人数。
百万工时死亡率的计算公式为化| 飞 人放百万工时死亡率气一一一一一X 106 实际总I ]I . j

MNLink: <2019版管理教材 > - 286
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 4 .
百万吨死亡率百万吨死亡率指一定时期内,平均每百万吨产量,因事故造成的死亡人数。
百万吨死亡率的计算公式为化广人敬百万吨死亡率=一一一一一X 106 ; 1 ; 1 切 、 j " " z : hJ : (I )4 .
百万吨死亡率百万吨死亡率指一定时期内,平均每百万吨产量,因事故造成的死亡人数。
百万吨死亡率的计算公式为化广人敬百万吨死亡率=一一一一一X 106 ; 1 ; 1 切 、 j " " z : hJ : (I )

MNLink: <2019版管理教材 > - 286
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5 . 重大事故率重大事故率指一定时期内,重大事故占总事故的比率。重大事故率的计算公式为. 280. 第八章E大事战i 恒数重大事故率= 一一一一一x 1 0 0 % 斗rl ~ ~. I : 1 , ) 屉 缸安全生产统计分析<‘<5 . 重大事故率重大事故率指一定时期内,重大事故占总事故的比率。重大事故率的计算公式为. 280. 第八章E大事战i 恒数重大事故率= 一一一一一x 1 0 0 % 斗rl ~ ~. I : 1 , ) 屉 缸安全生产统计分析<‘<

MNLink: <2019版管理教材 > - 287
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 6 .
特大事故率特大事故率指一定时期内,特大事故占总事故的比率。
特大事故率的计算公式为特大事故率博大4 0 1 , : 战扭地x 1 0 0 % -t jf.
战总起数7 .
百万人火灾发生率6 .
特大事故率特大事故率指一定时期内,特大事故占总事故的比率。
特大事故率的计算公式为特大事故率博大4 0 1 , : 战扭地x 1 0 0 % -t jf.
战总起数7 .
百万人火灾发生率

MNLink: <2019版管理教材 > - 287
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 7 .
百万人火灾发生率百万人火灾发生率指一定时期内,某地区平均每百万人中,火灾发生的次数。
百万人火灾发生率的计算公式为火灾发生的次数百万人火灾发生率=一!. . . .
J . . . J I . . . . .
1 . . l f.,J """"".l"^ X 10 地区总人U7 .
百万人火灾发生率百万人火灾发生率指一定时期内,某地区平均每百万人中,火灾发生的次数。
百万人火灾发生率的计算公式为火灾发生的次数百万人火灾发生率=一!. . . .
J . . . J I . . . . .
1 . . l f.,J """"".l"^ X 10 地区总人U

MNLink: <2019版管理教材 > - 287
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 8 . 百万人火灾死亡率百万人火灾死亡率指一定时期内,某地区平均每百万人中,火灾造成的死亡人数。百万人火灾死亡率的计算公式为火灾滥成的死亡人数百万人火灾死亡率=/ \ . ; r < . . ) " 7 ~ I : ? ". L . . I --.I\.AA X 106 j山 区总人口6475 8 . 百万人火灾死亡率百万人火灾死亡率指一定时期内,某地区平均每百万人中,火灾造成的死亡人数。百万人火灾死亡率的计算公式为火灾滥成的死亡人数百万人火灾死亡率=/ \ . ; r < . . ) " 7 ~ I : ? ". L . . I --.I\.AA X 106 j山 区总人口6475

MNLink: <2019版管理教材 > - 287
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 9 .
万车死亡率万车死亡率指一定时期内,平均每万辆机动车辆中,造成的死亡人数。
万车死亡率的计算公式为机动车造成的死亡人数万车死亡率=" 1 J ~ " : l I j-+"-~~~~, ~ l-/\.Wl X 104 机动车数试群:5983269 .
万车死亡率万车死亡率指一定时期内,平均每万辆机动车辆中,造成的死亡人数。
万车死亡率的计算公式为机动车造成的死亡人数万车死亡率=" 1 J ~ " : l I j-+"-~~~~, ~ l-/\.Wl X 104 机动车数试群:598326

MNLink: <2019版管理教材 > - 287
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 0 .
十万人死亡率十万人死亡率指一定时期内,某地区平均每1 0 万人中,因事故造成的死亡人数。
十万人死亡率的计算公式为死亡人数十万人死亡率=.?,u l-/"-Wl X 105 地区总人口 注安考试1 0 .
十万人死亡率十万人死亡率指一定时期内,某地区平均每1 0 万人中,因事故造成的死亡人数。
十万人死亡率的计算公式为死亡人数十万人死亡率=.?,u l-/"-Wl X 105 地区总人口 注安考试

MNLink: <2019版管理教材 > - 287
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 1.
亿客公里死亡率亿客公里死亡率的计算公式为死亡人数亿客公里死亡率= 1 1.
亿客公里死亡率亿客公里死亡率的计算公式为死亡人数亿客公里死亡率=

MNLink: <2019版管理教材 > - 287
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 2 .
千艘船事故率千艘船事故率指一定时期内,平均每千艘船发生事故的比例。
千艘船事故率的计算公式为-一般以仁半: 战船舶总艘数千艘船事故率.
ljq牛、‘A M· · UMM×1 0 31 2 .
千艘船事故率千艘船事故率指一定时期内,平均每千艘船发生事故的比例。
千艘船事故率的计算公式为-一般以仁半: 战船舶总艘数千艘船事故率.
ljq牛、‘A M· · UMM×1 0 3

MNLink: <2019版管理教材 > - 287
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 3 .
百万机车总走行公里死亡率百万机车总走行公里死亡率的计算公式为1 3 .
百万机车总走行公里死亡率百万机车总走行公里死亡率的计算公式为

MNLink: <2019版管理教材 > - 287
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 4 .
重大事故万时率》安全生产管理重大事故万时率的计算公式为重大哥u 皮肤敖重大事故万时率~~~- ~" ~ ; " ^I V.~ ~I \ X 10 飞行总小时1 4 .
重大事故万时率》安全生产管理重大事故万时率的计算公式为重大哥u 皮肤敖重大事故万时率~~~- ~" ~ ; " ^I V.~ ~I \ X 10 飞行总小时

MNLink: <2019版管理教材 > - 288
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 5 .
亿元国内生产总值( G D P )死亡率亿元国内生产总值(G D P )死亡率指某时期内,某地区平均每生产亿元国内生产总值时造成的死亡人数。
亿元国内生产总值( G D P )死亡率的计算公式为死亡人数亿元国内生产总值( G D P ) 死亡率.
. .
← ~ . . 中· 一、X 108 1 5 .
亿元国内生产总值( G D P )死亡率亿元国内生产总值(G D P )死亡率指某时期内,某地区平均每生产亿元国内生产总值时造成的死亡人数。
亿元国内生产总值( G D P )死亡率的计算公式为死亡人数亿元国内生产总值( G D P ) 死亡率.
. .
← ~ . . 中· 一、X 108

Front: 统计图表法事故常用的统计图有:(1)趋势图,即折线图,直观地展示伤亡事故的发生趋势。( 2 )柱状图,能够直观地反映不同分类项目所造成的伤亡事故指标大小比较。( 3 )饼图,即比例图,可以形象地反映不同分类项目所占的百分比。
MNLink: <2019版管理教材 > - 289

Q: 控制图又叫[...],[...],可以及时察觉伤亡事故发生的异常情况,有助于及时消除不安定因素,起到预防事故重复发生的作用。
A: 管理图; 把质量管理控制图中的不良率控制图方法引人伤亡事故发生情况的测定中
Q: 控制图又叫[...],[...],可以及时察觉伤亡事故发生的异常情况,有助于及时消除不安定因素,起到预防事故重复发生的作用。
A: 管理图; 把质量管理控制图中的不良率控制图方法引人伤亡事故发生情况的测定中
MNLink: <2019版管理教材 > - 289

Q: [...]。
A: 直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值
Q: [...]。
A: 直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值
MNLink: <2019版管理教材 > - 290

Q: [...] 。
A: 间接经济损失指因事故导致产值减少、资源破坏和受事故影响而造成其他损失的价值
Q: [...] 。
A: 间接经济损失指因事故导致产值减少、资源破坏和受事故影响而造成其他损失的价值
MNLink: <2019版管理教材 > - 290

Q: 直接经济损失的统计范围(1)[...]。( 2 )[...]。( 3 )[...]。
A: 人身伤亡后所支出的费用,包括医疗费用(含护理费用)、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资; 善后处理费用,包括处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款和赔偿费用; 财产损失价值,包括固定资产损失价值、流动资产损失价值
Q: 直接经济损失的统计范围(1)[...]。( 2 )[...]。( 3 )[...]。
A: 人身伤亡后所支出的费用,包括医疗费用(含护理费用)、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资; 善后处理费用,包括处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款和赔偿费用; 财产损失价值,包括固定资产损失价值、流动资产损失价值
MNLink: <2019版管理教材 > - 290

间接经济损失的统计范围(1)停产、减产损失价值。( 2 )工作损失价值。( 3 )资源损失价值。( 4 )处理环境污染的费用。( 5 )补充新职工的培训费用。( 6 )其他损失费用。
间接经济损失的统计范围(1)停产、减产损失价值。( 2 )工作损失价值。( 3 )资源损失价值。( 4 )处理环境污染的费用。( 5 )补充新职工的培训费用。( 6 )其他损失费用。
MNLink: <2019版管理教材 > - 290

MNLink: <2019版管理教材 > - 290
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5 .
计算方法(1)经济损失的计算公式为式中E 一一-经济损失,万元; Ed -直接经济损失,万元; Ei--间接经济损失,万元。
E =Ed +Ei 注5 .
计算方法(1)经济损失的计算公式为式中E 一一-经济损失,万元; Ed -直接经济损失,万元; Ei--间接经济损失,万元。
E =Ed +Ei 注

MNLink: <2019版管理教材 > - 290
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )工作损失价值的计算公式为Vw =DLM/(SD) 式中Vw 工作损失价值,万元; DL一一一起事故的总损失工作日数,死亡一名职工按6 0 0 0 个工作日计算,受伤职工视伤害情况按《企业职工伤亡事故分类H G B 6 4 4 1 )的附表确定,日; M 一一企业上年税利(税金加利润),万元; S 一一企业上年平均职工人数,人; D 一一企业上年法定工作日数,日。
( 2 )工作损失价值的计算公式为Vw =DLM/(SD) 式中Vw 工作损失价值,万元; DL一一一起事故的总损失工作日数,死亡一名职工按6 0 0 0 个工作日计算,受伤职工视伤害情况按《企业职工伤亡事故分类H G B 6 4 4 1 )的附表确定,日; M 一一企业上年税利(税金加利润),万元; S 一一企业上年平均职工人数,人; D 一一企业上年法定工作日数,日。

MNLink: <2019版管理教材 > - 290
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 3 )固定资产损失价值按下列情况计算: .284.
第八幸1报废的固定资产,以固定资产净值减去残值计算。
2损坏的固定资产,以修复费用计算。
( 3 )固定资产损失价值按下列情况计算: .284.
第八幸1报废的固定资产,以固定资产净值减去残值计算。
2损坏的固定资产,以修复费用计算。

Front: 对分期支付的抚恤、补助等费用,按审定支出的费用,从开始支付日期累计到停发日期[
MNLink: <2019版管理教材 > - 291

Front: 停产、减产损失,按事故发生之日起到恢复正常生产水平时止,计算其损失的价值。
MNLink: <2019版管理教材 > - 291

MNLink: <2019版管理教材 > - 291
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 6 .
经济损失的评价指标(1)千人经济损失率,计算公式为Rs = E/S x 1000 式中R s - 一千人经济损失率; E 一一全年内经济损失,万元; S 一一企业平均职工人数,人。
59832646 .
经济损失的评价指标(1)千人经济损失率,计算公式为Rs = E/S x 1000 式中R s - 一千人经济损失率; E 一一全年内经济损失,万元; S 一一企业平均职工人数,人。
5983264

MNLink: <2019版管理教材 > - 291
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )百万元产值经济损失率,计算公式为Ry =E/Vx 100 式中Ry 一一百万元产值经济损失率; E 一一全年内经济损失,万元; V 一一企业总产值,万元。
安考试群:59( 2 )百万元产值经济损失率,计算公式为Ry =E/Vx 100 式中Ry 一一百万元产值经济损失率; E 一一全年内经济损失,万元; V 一一企业总产值,万元。
安考试群:59

Q: 单元[...] 涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所,分为生产单元和储存单元。
A: unit
Q: 单元[...] 涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所,分为生产单元和储存单元。
A: unit
MNLink: <2019版管理教材 > - 294

Q: [...]threshold quantity 某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量
A: 临界量
Q: [...]threshold quantity 某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量
A: 临界量
MNLink: <2019版管理教材 > - 294

Q: [...]r 叫o r hazard installations for dangerous chemicals 长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
A: 危险化学品重大危险源
Q: [...]r 叫o r hazard installations for dangerous chemicals 长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
A: 危险化学品重大危险源
MNLink: <2019版管理教材 > - 294

Q: [...]production unit 危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时,以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。
A: 生产单元
Q: [...]production unit 危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施,当装置及设施之间有切断阀时,以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。
A: 生产单元
MNLink: <2019版管理教材 > - 294

Q: [...] unit 用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元,仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。
A: 储存单元storage
Q: [...] unit 用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域,储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元,仓库以独立库房(独立建筑物)为界限划分为独立的单元。
A: 储存单元storage
MNLink: <2019版管理教材 > - 294

Front: 危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。
MNLink: <2019版管理教材 > - 299

Front: 对于危险化学品泪合物,如果混合物与其纯物质属于相同危险类别,则视混合物为纯物质,按混合物整体进行计算。如果?昆合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应按新危险类别考虑其临界量。
MNLink: <2019版管理教材 > - 299

MNLink: <2019版管理教材 > - 299
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 4. 3. 2 重大危险源分级指标的计算方法重大危险源的分级指标按式( 2 )计算。
(~ql ~ q2 ~ qn \ R=α| β一+β- - = -+…+β~ n ) .......…….... .... .... .. ... (2) ~ f Jl Ql "fJ2 Q2" "fJn Q) 式中: R 一一重大危险源分级指标; α 一一该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数; 乱 ,β 2, …, ß n 一一与每种危险化学品相对应的校正系数; ql , q 2 " …, q , , - 一每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t) ; 矶, Q 2, …, Qn-- 与每种危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t )。
注安考试群:4. 3. 2 重大危险源分级指标的计算方法重大危险源的分级指标按式( 2 )计算。
(~ql ~ q2 ~ qn \ R=α| β一+β- - = -+…+β~ n ) .......…….... .... .... .. ... (2) ~ f Jl Ql "fJ2 Q2" "fJn Q) 式中: R 一一重大危险源分级指标; α 一一该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数; 乱 ,β 2, …, ß n 一一与每种危险化学品相对应的校正系数; ql , q 2 " …, q , , - 一每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t) ; 矶, Q 2, …, Qn-- 与每种危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t )。
注安考试群:

MNLink: <2019版管理教材 > - 301
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 4.3.3 重大危险源分级标准根据计算出来的R值,按表6 确定危险化学品重大危险源的级别。表6重大危险源级别和R值的对应关系重大危险源级别一级R值R;;;.100 级一级一级二=二一 囚100> R;;;.50 50> R;;;. lO R< lO 安考试群:598326475 4.3.3 重大危险源分级标准根据计算出来的R值,按表6 确定危险化学品重大危险源的级别。表6重大危险源级别和R值的对应关系重大危险源级别一级R值R;;;.100 级一级一级二=二一 囚100> R;;;.50 50> R;;;. lO R< lO 安考试群:598326475

MNLink: <2019版管理教材 > - 315
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 三、物理因素序号名称噪声2 高温3 低气压4 高气压5 高原低氧6 振动7 激光8 低温9 微波10 紫外线11 红外线12 工频电磁场.309.
注》安全生产管理序号13 14 高频电磁场超高频电磁场( 续 )名15 以上未提及的可导致职业病的其他物理因素称三、物理因素序号名称噪声2 高温3 低气压4 高气压5 高原低氧6 振动7 激光8 低温9 微波10 紫外线11 红外线12 工频电磁场.309.
注》安全生产管理序号13 14 高频电磁场超高频电磁场( 续 )名15 以上未提及的可导致职业病的其他物理因素称

MNLink: <2019版管理教材 > - 316
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 六、其他因素序号名称金属烟2 井下不良作业条件3 刮研作业备注一限于井下工人限于手工刮研作业人员六、其他因素序号名称金属烟2 井下不良作业条件3 刮研作业备注一限于井下工人限于手工刮研作业人员

Q: [...]China occupational safety and health management system 企业通过落实安全生产主体责任,全员全过程参与,建立并保持安全生产管理体系,全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作,实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化,并持续改进。
A: 企业安全生产标准化
Q: [...]China occupational safety and health management system 企业通过落实安全生产主体责任,全员全过程参与,建立并保持安全生产管理体系,全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作,实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化,并持续改进。
A: 企业安全生产标准化
MNLink: <2019版管理教材 > - 318

Q: [...]work safety performance 根据安全生产和职业E生目标,在安全生产、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。
A: 安全生产绩效
Q: [...]work safety performance 根据安全生产和职业E生目标,在安全生产、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。
A: 安全生产绩效
MNLink: <2019版管理教材 > - 318

Q: 企业主要负责人key person ( s) in charge of the enterprise [...],[...]有决策权的实际控制人。
A: 有限责任公司、股份有限公司的董事长、总经理; 其他生产经营单位的厂长、经理、矿长,以及对生产经营活动
Q: 企业主要负责人key person ( s) in charge of the enterprise [...],[...]有决策权的实际控制人。
A: 有限责任公司、股份有限公司的董事长、总经理; 其他生产经营单位的厂长、经理、矿长,以及对生产经营活动
MNLink: <2019版管理教材 > - 318

Q: [...] j hazard 发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。
A: 安全风险risk
Q: [...] j hazard 发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。
A: 安全风险risk
MNLink: <2019版管理教材 > - 318

Q: [...]risk assessment; hazard assessment 运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度,对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑,以及对其是否可接受予以确定的过程。
A: 安全风险评估
Q: [...]risk assessment; hazard assessment 运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度,对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑,以及对其是否可接受予以确定的过程。
A: 安全风险评估
MNLink: <2019版管理教材 > - 319

Front: 安全风险管理由kmanagement; hazard management 根据安全风险评估的结果,确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施,以达到改善安全生产条件、减少和避免生产安全事故的目标。
MNLink: <2019版管理教材 > - 319

Q: [...],明确各级部门和从业人员的安全生产和职业卫生职责,并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。企业应为全员参与安全生产和职业卫生工作创造必要的条件,建立激励约束机制,鼓励从业人员积极建言献策,营造自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围,不断改进和提升安全生产和职业卫生管理水平。
A: 全员参与企业应建立健全安全生产和职业卫生责任制
Q: [...],明确各级部门和从业人员的安全生产和职业卫生职责,并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。企业应为全员参与安全生产和职业卫生工作创造必要的条件,建立激励约束机制,鼓励从业人员积极建言献策,营造自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围,不断改进和提升安全生产和职业卫生管理水平。
A: 全员参与企业应建立健全安全生产和职业卫生责任制
MNLink: <2019版管理教材 > - 320

Q: [...]企业应开展安全文化建设,确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则,并教育、引导全体从业人员贯彻执行。
A: 安全文化建设
Q: [...]企业应开展安全文化建设,确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则,并教育、引导全体从业人员贯彻执行。
A: 安全文化建设
MNLink: <2019版管理教材 > - 320

Front: 从业人员在企业内部调整工作岗位或离岗二年以上重新上岗时,应重新进行车间(工段、区、队)和班组级的安全教育培训1
MNLink: <2019版管理教材 > - 323

Q: 企业应建立设备设施检维修管理制度,制定综合检维修计划,加强日常检维修和定期检维修管理,[...]。
A: 落实"五定"原则,即定检维修方案、定检维修人员、定检安全措施、定检维修质量、定检维修进度,并做好记录
Q: 企业应建立设备设施检维修管理制度,制定综合检维修计划,加强日常检维修和定期检维修管理,[...]。
A: 落实"五定"原则,即定检维修方案、定检维修人员、定检安全措施、定检维修质量、定检维修进度,并做好记录
MNLink: <2019版管理教材 > - 324

Q: 企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生[...]。
A: 规章制度、操作规程,杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的"三违"行为
Q: 企业应监督、指导从业人员遵守安全生产和职业卫生[...]。
A: 规章制度、操作规程,杜绝违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的"三违"行为
MNLink: <2019版管理教材 > - 325

Q: 企业应对工作场所职业病危害因素进行日常监测,并保存监测记录。存在职业病危害的,应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测,[...],应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,[...]。检测、评价结果存入职业卫生档案,并向安全监管部门报告,向从业人员公布。
A: 每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测;职业病危害严重的; 每3 年至少进行一次职业病危害现状评价
Q: 企业应对工作场所职业病危害因素进行日常监测,并保存监测记录。存在职业病危害的,应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测,[...],应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,[...]。检测、评价结果存入职业卫生档案,并向安全监管部门报告,向从业人员公布。
A: 每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测;职业病危害严重的; 每3 年至少进行一次职业病危害现状评价
MNLink: <2019版管理教材 > - 326

Q: 安全风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域,并[...]应采用适宜的方法和程序,且与现场实际相符。
A: 考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来兰种时态。安全风险辨识
Q: 安全风险辨识范围应覆盖本单位的所有活动及区域,并[...]应采用适宜的方法和程序,且与现场实际相符。
A: 考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来兰种时态。安全风险辨识
MNLink: <2019版管理教材 > - 327