Title: 19注安技术

Front: 2019版安全技术教材

Front: 机械是由若干个零、部件连接构成,其中至少有一个零、部件是可运动的,并且配备或预定配备动力系统,是具有特定应用目的的组合。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 3

Front: 机械包括:( 1 )单台的机械。例如,木材加工机械、金属切削机床、起重机等。( 2 )实现完整功能的机组或大型成套设备。即为同一目的由若干台机械组合成一个综合整体,如自动生产线、加工中心、组合机床等。( 3 )可更换设备。可以改变机械功能的、可拆卸更换的、非备件或工具设备,这些设备可自备动力或不具备动力。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 3

Front: 。机构一般指机器的某组成部分,可实现某种特定运动(如四连杆机构、传动机构等 )。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 3

Front: 生产设备是更广义的概念,指生产过程中,为生产、加工、制造、检验、运输、安装、贮存、维修产品而使用的各种机器、设施、工机具、仪器仪表、装置和器具的总称。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 3

Front: ( 一) 动力机械动力机械指用作动力来源的机械, 也就是原动机。
如机器中常用的电动机、内燃机、蒸汽机以及在无电源的地方使用的联合动力装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 3

Front: 金属切削机械金属切削机械指对机械零件的毛坯进行金属切削加工用的机械。根据其工作原理、结构性能特点和加工范围的不同,又分为车床、钻床、锤床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、镜床、刨(插)床、拉床、电加工机床、锯床和其他机床1 2类。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 4

Front: 金属成型机床金属成型机床指除金属切削加工以外的加工机械。如锻压机械、铸造机械等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 4

Front: 交通运输机械交通运输机械指用于长距离载人和物的机械。如汽车、火车、船舶和飞机等交通工具。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 4

Front: 起重运输机械起重运输机械指用于在一定距离内运移货物或人的提升和搬运机械。如各种起重机、运输机、升降机、卷扬机等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 4

Front: 工程机械凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备通称为工程机械。包括挖掘机、铲运机、工程起重机、压实机、打桩机、钢筋切割机、混凝土搅拌机、路面机、凿岩机、线路工程机械以及其他专用工程机械等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 4

Front: 农止机械农业机械指用于农、林、牧、副、渔业等生产的机械。如拖拉机、林业机械、牧业机械、渔业机械等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 4

Front: 通用机械通用机械指广泛用于工农业生产各部门、科研单位、国防建设和生活设施中的机械。如泵、风机、压缩机、阀门、真空设备、分离机械、减(变)速机、干燥设备、气体净化设备等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 4

Front: 轻工机械轻工机械指用于轻工、纺织等部门的机械。如纺织机械、食品加工机械、印刷机械、制药机械、造纸机械等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 4

Front: 专用机械专用机械指国民经济各部门生产中所特有的机械。如冶金机械、采煤机械、化工机械、石油机械等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 4

Front: 机械性危险机械性危险包括与机器、机器零部件( 包括加工材料夹紧机构) 或其表面、工具、工件、载荷、飞射的固体或流体物料有关的可能会导致挤压、剪切、碰撞、切割或切断、缠绕、碾压、吸人或卷人、冲击、刺伤或刺穿、摩擦或磨损、抛出、绊倒和跌落、高压流体喷射等危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 4

Front: 非机械性危险非机械性危险主要包括电气危险(如电击、电伤)、温度危险(如灼烫、冷冻)、噪声危险、振动危险、辐射危险(如电离辐射、非电离辐射)、材料和物质产生的危险、未履f r 安全人机工程学原则而产生的危险等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 5

MNLink: <2019版安全技术教材> - 5
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)转动的危险部位及其防护( 1 )转动轴(无凸起部分):当轴旋转时,无论其多光滑,都可能会将松散的衣物等挂住,并将其缠绕在轴上。
由于没有适当的位置来安装固定式防护装置,一般是通过在光轴的暴露部分安装一个松散的、与轴具有1 2m m净距的护套来对其进行防护,护套和轴可以相互滑动。
为安装方便,护套沿轴向被分成两部分,将其覆盖在轴上并用圆形卡子或者强力胶带将两部分联结起来,如图1- 1所示。
(a) ) ku ( 图l -1 转动轴(无凸起部分)的防护措施. 3 .
QQ(一)转动的危险部位及其防护( 1 )转动轴(无凸起部分):当轴旋转时,无论其多光滑,都可能会将松散的衣物等挂住,并将其缠绕在轴上。
由于没有适当的位置来安装固定式防护装置,一般是通过在光轴的暴露部分安装一个松散的、与轴具有1 2m m净距的护套来对其进行防护,护套和轴可以相互滑动。
为安装方便,护套沿轴向被分成两部分,将其覆盖在轴上并用圆形卡子或者强力胶带将两部分联结起来,如图1- 1所示。
(a) ) ku ( 图l -1 转动轴(无凸起部分)的防护措施. 3 .
QQ

MNLink: <2019版安全技术教材> - 6
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )转动轴(有凸起部分):在旋转轴上的凸起物不仅能挂住衣物,造成缠绕,而且当人体和凸起物相接触时,还能够对人体造成伤害。
具有凸起物的旋转轴应利用固定式防护罩进行全面封闭,如图1- 2所示。
?) (a) 转动轴(有凸起部分)的防护措施图1 -2 同号)( 2 )转动轴(有凸起部分):在旋转轴上的凸起物不仅能挂住衣物,造成缠绕,而且当人体和凸起物相接触时,还能够对人体造成伤害。
具有凸起物的旋转轴应利用固定式防护罩进行全面封闭,如图1- 2所示。
?) (a) 转动轴(有凸起部分)的防护措施图1 -2 同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 6
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 3 )对旋式轧辑:即使相邻轧辑的间距很大,但是操作人员的手、臂以及身体都有可能被卷入。
一般采用钳型防护罩进行防护,如图1- 3所示。
¢ ) ku ( (a) 对旋式轧辑的防护措施图1 -3 Q249430426(微信同( 3 )对旋式轧辑:即使相邻轧辑的间距很大,但是操作人员的手、臂以及身体都有可能被卷入。
一般采用钳型防护罩进行防护,如图1- 3所示。
¢ ) ku ( (a) 对旋式轧辑的防护措施图1 -3 Q249430426(微信同

MNLink: <2019版安全技术教材> - 6
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 4 )牵引辑:当操作人员向牵引辐送入材料时,人们需要靠近这些转辘,其风险较大。
可以安装一个钳型条,通过减少间隙来提供保护,通过钳型条上的开口,便于材料的输送,如图1- 4所示。
牵引辑的防护措施图1 -4 QQ( 4 )牵引辑:当操作人员向牵引辐送入材料时,人们需要靠近这些转辘,其风险较大。
可以安装一个钳型条,通过减少间隙来提供保护,通过钳型条上的开口,便于材料的输送,如图1- 4所示。
牵引辑的防护措施图1 -4 QQ

MNLink: <2019版安全技术教材> - 7
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 5 )棍式输送机(辑轴交替驱动):应该在驱动轴的下游安装防护罩。
如果所有的呢轴都被驱动,将不存在卷入的危险,故无须安装防护装置,如图I- 5所示。
(b) 图1 -5 辄式输送机的防护措施微信同号)( 5 )棍式输送机(辑轴交替驱动):应该在驱动轴的下游安装防护罩。
如果所有的呢轴都被驱动,将不存在卷入的危险,故无须安装防护装置,如图I- 5所示。
(b) 图1 -5 辄式输送机的防护措施微信同号)

Front: 轴流风扇(机):安装在通风管道内部的轴流风扇(机)将不存在危险。开放式叶片是危险的,需要使用防护网来进行防护。防护网的网孔应足够大,使得空气能有效通过;同时网孔还要足够小,能有效防止手指接近叶片,
MNLink: <2019版安全技术教材> - 7

MNLink: <2019版安全技术教材> - 7
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (a) (b) 图l -6 轴流风扇的防护措施QQ249(a) (b) 图l -6 轴流风扇的防护措施QQ249

Front: 径流通风机:安装在通风管道内部的风机不存在危险。通向风扇的进风口应该被一定长度的导管所保护,并且其人口应覆盖防护网。导管的长度和网孔的尺寸必须能够防止手指和手臂接近转动的叶片,
MNLink: <2019版安全技术教材> - 7

MNLink: <2019版安全技术教材> - 7
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (a) ) ku ( 图1 - 7 径流通风机的防护措施(a) ) ku ( 图1 - 7 径流通风机的防护措施

Front: 啃合齿轮:机械设备的大部分齿轮都是包含在机框内的,由于其密闭性,这些齿轮是安全的。暴露的齿轮应使用固定式防护罩进行全面的保护,如图1- 8所示。齿轮传动机构必须装置全封闭型的防护装置。机器外部绝不允许有裸露的咄合齿轮,在设计和制造机器时,应尽量将齿轮装入机座内,而不使其外露。防护装置材料可用钢板或铸造箱体,必须坚固牢靠,保证在机器运行过程中不发生振动。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 7

MNLink: <2019版安全技术教材> - 8
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (a) (b) 图1 -8 嗤合齿轮的防护措施(a) (b) 图1 -8 嗤合齿轮的防护措施

Front: 旋转的有辐轮:当有辐轮附属于一个转动轴时,用于动有辐轮来驱动机械部件是危险的。可以利用一个金属盘片填充有辐轮来提供防护,也可以在手轮上安装一个弹簧离合器,使轴能够自由转动,
MNLink: <2019版安全技术教材> - 8

MNLink: <2019版安全技术教材> - 8
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( a )有辐轮( b )使用金属盘片填充的有辐轮( c )使用弹簧离合器的有辐轮图1 -9 旋转的有辐轮的防护措施0426(微信同号( a )有辐轮( b )使用金属盘片填充的有辐轮( c )使用弹簧离合器的有辐轮图1 -9 旋转的有辐轮的防护措施0426(微信同号

Front: 砂轮机:无论是固定式砂轮机,还是手持式砂轮机,除了其磨削区域附近,均应加以密闭来提供防护。在其防护罩上应标出砂轮旋转的方向和最高线速度等技术参数,
MNLink: <2019版安全技术教材> - 8

MNLink: <2019版安全技术教材> - 8
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (a) (b) 固1 -10 砂轮机的防护措施(a) (b) 固1 -10 砂轮机的防护措施

Front: 旋转的刀具: 旋转的刀具应该被包含在机器内部( 如卷筒裁切机) 。
在使用手工送料时, 应尽可能减少刀刃的暴露, 并使用背板进行防护。
当加工的材料是可燃物时, 产生碎屑的场所应该有适当的防火措施。
当需要拆卸刀片时, 应使用特殊的卡具和手套来提供防护。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 8

MNLink: <2019版安全技术教材> - 9
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( l )切割刀刃:切割纸张、塑料等材料的刀刃极其锋利,具有较高的危险性,应使其暴露部分尽可能少。
当需要对刀具进行维护时,需要提供特殊的卡具。
( 2 )砂带机:砂带机的砂带应该向远离操作者的方向运动,并且具有止逆装置,仅将工作区域暴露出来,靠近操作人员的端部应进行防护,如图1- 1 1所示。
(a) 图l -11 砂带机的防护措施(微信同号)( l )切割刀刃:切割纸张、塑料等材料的刀刃极其锋利,具有较高的危险性,应使其暴露部分尽可能少。
当需要对刀具进行维护时,需要提供特殊的卡具。
( 2 )砂带机:砂带机的砂带应该向远离操作者的方向运动,并且具有止逆装置,仅将工作区域暴露出来,靠近操作人员的端部应进行防护,如图1- 1 1所示。
(a) 图l -11 砂带机的防护措施(微信同号)

Front: 配重块:当使用配重块时,应对其全部行程加以封闭,直到地面或者机械的固定配件处,避免形成挤压陷阱,如图1- 1 3所示。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 9

MNLink: <2019版安全技术教材> - 9
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (a) (b) 图1 -13 配重块的防护措施(a) (b) 图1 -13 配重块的防护措施

Front: 机械工作台和滑枕:具有运动平板或者滑枕的机械设备应该被合理布置,当其运动平板(或者滑枕)达到极限位置时,平板(或者滑枕)的端面距离应和固定结构的间距不能小于5 0 0 m m,以免造成挤压,
MNLink: <2019版安全技术教材> - 9

MNLink: <2019版安全技术教材> - 9
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (a) (b) 图1 -12 运动的工作平台的防护措施QQ24(a) (b) 图1 -12 运动的工作平台的防护措施QQ24

Front: 带锯机:可调节的防护装置应该装置在带锯机上,仅用于材料切割的部分可以露出,其他部分得以封闭,
MNLink: <2019版安全技术教材> - 9

MNLink: <2019版安全技术教材> - 10
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (a) (b) 图1 -14 带锯机的防护措施)(a) (b) 图1 -14 带锯机的防护措施)

Front: 冲压机和胡接机:这些机械设备可能需要操作人员手持工件靠近冲击头,需要为这些机械提供能够感知手指存在的特殊失误防护装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 9

Front: 剪刀式升降机: 在操作过程中, 主要的危险在于邻近的工作平台和底座边缘间形成的剪切和挤压陷阱。
可利用帘布加以封闭。
在维护过程中, 主要的危险在于剪刀机构的意外闭合。
可以通过障碍物( 木块等) 来防止剪刀机构的闭合,
MNLink: <2019版安全技术教材> - 9

MNLink: <2019版安全技术教材> - 10
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (b) 图1 -15 剪刀式升降机的防护措施49430426(微信(b) 图1 -15 剪刀式升降机的防护措施49430426(微信

MNLink: <2019版安全技术教材> - 10
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 1 )齿条和齿轮:应利用固定式防护罩将齿条和齿轮全部封闭起来,如图1 - 16 所示。
(b) 困1 -16 齿条和齿轮的防护措施QQ( 1 )齿条和齿轮:应利用固定式防护罩将齿条和齿轮全部封闭起来,如图1 - 16 所示。
(b) 困1 -16 齿条和齿轮的防护措施QQ

Front: 皮带传动装置防护罩可采用金属骨架的防护网,与皮带的距离不应小于5 0 m m,设计应合理,不应影响机器的运行。→般传动机构离地面2m以下,应设防护罩。但在下列3 种情况下,即使在离地面2m以上也应加以防护:皮带轮中心距之间的距离在3m以上;皮带宽度在1 5c m以上;皮带回转的速度在9m / m i n以上。这样,万一皮带断裂,不至于伤人。皮带接头必须牢固可靠,安装J 点带应松紧适宜。皮带传动机构的|防护可采用将皮带全部i l l ! ; 盖起来的方法,或采用防护栏杆防护。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 11

MNLink: <2019版安全技术教材> - 11
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (a) ) ) l ( 图1 -17 皮带传动的防护措施同号)(a) ) ) l ( 图1 -17 皮带传动的防护措施同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 11
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 3 )输送链和链轮:危险来自输送链进入到链轮处以及链齿。
采取的防护措施应能防止接近链轮的锯齿和输送链进入到链轮部位,如图1- 1 8所示。
(a) ) ku ( 图1 -18 输送链和链轮的防护措施(c) 49430426(微信同( 3 )输送链和链轮:危险来自输送链进入到链轮处以及链齿。
采取的防护措施应能防止接近链轮的锯齿和输送链进入到链轮部位,如图1- 1 8所示。
(a) ) ku ( 图1 -18 输送链和链轮的防护措施(c) 49430426(微信同

Front: 机械设备安全应考虑其寿命的各个阶段,包括机械产品的安全和机械使用的安全两个阶段。机械产品的安全是通过设计、制造等环节实现;机械使用的安全主要体现在执行预定功能的正常使用,包括安装、调整、查找故障和维修、拆卸及报废处理等环节。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 11

Front: 消除或减小相关的风险,应按下列等级顺序选择安全技术措施,即“三步法”。第一步:本质安全设计措施,也称直接安全技术措施,指通过适当选择机器的设计特性和暴露人员与机器的交互作用,消除或减小相关的风险。此步是风险减小过程中的第一步,也是最重要的步骤。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 11

Front: 第二步:安全防护或补充保护措施,也称间接安全技术措施。如果仅通过本质安全设计措施不足以减小风险时,可采用用于实现减小风险目标的安全防护或补充保护措施。第三步:使用信息,也称提示性安全技术措施。如果以上两步技术措施不能实现或不能完全实现时,应使用信息明确警告剩余风险,说明安全使用设备的方法和相关的培训要求军。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 12

Front: 本质安全技术是指通过改变机器设计或工作特性,来消除危险或减小与危险相关的风险的保护措施。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 12

Front: )防止与能量形式有关的潜在危险。采用气功、液压、热能等装置的机械,应避免因压力损失、压力降低或真空度降低而导致危险;所有元件(尤其是管子和软管)及其连接密封和防护,不因泄漏或元件失效而导致流体喷射;气体接收器、储气罐或承压容器及元件,在动力源断开时应能自动卸压、提供隔离措施或局部卸f f 及压力指示措施,以防剩余压力造成危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 13

Front: 爆炸环境巾的动力源。应采用全气动或全液压控制操纵机构,或采用“本质安全”电气装置,避免一般电气装置容易出现火花而导致爆炸的危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 13

Front: 一是机械设备要尽量少出故障,日 n 设备的可靠性;二是出了故障要容易修复,即设备的维修性。可靠性指标包括机器的元故障性、耐久性、维修性、可用性和经济性等几个方面,人们常用可靠度、故障率、平均寿命(或平均无故障工作时间)、维修度等指标表示。可靠性好则可降低发生事故的频率,从而减少人员暴露于危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 14

Front: 关键组件或子系统加倍(或冗余)和多样化设计。当→个组件失效时,另一个组件或其他多个组件能继续执行各自的功能,保证安全功能继续有效。采用多样化的设计或技术,避免共因失效(由单一事件引发的不同产品的失效,这些失效不互为因果)或共模失效(可能由不同原因引起,以相同故障模式为特征的产品失效)。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 14

Front: 操作的机械化或自动化设计。可通过机器人、搬运装置、传送机构、鼓风设备实现自动化,可通过进料滑道、推杆和手动分度工作台等实现机械化。减少人员在操作点暴露于危险,而限制F F [ 这些操作产生的风险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 14

Front: 遭循安全人机丁.程学原则,考虑预定使用机器“人一机”相互作用的所有要素,以减轻操作者心理、生理压力和紧张程度。( I )操作台不!叫乍业位置应考虑人体测量尺寸、力量和姿势、运动幅度、重复动作频率、易剧性等,尤其是手持和移动式机器的设计,应考虑到人力的可及范围、控制机构的操纵,以及人的手、臂、腿等解剖学结构。( 2 )避免操作者在机器使用过程中的紧张姿势和|动作,避免将操作者的[作节奏与自动的连续循环连在一起。( 3 )可机器和(或)真防护装置的结构特征使得环境照明不足时,应在机器上或其内部提供调整设置区及日常维护区的局部照明。应避免会引起风险的眩光、阴影和频闪效应。若光源的位置在使用中需进行调整,则其位置不应对调整者构成任何危险。( 4 )于动控制操纵装置的选用、配置和标i 己应满足以下要求:必须清晰可见、可识别,且作用明确,必要处适当加标志;其布局、行程和操作阻力与所要执行的操作相匹配,能安全地即时操作;按钮的位置、手柄和手轮运动与它们的作用应是恒定的;操作时不会引起附加风险。( 5 )指示器、刻度盘和视觉显示装置的设计与配置应符合以下要求:信息装置应在人只易于感知的参数和特征范围之内,含义确切、易于理解,显示耐久、清晰;使操作者和机器间的相互作用尽可能清楚、明确,且在操作位置便于察看、识别和理解。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 15

Front: 防护装置通常采用壳、罩、屏、门、盖、栅栏等结构和封闭式装置,用于提供保护的物理屏障,将人与危险隔离,为机器的组成部分。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 15

Front: 防护装置的功能( 1 )隔离作用,防止人体任何部位进入机械的危险区触及各种运动零部件。( 2 )阻挡作用,防止飞出物打击,高压液体意外喷射或防止人体灼烫、腐蚀伤害等。( 3 )容纳作用,接受可能由机械抛出、掉落、射出的零件及其破坏后的碎片等。( 4 )其他作用,在有特殊要求的场合,还应对电、高温、火、爆炸物、振动、辐射、粉尘、炯雾、噪声等具有特别阻挡、隔绝、密封、吸收或屏蔽作用。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 15

Front: 安全防护装置的危险性
Back: 安全防护装置的危险性
1 )安全防护装置出现故障、失效而丧失其保护功能,能使人员暴露于危险而增加伤守的风险。( 2 )安全防护装置在减轻操作者精神压力的同时,也使操作者形成心理依赖,放松对危险的警惕性,或由于影响操作等原因使人员废弃这些装置。( 3 )由动力驱动的安全防护装置,其运动零部件或易于下落的重型防护装置可能产生机械伤害的危险。( 4 )安全防护装置的自身结构存在安全隐患,如尖角、锐边、突出部分等危险。( 5 )由于安全防护装置与机器运动部分安全距离不符合要求而导致的危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 16

Front: 防护装置的类型
Back: 防护装置的类型
( I )固定式防护装置。保持在所需位置(关闭)不动的防护装置。不用|丁具不能将其打开戎拆除。( 2 )活动式防护装置。通过机械方法(如铁链、滑道等)与机器的构架或邻近的固定元件相连接,并且不用工具就可打开。( 3 )联锁防护装置。防护装置的开闭状态直接与防护的危险状态相联锁,只要防护装置不关闭,被其“抑制”的危险机器功能就不能执行,只有当防护装置关闭时,被其“抑制”的危险机器功能才有可能执行;在危险机器功能执行过程中,只要防护装置被打开,就给1 - H 停机指令。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 17

Front: 防护装置可以设计为封闭式,将危险区全部封闭,人员从任何地方都无法进入危险区;也可采用距离防护,不完全封闭危险区,凭借安全距离和安全间隙来防止或减少人员进入危险区的机会;还可设计为整个装置可调或装置的某组成部分可调。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 17

Front: 机械传动机构常见的防护装置有用金属铸造或金属板焊接的防护箱罩,→般用于齿轮传动或传输距离不大的传动装置的防护;金属骨架和金属网制成的防护网常用于皮带传动装置的防护;栅栏式防护适用于防护m : 罔比较大的场合,或作为移动机械移动范围内临时作业的现场防护,或高处临边作业的防护等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 17

Front: 除了满足安全防护装置的一般要求外,还应符合以下要求:( 1 )防护装置应设置在进入危险区的唯-通道上,防护结构体不应出现漏保护区,并1 i ; ! J 足安全距离的要求,使人不可能越过或绕过防护装置接触危险。( 2 )固定防护装置应采用永久固定(如焊接等)或借助紧固件(如螺钉、螺栓等)方式固定,若不用工具(或专用工具)不可能拆除或打开。( 3 )活动防护装置或防护装置的活动体打开时,尽可能与被防护的机械借助饺链或导链保持连接,防止挪开的防护装置或活动体丢失或难以复原。( 4 )当活动联锁式防护装置出现丧失安全功能的故障时,应使被其“抑制”的危险机器功能不可能执行或停止执行,装置失效不得导致意外启动。( 5 )可调式防护装置的可调或活动部分调整件,在特定操作期间保持固定、自锁状态,不得因为机器振动而移位或脱落。( 6 )在要求通过防护装置观察机器运行的场合,宜提供大小合适开口的观察孔或观察窗。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 17

Front: 防护装置以外的安全防护装置,通过自身的结构功能限制或防止机器的某种危险,消除或减小风险的装置。常见的有联锁装置、双手操作式装置、能动装置、限制装置等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 18

Front: 联锁装置。用于防止危险机器功能在特定条件下(通常是指只要防护装置未关闭)运行的装置。可以是机械、电气或其他类型的。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 19

Front: 能动装置。一种附加手动操纵装置,与启动控制一起使用,并且只有连续操作时,才能使机器执行预定功能。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 19

Front: 保持一运行控制装置。一种手动控制装置,只有当于对操纵器作用时,机器才能启动并保持机器功能。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 19

Front: 双手操纵装置。至少需要双手同时操作,以便在启动和维持机器某种运行的同时,针对存在的危险,强制操作者在机器运转期间,双手没有机会进入机器的危险区,以此为操作者提供保护的一种装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 19

Front: 敏感保护设备。用于探测人体或人体局部,并向控制系统发出正确信号以降低被探测人员风险的设备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 19

Front: 有源光电保护装置。通过光电发射和接收元件完成感应功能的装置,可探测特定区域内由于不透光物体出现引起的该装置内光线的中断。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 19

Front: 机械抑制装置。在机构中引人的能靠其自身强度,防止危险运动的机械障碍(如模、轴、撑杆、销)的装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 19

Front: 限制装置。防止机器或危险机器状态超过设计限度(如空间限度、压力限度、载荷力矩限度等)的装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 19

Front: 有限运动控制装置(也称行程限制装置)。与机器控制系统一起作用的,使机器元件做有限运动的控制装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 19

Front: 保护装置种类很多,防护装置和保护装置经常通过联锁成为组合的安全防护装置,如联锁防护装置、带防护锁的联锁防护装置和可控防护装置等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 19

Front: ( 1 ) 旋转机械的传动外露部分。
如传动带、砂轮、电锯、皮带轮和飞轮等, 都要设防护装置。
一般有防护网、防护栏杆、可动式或固定式防护罩和其他专用装置。
必要时, 可移动式防护罩还应有联锁装置, 当打开防护罩时, 危险部分立即停止运动。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 19

Front: )冲压设备的施压部分要安设如挡手板、拨手器联锁电钮、安全开关、光电控制等防护装置。当人体某一部分进入危险区之前,使滑块停止运动。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 20

Front: 起重运输设备都应有信号装置、制动器、卷扬限制器、行程限制器、自动联锁装置、缓冲器以及梯子、平台、栏杆等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 20

Front: 加工过热和过冷的部件时,为避免操作者触及过热或过冷部件,在不影响操作和设备功能的情况下,必须配置防接触屏蔽装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 20

Front: 生产、使用、贮存或运输中存在有易燃易爆的生产设施(如锅炉、压力容器、可燃气体燃烧设备以及其他燃料燃烧设备),都要根据其不同性质配置安全阀、水位计、温度计、防爆阀、自动报警装置、截止阀、限压装置、点火或稳定火焰装置等安全防护装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 20

Front: 自动生产线和复杂的生产设备及重要的安全系统,都应设自动监控装置、开车预警信号装置、 联锁装置、减缓运行装置、防逆转等起强制作用的安全防护装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 20

Front: 能产生粉尘、有害气体、有害蒸气或者发生辐射的生产设备,应安设自动加料及卸料装置、净化和排放装置、监测装置、报静装置、联锁装置、屏蔽等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 20

Front: 进行检修的机械、电气设备,都要挂上警告或危险牌示。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 20

MNLink: <2019版安全技术教材> - 20
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 由运动的传动件| | 由参与加工的运动件产生的危险产生的危险| | (在加工过程直接涉及的,如刀具)一固定式防护装置-带有或不带有防护锁的活动式联锁防护装置是|飞.
.
.
.
.
.
.
.
__~ 1 1 吁-固定式防护装置-具有自动监控的,带有或不带有防护锁的活动式联锁防护装置-保护装置:根据接近危险区的需要和危险的特性进行选择-同定式防护装置或活动式防护装置t 防止接近非加工区域内的运动部件可调式防护装置:限制接近因工艺过程要求必须接近的区域内的运动部件因I - 19 防止由运动件产生危险的安全防护装置的选择QQ24943由运动的传动件| | 由参与加工的运动件产生的危险产生的危险| | (在加工过程直接涉及的,如刀具)一固定式防护装置-带有或不带有防护锁的活动式联锁防护装置是|飞.
.
.
.
.
.
.
.
__~ 1 1 吁-固定式防护装置-具有自动监控的,带有或不带有防护锁的活动式联锁防护装置-保护装置:根据接近危险区的需要和危险的特性进行选择-同定式防护装置或活动式防护装置t 防止接近非加工区域内的运动部件可调式防护装置:限制接近因工艺过程要求必须接近的区域内的运动部件因I - 19 防止由运动件产生危险的安全防护装置的选择QQ24943

Front: 补充保护措施也称附加预防措施,是指在设计机器时,除了-般通过设计减小风险,采用安全防护措施和提供各种使用信息外,还应另外采取的有关安全措:施。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 21

Front: 实现急停功能的组件和元件根据风险评估结果,确定机器是否需要装备一个或多个急停装置,以使已有或即将发生的危险状态得以避开。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 21

Front: ( 1 )操作者陷入危险的设施中的逃生通道和躲避空间。( 2 )设备机械急停后,提供人工移动某些元件或反向移动某些元件的措施。( 3 )下降装置的锚定点。( 4 )受困人员的呼救通讯方式。3 )隔离和能量耗散的措施
MNLink: <2019版安全技术教材> - 21

Front: 根据风险的大小和危险的性质可依次采用安全色、安全标志、警告信号,直到警报器。标志、符号和文字信息应容易理解和明确无误,文字信息应采用使用机器的同家语育。在使用上,图形符号和安全标志应优先于文字信息0
MNLink: <2019版安全技术教材> - 22

Front: 根据需要信息的时间提示操作要求的信息应采用简洁形式,长期同定在所需的机器部位附近;显示状态的信息应尽量与工序顺序一致,与机器运行同步出现;警告超载的信息应在负载接近额定值时,提前发出警告信息;危险紧急状态的信息应即时发出,持续的时间应与危险存在的时间一致,持续到操作者干预为止或信号的消失应随危险状态解除而定。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 22

Front: 根据信息内容和对人视觉的作用采用不同的安全色为使人们对周围存在的不安全因素环境、设备引起注意和警惕,需要涂以I 电巴目的安全色。需强调的是,安全色的使用不能取代防范事故的其他安全措施。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 23

Front: 满足安全人机学的原则采用安全信息的方式和使用方法应与操作人员或暴露人员的能力相符合。只要可能,应使用视觉信号;在可能有人的感觉缺陷的场所,如盲区、色盲区、耳聋区或由于使用个人保护装备而导致出现盲区的地方,应配备可以感知有关安全信息的其他信号(例如,触摸、振动等信号)0
MNLink: <2019版安全技术教材> - 23

MNLink: <2019版安全技术教材> - 23
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表I- 2安全色颜色含义颜色含义颜色人员安全机械/过程状况红危险/禁止紧急黄注意、警告异常绿安全正常- 蓝执行强制性QQ2494304表I- 2安全色颜色含义颜色含义颜色人员安全机械/过程状况红危险/禁止紧急黄注意、警告异常绿安全正常- 蓝执行强制性QQ2494304

Front: 安全色有时采用组合或对比色的方式,常用的安全色及其相关的对比色是红色-白色;黄色-黑色;蓝色-白色;绿色-白色。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 23

Front: 1 )红色。红色表示禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息。红色用于各种禁止标志、交通禁令标志、消防设备标志;机械的停止按钮、刹车及停车装置的操纵手柄;机械设备的裸露部位(飞轮、齿轮、皮带轮的轮辐、轮费等);仪表刻度盘上极限位置的刻度、危险信号旗等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 23

Front: 黄色。黄色表示注意、警告的信息。黄色用于如警告标志、皮带轮及其防护罩的内壁、砂轮机罩的内壁、防护栏杆、警告信号旗等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 23

Front: 蓝色。蓝色表示必须遵守规定的指令性信息。蓝色用于道路交通标志和标线中警告标志等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 23

Front: 绿色。绿色表示安全的提示性信息。绿色用于如机器的启动按钮、安全信号旗以及指示方向的提示标志,如安全通道、紧急出口、可动火区、避险处等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 24

Front: 红色与白色相间隔的条纹。比单独使用红色更加醒目,表示禁止通行、禁止跨越的信息。主要用于交通运输等方面所使用的防护栏杆及隔离墩;液化石油气汽车梢车的条f )(;固定禁止标志的标志杆上的色带。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 24

Front: )黄色与黑色相间隔的条纹。比单独使用黄色更醒目,表示特别注意的信息。应用于各种机械在工作或移动时容易碰撞的部位(如移动式起重机的外伸腿、起重臂端部、起重吊钩和配重等),剪板机的压紧装置,冲床的滑块等有暂时或永久性危险的场所或设备,固定警告标志的标志杆上的色带等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 24

Front: )蓝色与白色相间隔的条纹。比单独使用蓝色更醒目,表示方向、指令的安全标记,主要用于交通上的指示性导向标等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 24

Front: 绿色与白色相间隔的条纹。比单独使用绿色更醒目,表示指示安全环境的安全标记。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 24

Front: 安全标志由图形符号、安全色和(或)安全对比色、儿何形状(边框)或附以简短的文字组合构成,用于传递与安全及健康有关的特定信息或使某个对象或地点变得醒目。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 24

Front: 安全标志分为禁止标志、样告标志、指令标志、提示标志四类。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 24

Front: 禁止标志:禁止人们不安全行为的图形标志。安全色为红色,对比色为白色,基本特征为:图形为圆形、黑色,白色衬底,红色边框和斜杠
MNLink: <2019版安全技术教材> - 24

MNLink: <2019版安全技术教材> - 24
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( a )禁止堆放( b )禁止启动( c )禁止合闸( d )禁止转动( e )禁止跨越( t ) 禁止攀登( g )禁止触摸( h )禁止戴手套图1 -20 机械工业常用的禁止标志QQ2494( a )禁止堆放( b )禁止启动( c )禁止合闸( d )禁止转动( e )禁止跨越( t ) 禁止攀登( g )禁止触摸( h )禁止戴手套图1 -20 机械工业常用的禁止标志QQ2494

Front: 警告标志:提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志。安全色为黄色,对比色为黑色,基本特征为:图形为三角形、黑色,黄色衬底,黑色边框,
MNLink: <2019版安全技术教材> - 24

MNLink: <2019版安全技术教材> - 25
Other fields (not shown on cards):
Remarks: &A ( a )当心触电( b )当心电缆( c )当心自动启动( d )当心机械伤人£牟( e )当心吊物( η当心碰头( g )当心挤压( h )当心烫伤图1 -21 机械工业常用的警告标志同号&A ( a )当心触电( b )当心电缆( c )当心自动启动( d )当心机械伤人£牟( e )当心吊物( η当心碰头( g )当心挤压( h )当心烫伤图1 -21 机械工业常用的警告标志同号

Front: 指令标志:强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。安全色为蓝色,对比色为白色,基本特征为:图形为圆形、白色,蓝色衬底,
MNLink: <2019版安全技术教材> - 25

MNLink: <2019版安全技术教材> - 25
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (创必须戴防护眼镜( b )必须戴防尘口罩( c )必须戴护耳器( d )必须戴安全帽( e )必须系安全带( f ) 必须戴防护手套( g )必须加锁( h )必须接地图1 -22 机械工业常用的指令标志QQ249430426((创必须戴防护眼镜( b )必须戴防尘口罩( c )必须戴护耳器( d )必须戴安全帽( e )必须系安全带( f ) 必须戴防护手套( g )必须加锁( h )必须接地图1 -22 机械工业常用的指令标志QQ249430426(

Front: 提示标志:提供某种信息(标明安全设施或场所等)的图形标志。安全色为绿色,对比色为白色,基本特征为:白色图形,正方形边框,绿色衬底,如
MNLink: <2019版安全技术教材> - 25

MNLink: <2019版安全技术教材> - 26
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( a )紧急出口( b )避险处( c )可动火区( d )击碎板面图1 -23 机械工业常用的提示标志( a )紧急出口( b )避险处( c )可动火区( d )击碎板面图1 -23 机械工业常用的提示标志

Front: 多个安全标志在一起设置。应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下排列。机械设备易发生危险的相应部位,必须有安全标志。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 26

Front: 信号的功能是提醒注意、显示运行状态、警告可能发生故障或出现险情(包括人身伤害或设备事故风险)先兆,要求人们做出排除或控制险情反应的信号。险情信号的基本属性是使信号接收区内的任何人都能察觉、辨认信号并做出反应。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 26

Front: 险情昕觉信号则根据险情的紧急程度及其可能对人群造成的伤害,分为:三类:1紧急、昕觉信号:标示险情开始的信号,必要时,还包括标示险情持续和终止的信号。2紧急撤离听觉信号:标示险情开始或正在发生且有可能造成伤害的紧急情况的信号,此指示人们按已确定的方式立即离开危险区。3警告昕觉信号:标示即将发生或正在发生,需采取适当措施消除戒控制危险的险情信号。也可提供人们采取行动或措施的信息。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 26

Front: 视觉信号分为两类:1警告视觉信号:指明危险情形即将发生,要求采取适当措施消除或控制险情的视严,J ~ i = l .Y山l 丽’1。2紧急视觉信号:指明危险情形已经开始或正在发生,要求采取应急措施的视觉信号。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 27

MNLink: <2019版安全技术教材> - 27
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表1 - 3视听信号特征分类声光含义扫频声红色危险,紧急行动猝发声,快脉冲组色危险,紧急行动交变声红色危险,紧急行动短声黄色注意,警戒序列声蓝色命令,强制性行动拖延声绿色正常状态,警报解除249430426(微信表1 - 3视听信号特征分类声光含义扫频声红色危险,紧急行动猝发声,快脉冲组色危险,紧急行动交变声红色危险,紧急行动短声黄色注意,警戒序列声蓝色命令,强制性行动拖延声绿色正常状态,警报解除249430426(微信

Front: 可察觉性。信号必须清晰可鉴,昕觉信号应明显超过有效掩蔽闽值,在接收区内的任何位置都不应低于6 5dB ( A )。紧急视觉信号应使用闪烁信号灯,以吸引注意并产生紧迫感,警告视觉信号的亮度应至少是背景亮度的5 倍,紧急视觉信号亮度应至少是背景亮度的1 0 倍,即后者的亮度应至少2 倍于前者,频闪效应会削弱闪光信号的可察觉性。昕觉信号和视觉信号宜同时使用时,声光的同步可提高信号的可察觉性。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 27

Front: 优先级要求。任何险情信号应优先于其他所有视听信号;紧急信号应优先于所有警告信号,紧急撤离信号应优先于其他所有险情信号。注意防止过多的视听信号引起“感官疲劳”或显示频繁导致“敏感度”降低而丧失应有的作用。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 28

Front: 随机文件及使用说明书主要是指操作手册、使用说明书或其他文字说明(如保修单等)。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 28

Front: 散发热量、腐蚀性、尘毒危害较严重及使用易燃易爆物料或气体、电酷电离辐射危害严重的工序,布置在靠外墙和厂房的下风向,与其他生产工序隔开,不同危害生产工序之间亦应相互隔离。危害相同的生产工序宜集中(戎相邻)布置。对于影响严重的局部工段,可采用排烟排气罩机械送、排风,或者采取密闭措施
MNLink: <2019版安全技术教材> - 29

Front: 通道通道包括厂区主干道和车间安全通道。厂区主干道是指汽车通行的道路,是保证厂内车辆行驶、人员流动以及消防灭火、救灾的主要通道;车间安全通道是指为了保证职T通行和安全运送材料、工件而设置的通道。所有通道应充分考虑人和物的合理流向和物料输送的需要,并考虑紧急情况下便于撤离。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 29

MNLink: <2019版安全技术教材> - 29
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表l- 4加工车间通道尺寸通道宽度/m 运输方式冷加工铸造锻造人工运输;;, 1 1. 5 2 ~ 3 电瓶车单向行驶1. 8 2 电瓶车刘开3 3 -5 叉车或汽车行驶3.5 3.5 子工造型人行道0. 8 ~ I. 5 一机器造型人行道1. 5 ~ 2 铁路进厂房人口宽度应为5 . 5 注:根据《机械工业职业安全卫生设计规范》 ( JBJ 1 8 )整理。
热处理焊接I. 5 ~ 2. 5 2 ~ 3 3 ~4 3 ~5 一表l- 4加工车间通道尺寸通道宽度/m 运输方式冷加工铸造锻造人工运输;;, 1 1. 5 2 ~ 3 电瓶车单向行驶1. 8 2 电瓶车刘开3 3 -5 叉车或汽车行驶3.5 3.5 子工造型人行道0. 8 ~ I. 5 一机器造型人行道1. 5 ~ 2 铁路进厂房人口宽度应为5 . 5 注:根据《机械工业职业安全卫生设计规范》 ( JBJ 1 8 )整理。
热处理焊接I. 5 ~ 2. 5 2 ~ 3 3 ~4 3 ~5 一

Front: 要人流与货流通道的出人口分开设置;货流出入口应位于主要货流方向,应靠近仓库、堆场,并与外部运输线路方便连接;车间厂房出入口的位置和数量,应根据生产规模、总体规划、用地面积及平面布置等因素综合确定,并确保出入口的数量不少于2个。厂房大门净宽度应比最大运输件宽度大6 0 0m m,比净高度大3 0 0mm;车辆出入频繁的大门宜设置防撞措施。对于特大的设备可设专门安装洞口。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 30

Front: 除厂房四周应设消防通道外,在厂房内部尚须设置纵横贯通的消防通道。对于大面积的联台厂房人员数量多,设备集中,消防安全措施不可忽视,可将厂房划分为几个消防区段,每区段应设一套消防设施,或者设置自动报警设施。厂房内应合理设置足够数量的灭火器和紧急报警装置,安全疏散口应能满足人员紧急疏散和消防车出人的要求。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 30

MNLink: <2019版安全技术教材> - 30
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表I -5 机床布直的最小安全距离m 项日小 』 \ " . H J L 床大型机床特大型机床, 1 - ,型机床柑L J 末操作而间l 旧机*后盯、侧而离i 岗位间即机床操作而离堵住问f { i I . l I. 5 l. 8 I. 3 0. 8 nu l 门 U nv I . 3 1. 8 2.0 l. 5 注 :l .
根据《机械1 一业职业安全- 1 1 之仁设计规范》( J l l J1 8 )悦剧。
2安全距离从机床前动机件达到的极限位置r / : i l i J o 3机l 末与峭村:|间的距离n先要考虑对基础的影响n QQ24表I -5 机床布直的最小安全距离m 项日小 』 \ " . H J L 床大型机床特大型机床, 1 - ,型机床柑L J 末操作而间l 旧机*后盯、侧而离i 岗位间即机床操作而离堵住问f { i I . l I. 5 l. 8 I. 3 0. 8 nu l 门 U nv I . 3 1. 8 2.0 l. 5 注 :l .
根据《机械1 一业职业安全- 1 1 之仁设计规范》( J l l J1 8 )悦剧。
2安全距离从机床前动机件达到的极限位置r / : i l i J o 3机l 末与峭村:|间的距离n先要考虑对基础的影响n QQ24

Front: 具有潜在危险的设备应根据有关标准和规定进行防护( 1 )有高压、高温、高速、高电压或深冷等试验台和装置的各类试验站,必须配备各种信号、报警装置和安全防护设施。( 2 )高噪声设备宜相对集中,并应布置在厂房的端头,尽可能设置隔声窗或隔声走廊等;人员多、强噪声源比较分散的大车间,可设置隔声屏障或带有生产工艺孔洞的隔墙l 或根据实际条件采用隔声、吸声、消声等降噪减噪措施。( 3 )高振设备设施宜相对集中布置,采取减振降噪等措施。高振动的设备应避开对防H ~ 要求较高的仪器、设备,保持有足够防振间距。对振动、爆炸敏感的设备,应进行隔离J ;戈设置屏蔽、防护墙、减振设施等。( 4 )输送有毒、有害、易燃、易爆、高温、高压和有腐蚀性气体或液体的管道、管件\阀门及其材质、连接等,必须分别具有密封、耐压、防腐蚀、防静电等措施。( 5 )加热设备及反应釜等的作业孔、操作器、观察孔等应有防护设施,作业区热辐射强度不应超过有关规定;设置必要的提示、标志和|警告信号。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 31

Front: 室内消防栓、灭火器等消防设施和器材配备示意图或清单,灭火器材应定置存放,不应挪动和破坏,应定期检查,保证在检验有效期内。消防器材前方不准堆放物品和杂物,用过的灭火器不应放回原处。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 31

Front: 天然采光应优先利用天然光,辅助以人工光,采取有效措施节约能源υ避免由于工作区域内的直射阳光引起过度的照度对比和热的不舒适感,可利用百叶板或遮阳板避免直射阳光落在工作者身上或其视野范围的表面上。房间的采光系数和采光窗洞口面积与地面面积之比应符合建筑采光设计标准的规定。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 31

Front: 照明方式按下列要求确定照明方式:( 1 )工作场所通常设置一般照明,即照亮整个场所的均匀照明。( 2 )同场所内不同区域有不同照度要求时,应分区设置一般照明或局部照明(例如,机床的床头灯)。( 3 )对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理,宜采用由一般照明与局部照明组成的泪合照明。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 32

Front: 下列要求确定照明种类:( 1 )工作场所均应设置正常照明,即在正常情况下使用的室内外照明。( 2 )工作场所下列情况应设置应急照明,即因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 32

Front: 光照度作业空间应有符合标准规定的足够的尽可能均匀的光照度。应急照明的照度标准值应符合下列规定:( I )备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的1 0 %。( 2 )安全照明的照度标准值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度标准值的! 0 1 X 1。( 3 )疏散照明的地面平均水平照度值除另有规定外,水平疏散通道不应低于1l x ,垂直疏散区域不应低于5I x 。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 32

Front: 避免眩光、频闪和阴影视野内过高亮度或极端对比引起的直接眩光和由特定表面反射产生的反射眩光,可引起不舒适感觉或降低观察细部或目标的能力,闪烁会分散精力并可能引发头疼等生理反应,频闪效应有可能改变对旋转式或往复式机械运动的运动知觉,造成危险。应限制避免眩光、闪烁或频闪。机床朝向应考虑采光的方向性,窗口不宜为视觉背景,注意减少或避免阳光直射作业区,防止遮挡工作面或产生不利的阴影
MNLink: <2019版安全技术教材> - 32

Front: ( 4 )各类物资的堆放应安全牢固,做到按类存放,重不压轻,大不压小,使货堆保持最大的稳定性。针对性地采取不同措施加以支撑、棋顶、垫稳、归类摆放,不得混码、互相挤压、悬空摆放,防止滚落、侧倒、塌垛。不得挤压电气线路和其他管线,不得阻塞通道。( 5 )成垛堆放生产物料、产品和剩余物料应堆垛稳固。当直接存放在地面上时,堆垛~~度不应超过1 . 4 m,且高与底边长之比不应大于3 ,垛的基础要牢固,不得产生下沉、歪斜或倾塌,垛之间的距离应便于搬移或机械化装卸作业。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 33

Front: 容易发生危险事故的场地,应设置醒目的安全标志。安全标志及涂安全色应符合标准的规定。如以下(不是全部)情况:1标注在落地电柜箱、消防器材的前面,不得用其他物品遮挡的禁止阻塞线。2标注在突出悬挂物及机械可移动范围内,避免碰撞的安全提示线。3标注在高出地面的设备安装平台边缘的安全警戒线。4标注在楼梯第一级台阶和人行通道高差3 0 0m m以土的边缘处的防止踏空线。5标注在凸出于地面或人行横道上、高差3 0 0m m以上的管线或其他障碍物上的防止绊跤线。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 33

Front: ( I )卷绕和绞缠。旋转运动的机械部件将人的长发、饰物(如项链)、手套、肥大衣袖或下摆绞缠进回转件,继而引起对人的伤害。常见的危险部位有:1做回转运动的机械部件。如轴类零件,包括联轴节、主轴、丝杠、链轮、刀座和旋转排屑装置等。2@ I 转件上的突出形状,如安装在轴上的突出键、螺栓或销钉、于轮的于柄等。3旋转运动的机械部件的开口部分,如链轮、齿轮、皮带轮等圆轮形零件的轮辐、旋转凸轮的中空部位等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 34

Front: ( 2 )挤压，剪切和冲击。引起这类伤害的是作往复直线运动或往复转角运动的零部件,其运动形式有横向水平的,如大型机床的移动工作台、牛头刨床的滑枕、运转中的带链等;也可以是垂直的,如剪切机的压料装置和刀片、压力机的滑块、大型机床的升降台等;或是针摆式,如牛头刨滑枕的驱动摆杆等。危险运动状态有:1接近型的挤压危险。两部件相对运动、运动部件相对静止部位运动,运动结果是两个物件相对距离越来越近,甚至完全闭合。如工作台、滑鞍(或滑板)与墙或其他物体之间,刀具与刀座之间,刀具与夹紧机构或机械子之间,以及由于操作者意料不到的运动或观察加工时产生的挤压危险。2通过型的剪切危险。相对错动或擦肩而过,如t作台与j 骨鞍之间,滑坡与床身之间,主轴箱与立柱(豆豆滑板)之间,刀具与刀座之间的剪切f i t ~ 命。3冲击危险。工作台、滑座、立柱等部件快速移动、主轴箱快速下降、机械手移动引起的冲击危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 34

Front: 3 )引入或卷入、碾轧的危险。危险产生于相互配合的运动副或接触面:
MNLink: <2019版安全技术教材> - 34

Front: ( 4 )飞出物打击的危险。由于动能或弹性位能的意外释放,使失控物件飞甩或反弹造成的伤害。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 35

Front: ( 5 )物体坠落打击的危险。处于高位置的物体具有势能,当它们意外坠蔼时,势能转化为功能,造成伤害。危
MNLink: <2019版安全技术教材> - 35

Front: ( 6 )形状或表面特征的危险。无论施害物是处于运动还是静止状态,都会构成滑在的危险:1锋利物件的切割、戳、刺、于L 危险。如刀具的锋刃,零件的毛刺、工件或废屑的锋利飞边;机械设备尖棱、利角、锐边等。2粗糙表面的擦伤。如砂轮表面、粗糙的毛坯表面等。3碰撞、刷蹭和冲击危险。如机床结构上的凸出、悬突或悬挂式部位,支腿、吊杆、手柄等;长、大加工件伸出机床的部分等。如果是运动状态,还可能造成冲击的危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 35

Front: 滑倒、绊倒和跌落危险。如果由此跌落引起二次伤害,后果可能更严重。1磕绊跌伤。由于地面堆物无序、管线(电线和电缆导管、油管、气管和冷却管)布置无序、元遮盖保护形成障碍,或地面凸凹不平、坑沟槽等导致。2打滑跌倒。机床的冷却液、切削液、油液和润滑剂溅出或渗漏造成地面温滑,或由于地面过于光滑、冰雪等导致接触面摩擦力过小。3人员在高处操作、维护、调整机床时,从工作位置跌落,或误踏人坑井坠落等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 35

Front: 由于电气设备绝缘不良、带电体的屏护保护不当、电气设备接地不良可能导致触电:
MNLink: <2019版安全技术教材> - 35

Front: 热危险( 1 )由于接触高温加工件、高温金属切屑以及热加工设备的热源辐射引起的烧伤和烫伤;接触液压系统发热的元件或油液引起的烫伤危险。( 2 )由过热或过冷对健康造成的伤害。如接触或靠近极高或极低温状态下的机械零件或材料,造成对人的伤害。( 3 )作业环境过热或过冷对健康造成的危害。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 36

Front: 噪声危险由于作业场所的噪声不符合规定而对人昕力造成损伤和其他生理紊乱;对语言通讯和声讯信号造成干涉。机床的噪声超标会导致人耳鸣、昕力下降或疲劳和精神压抑等疾病。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 36

Front: 振动危险切削过程中,刀具与工件之间经常会产生自由振动、强迫振动或自激振动(颤振)等类型的机械振动。振动会影响加工表面质量,降低机床和刀具的寿命,并引起噪声,导致各种精神疾病等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 36

Front: 辐射危险( 1 )电弧、激光辐射造成视力下降、皮肤损伤。( 2 )特种加工的电火花加工、电子束离子束加工产生较强X射线等离子化辐射源。( 3 )电磁干扰使电气设备无法正常运行或产生误动作,电磁辐射损害人身健康的危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 36

Front: 物质和材料产生的危险( 1 )接触或吸人有害液体、气体、烟雾、油雾和粉尘等。( 2 )现场的发火因素,如干式磨削产生的火花、冷却液、油液易燃或加工易燃材料引起的火灾危险;抛光金属(如镜、铝合金)零件产生具有爆炸性粉尘的危险。(衍生物和做生物,冷却液、油液发霉和变质的危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 36

Front: 设计时忽视人机工效学产生的危险
MNLink: <2019版安全技术教材> - 36

Front: )故障、能量供应中断、机械零件破损及其他功能紊乱造成的危险
MNLink: <2019版安全技术教材> - 36

Front: 安全措施错误、安全装直缺陷或定位不当( 1 )防护装置’性能不可靠,存在漏保护区,使人员有可能在机床运转过程中进入危险区产生的危险。( 2 )保护装置。互锁装置、限位装置、压敏防护装置性能不可靠或失灵引起的危险。( 3 )信息和报瞥装置。能量供应切断装置和机床危险部位未提供必要安全信息、(安全色和安全标志)或信息损污不清,报警装置未设或失灵。( 4 )急停装置性能不可靠,安装位置不合适。( 5 )安全调整和维修用的主要设备和附件未提供或提供不全。( 6 )气动排气装置安装、使用不当,气流将切屑和灰尘吹向操作者。( 7 )进人机床(操作、调整、维修等)措施没有提供或措施不到位。( 8 )机床液压系统、气功系统、润滑系统、冷却系统压力过大、压力损失、泄漏或喷射等引起的危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 37

Front: 防止机械危险安全措施1 .机床结构( 1 )稳定性。机床的外形布局应确保具有足够的稳定性,不应存在按规定使用机床时意外翻倒、跌落或移动的危险。( 2 )机床外形。可接触的外露部分不应有可能导致人员伤害的锐边、尖角和开口;机床的各种管线布置排列合理、无障碍,防止产生绊倒等危险;机床的突出、移动、分离部分应采取安全措施,防止产生磕伤、碰伤、划伤、剧伤的危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 37

MNLink: <2019版安全技术教材> - 38
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )凡在作业上方有物料传输装置、带传动装置以及上方可能有坠落物件的下方,应过置防护廊、防护棚、防护网等防护。
( 3 )运动部件与运动部件之间、运动部件与静止部件(包括墙体等构筑物)之间,不应存在挤压危险和剪切危险,否则应限定避免人体各部位受到伤害的最小安全距离(表1- 6 )或按有关规定采用防止挤压、剪切的保护装置。
表I -6 防止挤压的身体部位最小问j g n I 位部 体一部体- 身一头身一最小间距α250 50 最小间距6 500 300 半 U且-问一臂一甜身一身体部位腿脚趾最小间距a 120 25 注:根据《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》(GB 12265. 3 )整理。
信同号)( 2 )凡在作业上方有物料传输装置、带传动装置以及上方可能有坠落物件的下方,应过置防护廊、防护棚、防护网等防护。
( 3 )运动部件与运动部件之间、运动部件与静止部件(包括墙体等构筑物)之间,不应存在挤压危险和剪切危险,否则应限定避免人体各部位受到伤害的最小安全距离(表1- 6 )或按有关规定采用防止挤压、剪切的保护装置。
表I -6 防止挤压的身体部位最小问j g n I 位部 体一部体- 身一头身一最小间距α250 50 最小间距6 500 300 半 U且-问一臂一甜身一身体部位腿脚趾最小间距a 120 25 注:根据《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》(GB 12265. 3 )整理。
信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 38
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 4 )运动部件在有限滑轨运行或有行程距离要求的,应设置可靠的限位装置。
( 5 )对于有惯性冲击的机动往复运动部件,应设置缓冲装置。
( 6 )对于可能超负荷(压力、起升量、温度等)发生部件损坏而造成伤害的,应设置超负荷保护装置,并在机床上或说明书中标明极限使用条件。
( 7 )运动中可能松脱的零部件必须采取有效措施加以紧固,防止由于启动、制动、冲击、振动而引起松动、脱离、甩出。
( 8 )对于单向转动的部件应在明显位置标出转动方向,防止反向转动导致危险。
( 9 )运动部件不允许同时运动时,其控制机构应联锁,不能实现联锁的,应在控制机构附近设置警告标志,并在说明书中加以说明。
249430426(微( 4 )运动部件在有限滑轨运行或有行程距离要求的,应设置可靠的限位装置。
( 5 )对于有惯性冲击的机动往复运动部件,应设置缓冲装置。
( 6 )对于可能超负荷(压力、起升量、温度等)发生部件损坏而造成伤害的,应设置超负荷保护装置,并在机床上或说明书中标明极限使用条件。
( 7 )运动中可能松脱的零部件必须采取有效措施加以紧固,防止由于启动、制动、冲击、振动而引起松动、脱离、甩出。
( 8 )对于单向转动的部件应在明显位置标出转动方向,防止反向转动导致危险。
( 9 )运动部件不允许同时运动时,其控制机构应联锁,不能实现联锁的,应在控制机构附近设置警告标志,并在说明书中加以说明。
249430426(微

Front: 夹持装置( I )夹持装置应确保不会使工件、刀具坠落或甩出,尤其是当紧急停止或动力系统故障时,必要时限定其最高安全速度或转速。( 2 )机动夹持装置夹紧过程的结束应与机床运转的开始相联锁;夹持装置的放松应与机床运转的结束相联锁。机床运转时,工件夹紧装置不应动作;未达到预期安全预紧力时,工件驱动装置不应动作;了.件夹紧力低于安全值或超过允讲值时,工件驱动装置应自动停止,井保持足够的夹紧力,使其可靠地停下来。( 3 )手动夹持装置应采取安全措施,防止意外危险(如钥匙或扳手等于用工具遗留在夹持装置上随机床运转)坠落或甩出,防止产生挤压手指等危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 38

Front: 平衡装置( I )与机床部件及其运动有关的配重,如果构成危险,应采取安全防护措施,如将其置于机床体内或置于罔定式防护装置内等,并防止配重系统元件断裂而造成的危险。( 2 )采用动力平衡装置,应防止动力系统发生故障时机床部件坠落而造成的危险。3 )移动式平衡装置(如配重),应在其移动范围内采取防护措施,防止移动造成的碰撞、夹挤0
MNLink: <2019版安全技术教材> - 38

Front: 工作平台、通道、开口防止滑倒、绊倒和跌落的措施不能在地面操作的机床,则应配置供站立的平台和通道。其设计、制造、定位和必要的保护,使操作者进入工作平台和进行操作、设置、监视、维修或与机器相关的其他工作时是安全的。( 1 )当可能坠落的高度超过5 0 0m m时,应安装防坠落护栏、安全护笼及防护板等。( 2 )一般情况下,工作平台和通道上的最小净高度应为2 1 0 0mm,通道的最小净宽度应沟6 0 0m m,最佳为8 0 0m m 0当经常通过或有多人同时交叉通过的通道宽度应为1000 mm 。如果通道用作撤离线路,其宽度应满足特定法规的要求。平台和通道应防滑和防j 失落,并尽量不应使操作者接近机床的危险区。( 3 )为了避免绊倒危险,相邻地板构件之间的最大高度差应不超过4m m,工作平台或通道地板的最大开口应使直径3 5m m的球不能穿过该开口。对下面有人工作的非临时通道,其地板最大开口不应让直径2 0m m的球体穿过,否则应采用其他适当设施保证安全。( 4 )机床的电线和电缆导管、油管、气管和冷却管的排列和布置应不会引起绊倒危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 39

Front: ( 2 )友好的人机界面设计。人机交流集中体现在操纵器和显示装置的设计、性能和形式选择、数量和空间布局等,应符合信息特征和人的感觉器官的感知特性,保证迅速、通畅、准确地接收信息;显示器的视距应至少为0 . 3 m,安装高度距地面或操作站台应为1. 3 ~ 2 mo对安全性有重大影响的危险信号和报警装置,应配置在机床设备相应的易发生故障或危险性较大的部位,优先采用声、光组合信号。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 41

MNLink: <2019版安全技术教材> - 41
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表I - 7 手轮、手柄的操纵力和安装高度机床质量项目主 主 2l >2 ~ 5 L >5 ~ 10 L .
经常使用三 三 4 0N e:;60 N 三 三8 0N > 2 5次/每班不经常使用三 三 6 0N 运1 0 0N e:;120 N 仅调整日才使用注:根据《金属切削机床安全防护通用技术条件》(GB 1 5 7 6 0 )整理。
安装高度> 10 L 运1 2 0 N 0.5 ~ I. 7 m 0. 3 ~ I. 9 m 三1 6 0 N e:;2 m 0426(微信同号)表I - 7 手轮、手柄的操纵力和安装高度机床质量项目主 主 2l >2 ~ 5 L >5 ~ 10 L .
经常使用三 三 4 0N e:;60 N 三 三8 0N > 2 5次/每班不经常使用三 三 6 0N 运1 0 0N e:;120 N 仅调整日才使用注:根据《金属切削机床安全防护通用技术条件》(GB 1 5 7 6 0 )整理。
安装高度> 10 L 运1 2 0 N 0.5 ~ I. 7 m 0. 3 ~ I. 9 m 三1 6 0 N e:;2 m 0426(微信同号)

Front: 热危险的安全安装高度> 10 L 运1 2 0 N 0.5 ~ I. 7 m 0. 3 ~ I. 9 m 三1 6 0 N e:;2 m 机床或其组成部件、液压系统的元件、材料存在异常温度热危险时,可采取降低表面温度、绝热材料包覆、设置保护装置(屏障或栅栏)、表面结构糙化、液压系统控制油温等工程措施,加设警示标志,必要时提供个人防护装备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 41

MNLink: <2019版安全技术教材> - 41
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
噪声和振动应采取措施降低机床的噪声和振动对人体健康的影响。
在空运转条件下,机床的噪声声压级应符合表I- 8的规定。
表I - 8 机床空运转噪声声压级的限值机床费量/t 普通机J ; f U r l B ( A ) 数控制L 床/d B ( A ) e:;10 85 83 注:根据《金属切削机床安全防护通用技术条件》(GB 1 5 7 6 0 )整理。
>10 ~ 30 85 ,;,,30 90 QQ22 .
噪声和振动应采取措施降低机床的噪声和振动对人体健康的影响。
在空运转条件下,机床的噪声声压级应符合表I- 8的规定。
表I - 8 机床空运转噪声声压级的限值机床费量/t 普通机J ; f U r l B ( A ) 数控制L 床/d B ( A ) e:;10 85 83 注:根据《金属切削机床安全防护通用技术条件》(GB 1 5 7 6 0 )整理。
>10 ~ 30 85 ,;,,30 90 QQ2

Front: 砂轮机借助砂轮的切削作用,除去工件表面的多余层,使工件结构尺寸和表面质量达到预定要求。砂轮机虽然结构简单,但使用概率高,一旦发生事故,后果严重,砂轮机属于危险性较大的生产设备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 42

Front: 砂轮的危险因素
MNLink: <2019版安全技术教材> - 42
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)磨削加工危险因素( 1 )机械伤害。
不加防护或防护不当的砂轮机,运动零部件与人员接触、碰撞,与高速旋转的砂轮触碰造成擦伤;夹持不牢的加工件甩出;砂轮破坏,碎块飞甩打击伤人,是后果最严重的伤害,在!、轮的安全是防护的重点。
( 2 )噪声危害。
切削比能大、速度高是产生磨削噪声的主要原因,与干式磨削的排风系统噪声叠加,噪声有时可高达1 1 5d B以上。
( 3 )粉尘危害。
据测定,干式磨削产生的粉尘中,小于5μ m的颗粒平均占比很高,3 容易被吸入到人体肺部。
长期大量吸入会导致肺组织纤维化,引起尘肺病。
磨削粉尘和金属细磨屑还易伤及眼睛。
此外,磨削时产生的火花,可能引燃附近的可燃物,特别是磨削镜合金,是引起火灾的不安全因素。
QQ249430426(

MNLink: <2019版安全技术教材> - 42
Other fields (not shown on cards):
Remarks: I 砂轮;2砂轮卡盘,3 一砂轮主轴;4 一垫片;5 -紧固螺母3 图I - 24 砂轮装置结构图QQ2I 砂轮;2砂轮卡盘,3 一砂轮主轴;4 一垫片;5 -紧固螺母3 图I - 24 砂轮装置结构图QQ2

Front: .砂轮主轴砂轮主轴端部螺纹应满足防松脱的紧固要求,其旋向须与砂轮工作时旋转方向相反,砂轮机应标明砂轮的旋转方向;端部螺纹应足够长,切实保证整个螺母旋入压紧(L > 1 cm); 主轴螺纹部分须延伸到紧同螺母的压紧面内,但不得超过砂轮最小厚度内孔长度的1 / 2( h > H / 2)
MNLink: <2019版安全技术教材> - 42

Front: →般用途的砂轮卡盘直径不得小" I ' 砂轮直径的1 / 3 ,切断用砂轮的卡盘直径不得小于砂轮直径的1 / 4 ;卡盘结构应均匀平衡,各表面平滑无锐棱,夹紧装配后,与砂轮接触的环形压紧面应平整、不得翘曲;卡盘与砂轮侧面的非接触部分应有不小于1 . 5 m m的足够间隙。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 43

MNLink: <2019版安全技术教材> - 43
Other fields (not shown on cards):
Remarks: . , , . . . . . … - 扣 ,图1 -25 砂轮防护罩49430426(微信同. , , . . . . . … - 扣 ,图1 -25 砂轮防护罩49430426(微信同

Front: 砂轮防护罩
Back: 砂轮防护罩
( 1 )砂轮防护罩的总开口角度应不大于9 0 。,如果使用砂轮安装轴水平面以下砂轮部分加工时,防护罩开口角度可以增大到1 2 5 ° 。而在砂轮安装轴水平面的上方,在任何情况下防护罩开口角度都应不大于6 5。 。( 2 )砂轮防护罩任何部位不得与砂轮装置各运动部件接触,砂轮卡盘外侧面与砂轮防护罩开口边缘之间的问距一般应不大于1 5 mm o ( 3 )防护罩上方可调护板与砂轮圆周表面间隙应可调整至6mm以下;托架台面与砂轮主轴中心线等高,托架与砂轮圆周表面间隙应小于3 mm0 ( 4 )防护罩的圆周防护部分应能调节或配有可调护板,以便补偿砂轮的磨损。当砂轮磨损时,砂轮的圆周表面与防护罩可调护板之间的距离应不大于l . 6 m m。( 5 )应随时调节工件托架以补偿砂轮的磨损,使工件托架和砂轮间的距离不大于2 m m。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 43

Front: 砂轮电气安全
Back: 砂轮电气安全
电气安全要求( 1 )绝缘电阻。电师、接线端子与保持接地端之间的绝缘电阻,其值不应小于1M O ,。( 2 )保护接地装置连接件和连接点应确保不受机械、化学或电化学的作用而削弱其导电能力,接地装置处应有清晰、永久固定的接地标记。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 43

Front: 砂轮其它安全
Back: 砂轮其它安全
( 1 )噪声。台式、落地砂轮机在空运转条件下,噪声声压级不得超过8 0d B。( 2 )干式磨削砂轮机应设置吸尘装置,砂轮防护罩应备有吸尘口,带除尘装置的砂轮J 凡的粉尘浓度不应超过1 0 mg/m3 0 ( 3 )砂轮只可单向旋转,在砂轮机的明显位置上应标有砂轮旋转方向。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 44

Front: ( 2 )新砂轮、经第一次修整的砂轮以及发现运转不平衡的砂轮,都应做平衡试验。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 44

Front: 砂轮机的操作要求( 1 )在任何情况下都不允许超过砂轮的最高工作速度,安装砂轮前应核对砂轮主轴的转速,在更换新砂轮时应进行必要的验算。( 2 )应使用砂轮的圆周表面进行磨削作业,不宜使用侧面进行磨削。( 3 )无论是正常磨削作业、空转试验还是修整砂轮,操作者都应站在砂轮的斜前方位置,不得站在砂轮正面。( 4 )禁止多人共用一台砂轮机同时操作。( 5 )砂轮机的除尘装置应定期检查和维修,及时清除通风装置管道里的粉尘,保持有效的通风除尘能力。( 6 )发生砂轮破坏事故后,必须检查砂轮防护罩是否有损伤,砂轮卡盘有元变形或不平衡,检查砂轮主轴端部螺纹和紧固螺母,合格后方可使用。3 .个体防护要求操作时应佩戴眼镜或护目镜,金属研磨特别注意防止铅化合物等重金属污染,配备保护服、完善的卫生洗涤设备和提供必要的医疗措施。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 44

Front: 冲压事故的共同特点( 1 )危险状态:滑块做上下往复直线运动。( 2 )操作危险区:压力机滑块安装冲模后,冲模的垂直投影面的范围的模口区。( 3 )危险时间:随着滑块的下行程,上、下模具的相对距离变小甚至闭合的阶段。( 4 )危险事件:在特定时间(滑块的下行程),操作者在该区域进行安装调试冲模,对放置的材料进行剪切、冲压成形或组装等零部件加工作业,当人的手臂仍然处于危险空间(模口区)发生挤压、剪切等机械伤害。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 45

Front: 冲压事故的原因( 1 )冲压操作简单,动作单一。单调重复的作业极易使操作者产生厌倦情绪。( 2 )作业频率高。操作者需要被动配合冲床,于频繁地进出模口区操作,精力和体力都有很大消耗。( 3 )冲压机械噪声和振动大。作业环境恶劣造成对操作者生理和心理的不良影响。( 4 )设备原因。模具结构设计不合理;未安装安全装置或安全装置失效;冲头打崩;机器本身故障造成连冲或不能及时停车等。( 5 )人的手脚配合不一致,或多人操作彼此动作不协调。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 45

Front: 实现冲压安全的对策第一,采用于用工具送取料,避免人的手部伸入模口区。第二,设计安全化模具,缩小模口危险区,设置滑块小行程,使人手无法伸进模口区。第三,提高送、取料的机械化和自动化水平,代替人工送、取料。第四,在操作区采用安全装置,保障滑块的下行程期间,人于处于危险模口区之外。解决冲压事故的根本措施是在实现本质安全措施的基础上,在操作区使用安全防护装置。压力机的安全功能部件包括离合器和制动器、紧急制动装置、安全防护装置和安全辅助装置等与安全相关的部件。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 45

Front: 离合器分为刚性离合器和摩擦离合器。刚性离合器以刚性金属键作为接合零件,构造简单,不需要额外动力源,但不能使滑块停止在行程的任意位置只能使滑块停止在上死点。摩擦离合器借助摩擦副的摩擦力来传递扭矩,结合平稳,冲击和噪声小,可使滑块停止在行程的任意位置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 46

Front: 安全防护装置分为安全保护装置与安全保护控制装置。安全防护装置应具备以下安全功能之一:1在1 骨块运行期间,人体的任一部分不能进入工作危险区;2在滑块向下行程期间,人体的任一部分不能进入工作危险区;3在滑块向F行程期间,当人体的任一部分进入危险区之前,滑块能停止下行程或超过下死点。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 46

Front: 安全保护装置包括活动、固定栅栏式、推手式、拉手式等。安全保护控制装置包括双手操作式、光电感应保护装置等。如果压力机工作过程中需要从多个侧面接触危险区域,应为各侧面安装提供相同等级的安全防护装置。危险区开口小于6m m的目.力机可不配置安全防护装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 46

Front: 固定式封闭防护装置通过在危险区周围设置实体隔离,确保人体任何部位无法进入危险区,从而保护一切有可能进入危险区人员的安全。常见有固定和活动联锁式,实体隔离有透明实体隔板、栅栏式防护装置,应满足下列安全要求:( 1 )防护装置应牢固固定安装在机床、周围其他固定的结构件或安装在地面上,不用专门工具不能拆除。( 2 )罔定式防护装置的送料开口、栅栏式防护装置的栅栏间隙和隔离实体到危险线的安全距离,应符合防止上下肢触及危险区的安全距离的标准要求。( 3 )联锁式防护装置只有在活动护栏门关闭后才能启动工作行程。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 46

Front: 双手操作式安全保护控制装置
Back: 双手操作式安全保护控制装置
( 1 )双手操作的原则。不能只用一只于、同一手臂的手掌和手肘、小臂或于肘、于掌和身体的其他部分来启动输出信号,必须双手同时推按操纵器,离合器才能接合滑块下行程;在滑块下行过程中,松开任一按钮,滑块立即停止下行程或超过下死点。( 2 )重新启动的原则。对于被中断的操作控制需要恢复以前,应先松开全部按钮然后再次双手按压后才能恢复运行。( 3 )最小安全距离的原则。安全距离是指操纵器的按钮或手柄到压力机危险线的最短直线距离。安全距离应根据压力机离合器的性能,通过计算来确定。( 4 )操纵器的装配要求。两个操纵器(按钮或操纵子柄的手握部位)的内缘装配距离至少相隔2 6 0m日 l o为防止意外触动,按钮不得凸出台面或加以遮盖。( 5 )对需多人协同配合操作的压力机,应为每位操作者都配置双手操纵装置,并且只有全部操作者协同操作双手操纵装置时,1 骨块才能启动运行。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 47

Front: 光电保护装置光电保护装置是目前压力机使用最广泛的安全保护控制装置。通过由在投光器和接收器二者之间形成光幕将危险区包围,或将光幕设在通往危险区的必经之路上。当人体的某个部位进人危险区(或接近危险区)时,立即被检测出来,滑块停止运动或不能启动。应满足以下功能:( 1 )保护范围。由保护高度和保护长度构成矩形光幕。保护高度不低于滑块最大行程与装模高度调节量之和,保护长度应能覆盖操作危险区。( 2 )自保功能。在保护幕被遮挡,滑块停止运动后,即使人体撤出恢复通光时,装置仍保持遮光状态,滑块不能恢复运行,必须按动“复位”按钮,滑块才能再次启动。( 3 )回程不保护功能。滑块回程时装置不起作用,在此期间即使保护幕被破坏,滑块也不停止运行,以利操作者的手出人操作。( 4 )自检功能。光电保护装置可对自身发生的故障进行检查和控制.使滑块处于停止状态,在故障排除以前不能恢复运行。( 5 )响应时间与安全距离。装置响应时间不得超过2 0m s 。从保护幕到模口危险区的最小安全距离,应根据压力机离合器的性能通过计算来确定。( 6 )抗干扰性。光线式安全装置在白炽灯、高频电子电师、荧光灯干扰下应能正常工作,受到频闪灯光干扰不应失灵。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 47

Front: .拉(推或拨)手式安全装置拉(推或拨)子式安全装置属于机械式安全装置,可防止操作者双手误入危险区。若于已入危险区,通过该安全装置将于随冲模的闭合而拉(推或拨)出危险区。目前已很少使用。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 47

Front: 超载保护装置压力机应装备超载保护装置。如剪切式、压塌式、液压式等超载保护装置。当发生超载时,使动力不能继续输入,后续机构运动停止,从而保护后续主要受力件不遭到损坏。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 48

Front: 安全支撑装置压力机在调整模具或维修时,将支撑装置作为支撑,置于模具空间内,防止滑块或模具部件移动、下落。只要支撑装置处在防护位置,则压力机不能启动行程并滑块应保持在上死点。可将其同压力机控制装置联锁。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 48

Front: 紧急停止按钮必须装设红色紧急停止按钮,该装置在供电中断时,应以不大于0 . 2 0s 的时间快速制动。如果有多个操作点时,各操作点上一般均应有紧急停止按钮。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 48

Front: 安全监控、显示装置应根据安全运行、操作的需要设置安全监督、控制、显示装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 48

Front: 防松措施压力机上所用的螺栓、螺母、销针等紧回件和弹簧,因其破坏、失效、松脱会导致意外或零部件移位、跌落时·,必须采取防松措施。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 48

Front: .解救被困人员应提供解救在模区被闲人员的措施,如辅助驱动装置、手动旋转飞轮的开口。于动旋转应与压力机控制系统联锁。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 48

Front: 剪板机一般要求
Back: 剪板机一般要求
一般安全要求( 1 )剪板机应有单次循环模式。选择单次循环模式后,即使控制装置持续有效,刀架和压料』!p 也只能工作一个行程。( 2 )压料装置(压料脚)应确保剪切前将剪切材料压紧,压紧后的板料在剪切时不能移动。( 3 )安装在刀架上的刀片应固定可靠,不能仅靠摩擦安装固定。( 4 )剪板机上的所有紧固件应紧固,并应采取防松措施以免引起伤害。( 5 )在使用剪板机时,剪板机后部落料危险区域一般应设置阻挡装置,以防止人员发生危险。如果剪板机配备了可调整的前托料和后挡料,即使配备了后托料,后挡料(电动或非电动)和前托料(如果配备)不能将其调整到刀口下方,后挡料的设计也不允许将后挡料调整到刀口之间。( 6 )应根据剪板机自身的结构性能特点,设置合适的安全监督控制装置,对机器的安全运行状况进行监控。( 7 )剪板机上必须设置紧急停止按钮,一般应在剪板机的前面和后面分别设置。( 8 )如果剪板机配有激光器(指示剪切线),应符合安全标准的规定,以保证其不致对人身产生伤害。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 49

Front: 剪板机安全装置
Back: 剪板机安全装置
如剪板机完成工作需从多个侧面接触危险区域,每一个侧面都应设置防护。1 .固定式防护装置( 1 )应牢固安装在机器上。应防止通过工作台上的沟槽和压料装置进入危险区。( 2 )应可防止进入刀口和压料装置掏成的危险区域。( 3 )固定式防护装置不应阻挡看清剪切线。( 4 )装置的进料开口和装置安置的最小安全距离,应符合防止上下肢触及危险区的安全距离的标准要求。2 .联锁防护装置或联锁防护装置与固定式防护装置的组合( 1 )如果联锁防护装置处于打开位置,任何危险运动都应停止;只有防护装置关闭后才能启动剪切行程,电动后挡料和辅助装置才能开始运动。( 2 )不带防护锁的联锁防护装置应安装在操作者伤害发生前且没有足够时间进入危险区域的位置。( 3 )不带防护锁的联锁防护装置应与固定式防护装置结合使用,在任何危险运动过程中应能防止进入危险区(压料装置、剪切线)。( 4 )安全距离应按照剪板机总响应时间和操作者的速度进行计算确定。3 .光电保护装置
MNLink: <2019版安全技术教材> - 49

Front: 采用光电保护装置应满足下列要求:( 1 )确保只能从光电保护装置的检测区进入危险区,应提供附加的安全防护装置,阻上从其他方向进入危险区。( 2 )如果现场有可能从剪板机侧面进入危险区,应提供附加的安全防护装置,附加的安全防护装置应确保人或任何身体部位不能进入危险区。( 3 )如果现场有可能从后部进入危险区,安装在剪板机后部的光电保护装置,用于防止从剪板机后部接触刀架和电动后挡料,并且允许剪切后的板料移动到安全位置。( 4 )光电保护装置应安装在操作者接触危险区域伤害发生前危险运动已经停止的位置。( 5 )安全距离的计算应根据剪板机总停止响应时间和操作者接近危险区域的速度计算。( 6 )如果人体任一部分引起光电保护装置动作,任何危险动作应停止,亦不可能启动。( 7 )复位装置应放置在可以清楚观察危险区域的位置。每一个检测区域严禁安装多个复位装置;如果后面由光电保护装置防护,每个检测区域应安装一个复位装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 50

Front: 木材加工危险因素( I )机械危险。主要包括刀具的切割伤害、木料的反弹冲击伤害、锯条断裂或刨刀片飞出以及木屑碎片抛射飞出物伤人等。( 2 )木材的生物效应危险。取决于木材种类、接触时间或操作者自身的体质条件。可引起皮肤症状、视力失调、对呼吸道站膜的剌激和病变、过敏病状等。( 3 )化学危害。在木材的存储防腐、加工和成品的表面修饰粘接都需要采取化学手段。其中有些会引起中毒、皮炎或损害呼吸道站膜。( 4 )木粉尘伤害。可导致呼吸道疾病,严重的可表现为肺叶纤维化症状,家具加T .行业鼻癌和鼻窦腺癌比例较高。( 5 )火灾和爆炸的危险。木材原料、半成品或成品、切削废料等都是易燃物,悬浮状态的木粉尘和某些化学品是易爆物。火灾危险存在于木材加工全过程的各个环节。(6) I噪声和振动危害。木工机械是高噪声和高振动机械。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 50

Front: 木工机械事故,第一位是平刨床,第二位是锯机类(主要是圆锯机和带锯机),其他木工机械比前两者事故率要低得多。火灾爆炸事故更是后果严重,木工作业场所是防火的重点。对人体健康构成长期影响的有害因素,应在木材加工行业的综合治理中统筹考虑。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 51

Front: 木工机械安全
Back: 木工机械安全
安全防护装直根据机床具体结构,采用固定式、活动式、可调式或自调式、全封闭或栅栏式安全防护装置;控制方式有机械式、光电式、手动式多种类型。安全防护装置应能防护机床的整个工作范围(高度、宽度);并能承受材料的冲击力,并满足以下要求:( 1 )功能安全可靠。安全防护罩应有足够的强度、刚度和正确的几何尺寸,其防护功能必须可靠,在刀具的切削范围内,能有效封闭危险区;安全防护罩与刀具应有足够的安全距离,不妨碍机床的调整和维修,不限制机床的使用性能,不给木屑的排除造成困难,不影响工件的加工质量;不应成为新的危险源,罩体表面应光滑不得有锐边尖角和毛刺。( 2 )木工机械的刀轴与电器应有安全联控装置,在装卸或更换刀具及维修时,能切断电源并保持断开位置,以防止误触电源开关或突然供电启动机械,造成人身伤害事故。( 3 )存在工件抛射风险的机床,应设有相应的安全防护装置。例如,刨床上和多锯片圆锯机采用止逆器、在圆锯机上采用分料刀、防反弹安全屏护等。( 4 )传动装置(如带和带轮、链和链轮、变速齿轮等)有可能造成危险的,应尽量设置于箱体内,否则对其危险部位应设置安全防护装置。( 5 )配置必要的手用工具。例如,在于动进给的木工圆锯机上采用的推棒或推块、木工平刨床上使用推块或进给夹具等。这些装置应能可靠地夹紧工件,有固定牢靠、强度足够的手握操作件。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 52

MNLink: <2019版安全技术教材> - 53
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ] -电动机;2 一机身;3 ,6 工作台面;4 -导尺;5 一刀仙;7 一工作台圳特手柄;8 11!.W : 9 一偏心仙快护窜图1 - 26 木工平刨床简回426(微信同号)] -电动机;2 一机身;3 ,6 工作台面;4 -导尺;5 一刀仙;7 一工作台圳特手柄;8 11!.W : 9 一偏心仙快护窜图1 - 26 木工平刨床简回426(微信同号)

Front: 刀轴的驱动装置所有外露旋转件都必须有牢固可靠的防护罩,并在罩上标出单向转动的明显标志;须设有制动装置,在切断电源后,保证刀轴在规定的时间内停止转动。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 54

Front: 平刨床操作危险区必须设置安全防护装置,其基本功能是遮盖刀轴防止切手。可采用护指键式、护罩或护板等形式,控制方式有机械式、光电式、电磁式、电感应式等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 54

Front: 带锯机是以-条开t 8 锯齿的无端头的带状锯条为刀具,锯条由高速回转的上、下锯轮带动,实现直线纵向剖解木材的木工机械。各种类型带锯机的共同特点是高速运动的带锯条悬空段长,自由度大、刚性差,容易出现振动、锯条自锯轮上脱落、锯条断裂等情况,锯条的切割伤害等是主要的危险因素。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 54

Front: 带锯条的安全要求( 1 )带锯条的锯齿应锋利,齿深不得超过锯宽的1 / 4 ,锯条厚度应与匹配的带锯轮相适应。避免小轮选用大厚度锯条,造成断裂伤人。( 2 )锯条焊接应牢固平整,接头不得超过3 个,两接头之间长度应为总长的1 / 5以上,接头厚度$ . 与锯条厚度基本一致。( 3 )严格控制带锯条的横向裂纹,裂纹超长应切断重新焊接。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 54

Front: 带锯机
Back: 带锯机
除屑、降噪、减振机床应设置有效的排屑口、吸尘器;锯轮应设置除屑装置,以清除锯轮外缘面上的锯屑、树脂及其他粘着物;在下锯轮有可能卷入木屑、树皮等部位,应设有防止卷入的装置。应采取降噪、减振措施,在空运转条件下,机床噪声最大声压级不得超过9 0 dB( A)。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 55

Front: 圆锯机是以圆锯片对木材进行锯切加工的机械设备。以手动进给木丁罔锯机为例,该机床主要结构为圆锯片(沿圆周均匀分布有锯齿的困盘)和一水平的工作台,锯片装配在工作台下方的水平安装的锯轴上。电动机通过皮带传动将动力传给锯轴,带动锯片高速旋转来锯切木料。锯片的切割伤害、木材的反弹抛射打击伤害是主要危险,于动进料圆锯机必须装有分料刀;自动进料圆锯机须装有止逆器、压料装置和侧向防护挡板,送料辐应设防护罩。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 55

Front: 圆锯机所使用圆锯片的横向稳定性和锯齿的足够刚度是主要的安全指标。( 1 )锯轴的额定转速不得超过圆锯片的最大允许转速。( 2 )锯片与法兰盘应与锯轴的旋转中心线垂直,防止锯片旋转时的摆动;锯片与法兰 盘应与锯轴同心,防止产生不平衡离心力。( 3 )锯片夹紧法兰盘直径与锯片应有足够的接触面积,夹紧面必须平整。转动时,锯片与法兰盘之间不得出现相对滑动。( 4 )普通圆锯片使用前应进行压料或拨料并经过刃磨,适张度处理和平衡检查调整。( s )圆锯片连续断裂2 齿或出现裂纹时应停止使用,圆锯片有裂纹不允许修复使用。若更换锯片时必须锁定主轴,应提供主轴锁定装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 55

Front: 圆锯片需要部分暴露,可采用自关闭式或可调式防护装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 55

MNLink: <2019版安全技术教材> - 56
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 同E 斗锯片安全防护罩工件工作台分料刀分料刀图1 -28 (微信同号)同E 斗锯片安全防护罩工件工作台分料刀分料刀图1 -28 (微信同号)

Front: 分料刀安全要求
Back: 分料刀安全要求
1 )应采用优质碳素钢4 5或同等机械性能的其他钢材制造。( 2 )应有足够的宽度以保证其强度和刚度,受力后不会被压弯或偏离正常的工作位置。其宽度应介于锯身厚度与锯料宽度之间,在全长上厚度要一致 。( 3 )分料刀的引导边应是模形的,以便于导人。其圆弧半径不应小于圆锯片半径。( 4 )应能在锯片平面上作上下和前后方向的调整,分料刀顶部应不低于锯片圆周上的最高点;与锯片最靠近点与锯片的距离不超过3m m ,其他各点与锯片的距离不得超过8 mm。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 56

Front: 圆盘锯推棒和推料
Back: 圆盘锯推棒和推料
应提供采用塑料、木材或胶合板制造的推棒和推块,以避免加工时手接近锯片。推棒的长度应不小于4 0 0m m,推块长度建议为3 0 0~4 5 0mm,宽度为8 0~1 0 0mm, 厚度为1 5~2 0 m m 。加工小工件和需要贴着导向板推送工件时,建议用推块。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 56

Front: 铸造作为一种金属热加工工艺,将熔融金属浇注、压射或吸人铸型型腔中,待其凝固后而得到一定形状和性能铸件的方法。铸造作业一般按造型方法来分类,习惯上分为普通砂型铸造和特种铸造。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 56

Front: 铸造危险因素
(一)火灾及爆炸红热的铸件、飞溅铁水等一旦遇到易燃易爆物品,极易引发火灾和爆炸事故。(二)灼烫浇注时稍有不慎,就可能被熔融金属烫伤;经过熔炼炉时,可能被飞溅的铁水烫伤;经过高温铸件时,也可能被烫伤。(三)机械伤害铸造作业过程中,机械设备、工具或工件的非正常选择和使用,人的违章操作等,都可1 ¥致机械伤害。如造型机压伤,设备修理时误启动导致砸伤、碰伤。(四)高处坠落由于工作环境恶劣、照明不良,加上车间设备立体交叉,维护、检修和使用时,易从高处坠落。(五)尘毒危害在型砂、芯砂运输、加工过程中,打箱、落砂及铸件清理中,都会使作业地区产生大量的粉尘,因接触粉尘、有害物质等因素易引起职业病。冲天炉、电炉产生的烟气中含有大进对人体有害的一氧化碳,在烘烤砂型或砂芯时也有二氧化碳气体排出;利用焦炭熔化金间,以及铸型、挠包、砂芯干燥和浇铸过程中都会产生二氧化硫气体,如处理不当,将引起呼吸道疾病。(六)噪声振动在铸造车间使用的振实造型机、铸件打箱时使用的振动器,以及在铸件清理工序中,利用风动工具清铲毛刺,利用滚筒清理铸件等都会产生大量噪声和强烈的振动。(七)高温和热辐射铸造生产在熔化、浇铸、落砂工序中都会散发出大量的热量,在夏季车间温度会达到4 0℃或更高,铸件和熔炼炉对工作人员健康或工作极为不利。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 57

Front: 凡产生粉尘污染的定型铸造设备(如泪砂机、筛砂机、带式输送机等),制造厂应配置密闭罩,非标准设备在设计时应附有防尘设施。型砂准备及砂的处理应密闭化、机械化。输送散料状干物料的带式输送机应设封闭罩。混砂不宜采用扬尘大的爬式翻斗加料机和外置式定量器,宜采用带称量装置的密闭?昆砂机。炉料准备的称量、送料及加料应采用机械化装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 58

Front: 锻造是金属压力加工的方法之一,它是机械制造生产中的一个重要环节。根据锻造加工时金属材料所处温度状态的不同,锻造又可分为热锻、温锻和冷锻。热锻指被加工的金属材料处在红热状态(锻造温度范围内),通过锻造设备对金属施加的冲击力或静压力,使金属产生塑性变形而获得预想的外形尺寸和组织结构。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 59

Q: 在锻造生产中易发生的伤害事故,按其原因可分为3种 :( 1 )[...]。锻造加工过程中,机械设备、T . 具或工件的非正常选择和使用,人的违章操作等,都可导致机械伤害。如锻锤锤头击伤;打飞锻件伤人;辅助工具打飞击伤;模具、冲头打崩、损坏伤人;原料、锻件等在运输过程中造成的砸伤;操作杆打伤、锤杆断裂击伤等。( 2 )[...]。红热的坯料、锻件及飞溅氧化皮等一旦遇到易燃易爆物品,极易引发火灾和爆炸事故。( 3 )[...]。锻造加工坯料常加热至8 0 0~1 2 0 0 ℃,操作者一旦接触到红热的坯料、锻件及飞溅氧化皮等,必定被烫伤。
A: 机械伤害; 火灾爆炸; 灼烫
Q: 在锻造生产中易发生的伤害事故,按其原因可分为3种 :( 1 )[...]。锻造加工过程中,机械设备、T . 具或工件的非正常选择和使用,人的违章操作等,都可导致机械伤害。如锻锤锤头击伤;打飞锻件伤人;辅助工具打飞击伤;模具、冲头打崩、损坏伤人;原料、锻件等在运输过程中造成的砸伤;操作杆打伤、锤杆断裂击伤等。( 2 )[...]。红热的坯料、锻件及飞溅氧化皮等一旦遇到易燃易爆物品,极易引发火灾和爆炸事故。( 3 )[...]。锻造加工坯料常加热至8 0 0~1 2 0 0 ℃,操作者一旦接触到红热的坯料、锻件及飞溅氧化皮等,必定被烫伤。
A: 机械伤害; 火灾爆炸; 灼烫
MNLink: <2019版安全技术教材> - 60

Front: 安全人机工程是运用人机工程学的理论和方法研究“人一机一环境”系统,并使三者在安全的基础上达到最佳匹配,以确保系统高效、经济地运行的一门综合性的科学。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 61

Front: 安全人机工程的研究内容主要包括以下4个方面:( 1 )分析机械设备及设施在生产过程中存在的不安全因素,井有针对性地进行可靠性设计、维修性设计、安全装置设计、安全启动和安全操作设计及安全维修设计等。( 2 )研究人的生理和心理特性,分析研究人和机器各自的功能特点,进行合理的功·能分配,以建构不同类型的最佳人机系统。( 3 )研究人与机器相互接触、相互联系的人机界面中信息传递的安全问题。( 4 )分析人机系统的可靠性,建立人机系统可靠性设计原则,据此设计出经济、合理江及可靠性高的人机系统。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 61

Front: 人体特性参数较多,归纳起来主要有以下4类 :( 1 )尺度参数,指人体在静止状态下测得的形态参数,也称人体基本尺度,如人体高度及各部位长度尺寸等。( 2 )动态参数,指人体运动状态下,人体的动作范围,主要包括股体的活动角度和肢体所能达到的距离两方面的参数,如手臂、腿脚活动时测得的参数等。( 3 )生理参数,主要指有关人体各种活动和工作时的参数及其变化,反映人活动和工作时负荷的参数大小,如人体耗氧量、心跳频率、呼吸频率及人体表面积和体积等。( 4 )生物力学参数,主要指人体各部分如于掌、前臂、上臂、躯干(包括头、颈)、大腿和小腿、脚等出力大小的参数,如握力、拉力、推力、推举力、转动惯量等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 62

Front: 人体能量的产生和消耗称为能量代谢。人体代谢所产生的能量等于消耗于体外做功的能量与体内直接、间接转化为热的能量之和。在不对外做功的条件下,体内所产生的能量等于由身体发散出的能量,从而使体温维持在相对恒定的水平上。能量代谢分为三种,即基础代谢、安静代剧和活动代谢。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 62

Front: 影响人体作业时能量代谢的因素很多,如作业类型、作业方法、作业姿势、作业速度等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 62

Front: 劳动强度是以作业过程中人体的能耗量、氧耗、心率、直肠温度、排汗率或相对代谢率等指标分级的。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 62

MNLink: <2019版安全技术教材> - 62
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表I -9 工作场所不同体力劳动强度W B G T限值体力劳动强度/℃接触时间率/% a ID N 100 30 28 26 25 75 31 29 28 26 50 32 30 29 28 25 33 32 31 30 · 60 · 表I -9 工作场所不同体力劳动强度W B G T限值体力劳动强度/℃接触时间率/% a ID N 100 30 28 26 25 75 31 29 28 26 50 32 30 29 28 25 33 32 31 30 · 60 ·

Front: W B G T指数又称湿球黑球温度,是综合评价人体接触作业环境热负荷的→个基本参量,单位为℃。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 63

MNLink: <2019版安全技术教材> - 63
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1 )指出了寒冷环境下作业时,一定的体力劳动强度对应的环境温度要求,见表1- 1 0。
表1 -10 冬季工作地点的采暖温度(干球温度)II ;;,, 18 ;;,,16 。
-m 刀-级一度-调一 皿一W 劳一,,,- 4J一体-采暖温度/℃体力劳动强度级别采暖混度/ ℃注1 4 主 主1 2)《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1 )指出了寒冷环境下作业时,一定的体力劳动强度对应的环境温度要求,见表1- 1 0。
表1 -10 冬季工作地点的采暖温度(干球温度)II ;;,, 18 ;;,,16 。
-m 刀-级一度-调一 皿一W 劳一,,,- 4J一体-采暖温度/℃体力劳动强度级别采暖混度/ ℃注1 4 主 主1 2)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 63
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表1 -11 体力劳动强度分级表(GBZ 2. 2) 体力劳动强度级别体力劳动强度指数劳动强度/:;;;15 轻II 15 25 过重体力劳动强度指数I 的计算方法为I= T • M · S • W • 10 式中T -一劳动时间率,劳动时间率=工作日净劳动时间(m i n )/工作日总工时(m i n ) , % ; M 一-8 h工作日能量代谢率,k J / ( m i n· m2); s - 一性别系数,男性=1 ,女性=1. 3; W 一一体力劳动方式系数,搬=1 ,扛=0 . 4 0 ,推/拉=0 . 05; 1 0 -计算常数。通过以上公式计算的体力劳动强度指数I 能较正确地反映生理负荷的大小。 QQ249430426(微信同表1 -11 体力劳动强度分级表(GBZ 2. 2) 体力劳动强度级别体力劳动强度指数劳动强度/:;;;15 轻II 15 25 过重体力劳动强度指数I 的计算方法为I= T • M · S • W • 10 式中T -一劳动时间率,劳动时间率=工作日净劳动时间(m i n )/工作日总工时(m i n ) , % ; M 一-8 h工作日能量代谢率,k J / ( m i n· m2); s - 一性别系数,男性=1 ,女性=1. 3; W 一一体力劳动方式系数,搬=1 ,扛=0 . 4 0 ,推/拉=0 . 05; 1 0 -计算常数。通过以上公式计算的体力劳动强度指数I 能较正确地反映生理负荷的大小。 QQ249430426(微信同

MNLink: <2019版安全技术教材> - 63
Other fields (not shown on cards):
Remarks: I (轻劳动)表1 -12 常见职业体力劳动强度分级的描述职业描述坐姿:手工作业或腿的轻度活动(正常情况下,如打字、缝纫、脚踏开关等)。
立姿:操作仪器,控制、查看设备,上臂用力为主的装配工作手和臂持续动作(如锯木头等);臂和腿的工作(如卡车、拖拉机或建筑设备等运输操作)臂和躯干的工作(如锻造、风动工具操作、粉刷、间断搬运中等重物、除草、锄田、摘7 ~ 果和蔬菜等)何和躯干负荷工作(如搬重物、铲、锤锻、锯刨或凿硬木、割草、挖掘等)大强度的挖掘、搬运,快到极陈;节律的极强活动体力劳动强度分级II (中等劳动)llI (重劳动)N( 极重劳动)I (轻劳动)表1 -12 常见职业体力劳动强度分级的描述职业描述坐姿:手工作业或腿的轻度活动(正常情况下,如打字、缝纫、脚踏开关等)。
立姿:操作仪器,控制、查看设备,上臂用力为主的装配工作手和臂持续动作(如锯木头等);臂和腿的工作(如卡车、拖拉机或建筑设备等运输操作)臂和躯干的工作(如锻造、风动工具操作、粉刷、间断搬运中等重物、除草、锄田、摘7 ~ 果和蔬菜等)何和躯干负荷工作(如搬重物、铲、锤锻、锯刨或凿硬木、割草、挖掘等)大强度的挖掘、搬运,快到极陈;节律的极强活动体力劳动强度分级II (中等劳动)llI (重劳动)N( 极重劳动)

Front: 疲劳分为肌肉疲劳(或称体力疲劳)和精神疲劳(或称脑力疲劳)两种。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 64

Front: 大多数影响因素都会带来生理疲劳,但是肌体疲劳与主观疲劳感未必同时发生,有时肌体尚未进入疲劳状态,却出现了心理疲劳。如劳动效果不佳、劳动内容单调、劳动环境缺乏安全感、劳动技能不熟练等原因会诱发心理疲劳。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 64

Front: 劳动过程中,人体承受了肉体或精神上的负荷,受工作负荷的影响产生负担,负担随时间推移,不断地积累就将引发疲劳。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 64

Front: 消除疲劳的途径消除疲劳的途径归纳起来有以下几个方面:( I )在进行显示器和控制器设计时应充分考虑人的生理、心理因素。( 2 )通过改变操作内容、播放音乐等于段克服单调乏味的作业。( 3 )改善工作环境,科学地安排环境色彩、环境装饰及作业场所布局,保证合理的温湿度、充足的光照等。( 4 )避免超负荷的体力或脑力劳动,合理安排作息时间,注意劳逸结合等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 64

Front: )机器优于人的功能( 1 )机器能平稳而准确地输出巨大的动力,输出值域宽广;而人受身体结构和生理特性的限制,可使用的力量小和输出功率较小。( 2 )机器的动作速度极快,信息传递、加工和反应的速度也极快。( 3 )机器运行的精度高,现代机器能做极高精度的精细工作;产生的误差随机器精度提高而减小。而人的操作精度远不如机器,对剌激的感受阔也有限。( 4 )机器的稳定性好,做重复性工作而不存在疲劳和单调等问题。人的工作易受身心因素和环境条件等的影响,因此在感受外界作用和操作的稳定性方面不如机器。( 5 )机器对特定信息的感受和反应能力一般比人高,如机器可以接受超声、电离辐射、微波、电磁波和磁场等信号。还可以做出人难以做到的反应,如发射电讯信号、发出激光等。( 6 )机器能同时完成多种操作,且可保持较高的效率和准确度。人一般只能同时完成l~2 项操作,而且两项操作容易相互干扰,而难以持久地进行。( 7 )机器能在恶劣的环境条件下工作,如机器在高压、低压、高温、低温、超重、缺氧、辐射、振动等条件下都可以很好地工作,而人则无法耐受恶劣的环境。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 68

Q: [...]系统是由相互作用、相互依存的要素(部分)组成的、具有特定功能的有机整体。人机系统是由相互作用、相互依存的人和机器两个子系统构成,能完成特定目标的一个整体系统。人是指机器的操作者或使用者;机器含义是广义的,泛指人所操纵或使用的各种机器、设备、工具甚至环境因素等的总称。人机系统还有一个重要因素一一人机界面。人的子系统的功能主要是感受剌激大脑信息加工一做出反应;机器子系统的功能主要是控制装置一机器运转一显示装置。在人机系统中,人与机器之间存在着信息回路;系统能否正常工作,取决于信息传递过程能否持续有效地进行,或取决于信息流和能量流能否正常无误地流动。
A: 人机系统的概念
Q: [...]系统是由相互作用、相互依存的要素(部分)组成的、具有特定功能的有机整体。人机系统是由相互作用、相互依存的人和机器两个子系统构成,能完成特定目标的一个整体系统。人是指机器的操作者或使用者;机器含义是广义的,泛指人所操纵或使用的各种机器、设备、工具甚至环境因素等的总称。人机系统还有一个重要因素一一人机界面。人的子系统的功能主要是感受剌激大脑信息加工一做出反应;机器子系统的功能主要是控制装置一机器运转一显示装置。在人机系统中,人与机器之间存在着信息回路;系统能否正常工作,取决于信息传递过程能否持续有效地进行,或取决于信息流和能量流能否正常无误地流动。
A: 人机系统的概念
MNLink: <2019版安全技术教材> - 68

Front: 人机系统按系统的自动化程度可分为人工操作系统、半自动化系统和自动化系统三种。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 69

Q: 人机系统按有元反馈控制可分为[...]。反馈是指系统的输出量与系统输入量结合后重新对系统发生作用的机制。闭环人机系统也叫反馈控制人机系统,其特点是系统中有反馈回路,系统的输出直接作用于系统的控制。开环人机系统的特征是系统中没有反馈回路,系统输出不对系统的控制发生作用,所提供的反馈信息不能控制下一步的操作,即系统的输出对系统的控制作用没有直接影响。
A: 闭环人机系统和开环人机系统两类
Q: 人机系统按有元反馈控制可分为[...]。反馈是指系统的输出量与系统输入量结合后重新对系统发生作用的机制。闭环人机系统也叫反馈控制人机系统,其特点是系统中有反馈回路,系统的输出直接作用于系统的控制。开环人机系统的特征是系统中没有反馈回路,系统输出不对系统的控制发生作用,所提供的反馈信息不能控制下一步的操作,即系统的输出对系统的控制作用没有直接影响。
A: 闭环人机系统和开环人机系统两类
MNLink: <2019版安全技术教材> - 69

Front: 人机系统按系统中人机结合的方式可分为人机串联系统、人机并联系统和人机串、并联混合系统等类型。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 69

Front: 光通量是人眼所能感觉到的辐射功率,是单位时间内可到达、离开或通过某曲面的光强。其单位是流明( l m) 。由于人眼对不同波长光的相对视见率不同,对于辐射功率相同但波长不同的光,光通量不相等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 69

Front: 发光强度简称光强,是光源在给定方向上单位立体角内的光通量。其单位是坎德拉( c d
MNLink: <2019版安全技术教材> - 69

Front: 亮度是人对光的强度的感受,是表示发光体表面发光强弱的物理量。当从某个方向观察光源时,光强与人眼所见到的光源面积之比可定义为亮度。其单位是坎德拉每平方米( c d / m 2)
MNLink: <2019版安全技术教材> - 69

Front: 照度即光照强度,是单位面积上接受可见光的能力。其单位是勒克司( l x)。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 69

Front: 照明不良的另一极端情况是对象目标与背景亮度的对比过大,或者物体周围背景发出刺目耀眼的光线,这被称为眩光。眩光条件下,人们会因幢孔缩小而影响视网膜的视物,导致视物模糊。眩光在眼球介质内可散射,进而进→步减弱物体与背景间的对比,造成不舒适的视觉条件,并迅速导致视觉疲劳;汽车驾驶员高速驾驶途中遇不良眩光条件,有时可能导致重大道路交通事故的发生。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 70

Front: 作业场所的照明方案应既能满足工作照明,又避免不良的眩光;注意颜色的利用、表面特性的显示、各种照明方式的运用、灯光与昼光的合理结合,以及元强烈对比和眩光等。面对作业人员的墙壁,避免采用强烈的颜色对比;避免有光泽的或反射性的涂料等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 70

Front: 色彩可以引起人的情绪反应,也会一定程度影响人的行为。产生这种反应的原因,一是人的先天因素;二是人们对过去经验的潜意识作用。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 70

Front: 色彩的生理作用主要表现在对视觉疲劳的影响。由于人眼对明度和彩度的分辨力较差,在选择色彩对比时,常以色调对比为主。对引起眼睛疲劳而言,蓝、紫色最甚,红、橙色次之,黄绿、绿、绿蓝等色调不易引起视觉疲劳且认读速度快、准确度高。色彩对人体其他系统的机能和生理过程也有一定的影响。例如,红色色调会使人的各种器官机能兴奋和不稳定,有促使l 缸F f 升高及脉搏加快的作用;而蓝色、绿色等色调则会抑制各种器官的兴奋并使机能稳定,可起到一定的降低血压及减缓脉搏的作用。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 70

Front: 颜色设计具体应遵循的原则包括:面对作业人员的墙壁,避免采用强烈的颜色对比;避免过多地使用黑色、暗色或深色;避免有光泽的或具有反射性的涂料(包括地板在内);避免过度使用反射性强的颜色,如白色;控制台或工作台应为低的颜色对比;避免环境中有高饱和色等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 71

Q: 电气事故包括人身事故和设备事故。人身事故和设备事故都可能导致二次事故,而且二者很可能同时发生。电气事故是与电能相关联的事故。电能失去控制将造成电气事故。按照[...],电气事故分为[...]。
A: 电能的形态; 触电事故、雷击事故、静电事故、电磁辐射事故和电路事故等
Q: 电气事故包括人身事故和设备事故。人身事故和设备事故都可能导致二次事故,而且二者很可能同时发生。电气事故是与电能相关联的事故。电能失去控制将造成电气事故。按照[...],电气事故分为[...]。
A: 电能的形态; 触电事故、雷击事故、静电事故、电磁辐射事故和电路事故等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 72

触电事故触电事故是由电流形态的能量造成的事故。触电事故分为电击和电伤。电击是电流直接通过人体造成的伤害。电伤是电流转换成热能、机械能等其他形态的能量作用于人体造成的伤害。在触电伤亡事故中,尽管8 5 %以上的死亡事故是电击造成的,但其中大约7 0 %含有电伤的因素。
触电事故触电事故是由电流形态的能量造成的事故。触电事故分为电击和电伤。电击是电流直接通过人体造成的伤害。电伤是电流转换成热能、机械能等其他形态的能量作用于人体造成的伤害。在触电伤亡事故中,尽管8 5 %以上的死亡事故是电击造成的,但其中大约7 0 %含有电伤的因素。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 72

Q: 电气火灾爆炸事故电气火灾爆炸事故是源自电气引燃源([...]和[...];电气装置危险温度)的能量所引发的火灾爆炸事故。
A: 电火花; 电弧
Q: 电气火灾爆炸事故电气火灾爆炸事故是源自电气引燃源([...]和[...];电气装置危险温度)的能量所引发的火灾爆炸事故。
A: 电火花; 电弧
MNLink: <2019版安全技术教材> - 72

Front: 雷击事故雷击事故是由自然界正、负电荷形态的能量,在强烈放电时造成的事故。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 72

Front: 静电事故静电事故是工艺过程中或人们活动中产生的,相对静止的正电荷和负电荷形态的电能造成的事故。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 72

Front: 电磁辐射事故电磁辐射事故是由电磁波形态的能量造成的事故。辐射电磁波指频率1 0 0k H z以上的电磁波。除无线电设备外,高频金属加热设备(如高频洋火设备、高频焊接设备),高频代介质加热设备(如高频热合机、绝缘物料干燥设备)也都是有辐射危险的设备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 72

Q: 电路事故电路事故是由电能传递、分配、转换失去控制或电气元件损坏等电路故障发展所造成的事故。[...]损坏等都属于电路故障。电路故障得不到控制即可发展成为事故。
A: 断线、短路、接地、漏电、突然停电、误合闸送电、电气设备
Q: 电路事故电路事故是由电能传递、分配、转换失去控制或电气元件损坏等电路故障发展所造成的事故。[...]损坏等都属于电路故障。电路故障得不到控制即可发展成为事故。
A: 断线、短路、接地、漏电、突然停电、误合闸送电、电气设备
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 电击按照发生电击时电气设备的状态,电击分为直接接触电击和间接接触电击。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 直接接触电击是触及正常状态下带电的带电体时(如误触接线端子)发生的电击,也称为正常状态下的电击。绝缘、屏护、间距等属于防止直接接触电击的安全措施。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 间接接触电击是触及正常状态下不带电,而在故障状态下意外带电的带电体时(如触及漏电设备的外壳)发生的电击,也称为故障状态下的电击。接地、接零、等电位连接等属于防止间接接触电击的安全措施。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为单线电击、两线电击和跨步电压电击。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 单线电击是人体站在导电性地面或接地导体上,人体某一部位触及带电导体由接触电压造成的电击。单线电击是发生最多的触电事故。其危险程度与带电体电压、人体电阻、鞋袜条件、地面状态等因素有关。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 两线电击是不接地状态的人体某两个部位同时触及不同电位的两个导体时由接触电压造成的电击。其危险程度主要决定于接触电压和人体电阻。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 跨步电压电击是人体进入地面带电的区域时,两脚之间承受的跨步电压造成的电击。故障接地点附近(特别是高压故障接地点附近),有大电流流过的接地装置附近,防雷接地装置附近以及可能落雷的高大树木或高大设施所在的地面均可能发生跨步电压电击。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 按照电流转换成作用于人体的能量的不同形式,电伤分为电弧烧伤、电流灼伤、皮肤金属化、电烙印、电气机械性伤害、电光眼等伤害。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 电弧烧伤是由弧光放电造成的烧伤,是最危险的电伤。电弧温度高达8 0 0 0℃,可造成大面积、大深度的烧伤,甚至烧焦、烧毁四肢及其他部位。发生呱光放电时,熔化了的炽热金属飞溅出来还会造成烫伤。高压电弧和低压电弧都能造成严重烧伤。高压电弧的烧伤更为严重一些。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 电流灼伤是电流通过人体由电能转换成热能造成的伤害。电流越大、通电时间越长、电流途径上的电阻越大,电流灼伤越严重。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 皮肤金属化是电弧使金属熔化、气化,金属微粒渗入皮肤造成的伤害。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 电烙印是电流通过人体后在人体与带电体接触的部位留下的永久性斑痕。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 电气机械性伤害是电流作用于人体时,由于中枢神经强烈反射和肌肉强烈收缩等作用造成的机体组织断裂、骨折等伤害。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 73

Front: 电光眼是发生弧光放电时,由红外线、可见光、紫外线对眼睛的伤害。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 74

Front: 数十至数百毫安的小电流通过人体短时间使人致命的最危险的原因是引起心室纤维性颤动。呼吸麻痹和中止、电休克虽然也可能导致死亡,但其危险性比引起心室纤维性颤动的危险性小得多。发生心室纤维性颤动时,心脏每分钟颤动1 0 0 0次以上,但幅值很小,而且没有规则,血液实际上中止循环,如抢救不及时,数秒钟至数分钟将由诊断性死亡转为生物性死亡。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 74

Front: 感知电流,挡在一定概率下,通过人体的使人有感觉的最小电流。人对电流最初的感觉是轻微麻感和微弱针刺感。感知概率为5 0 %的平均感知电流,成年男子约为1. 1 mA,成年女子约为0 . 7 mA 。最小感知电流约为0 . 5 mA,且与H 才间元关。感知电流一般不会对人体构成生理伤害,但当电流增大时,感觉增强,反应加剧,可能导致摔倒、坠落等二次事故。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 75

在一定概率下,人触电后能自行摆脱带电体的最大电流称为该概率下的摆脱电流。摆脱电流与个体生理特征、电极形状、电极尺寸等因素有关。摆脱概率为5 0 %的摆脱电流,成年男子约为1 6m A,成年女子约为1 0 . 5 m A;摆脱概率为9 9 .5 %的摆脱电流,则分别约为9m A和6mA。摆脱电流是人体可以忍受但一般尚不致造成严重后果的极限。电流超过摆脱电流以后,会感到异常痛苦、恐慌和难以忍受;如时间过长,则可能昏迷、窒息,甚至死亡。
在一定概率下,人触电后能自行摆脱带电体的最大电流称为该概率下的摆脱电流。摆脱电流与个体生理特征、电极形状、电极尺寸等因素有关。摆脱概率为5 0 %的摆脱电流,成年男子约为1 6m A,成年女子约为1 0 . 5 m A;摆脱概率为9 9 .5 %的摆脱电流,则分别约为9m A和6mA。摆脱电流是人体可以忍受但一般尚不致造成严重后果的极限。电流超过摆脱电流以后,会感到异常痛苦、恐慌和难以忍受;如时间过长,则可能昏迷、窒息,甚至死亡。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 75

Front: 室颤电流。通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流称为室颤电流。电
MNLink: <2019版安全技术教材> - 75

Front: 在电流不超过数百毫安的情况下,电击致命的主要原因是心室纤维性颤动。室颤电流除决定于电流持续时间、电流途径、电流种类等电气参数外,还决定于机体组织、心脏功能等个体特征。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 75

MNLink: <2019版安全技术教材> - 75
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 室颤电流与电流持续时间有很大关系。
室颤电流与电流持续时间之间的关系如图2- 2所示。
4 室颤电流/m A 由图2- 2可知,当电流持续时间超过心脏跳动周期时,人的室颤电流约为5 0m A;当电流持续时间短于5 0 0 心脏跳动周期时,室颤电流约为5 0 0 m A 。
当电流持续时间在0 . 1 s以下时,只有电击发生在心脏易损期,500 m A以上乃至数安的电流才可能引起心室纤维性颤n u 「一 一 一 一 一 一 一 「」一一一时间动;如果电流持续时间超过心脏跳动周期,可能导致心。
心脏跳动周期脏停止跳动。
QQ2494室颤电流与电流持续时间有很大关系。
室颤电流与电流持续时间之间的关系如图2- 2所示。
4 室颤电流/m A 由图2- 2可知,当电流持续时间超过心脏跳动周期时,人的室颤电流约为5 0m A;当电流持续时间短于5 0 0 心脏跳动周期时,室颤电流约为5 0 0 m A 。
当电流持续时间在0 . 1 s以下时,只有电击发生在心脏易损期,500 m A以上乃至数安的电流才可能引起心室纤维性颤n u 「一 一 一 一 一 一 一 「」一一一时间动;如果电流持续时间超过心脏跳动周期,可能导致心。
心脏跳动周期脏停止跳动。
QQ2494

MNLink: <2019版安全技术教材> - 76
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ,但与摆脱电流有一定的关系。
10000 5000 且b c, C2 c, \ \ 队 已\ 飞 \ 、内 \AC-1 AC 2 y c-3 \ R" 已 \AC 4 一\ \ \ \ , -阳 · ·一队\ 2000 旨1 0 0 0 、 、 、!§".
500 1 军领2 0 0 罢1 0 0 哑5 0 20 10 0. 1 0. 2 0. 5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 人体电流/mA 10000 图2 -3 电流对人体作用带域划分图426(微信同号),但与摆脱电流有一定的关系。
10000 5000 且b c, C2 c, \ \ 队 已\ 飞 \ 、内 \AC-1 AC 2 y c-3 \ R" 已 \AC 4 一\ \ \ \ , -阳 · ·一队\ 2000 旨1 0 0 0 、 、 、!§".
500 1 军领2 0 0 罢1 0 0 哑5 0 20 10 0. 1 0. 2 0. 5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 人体电流/mA 10000 图2 -3 电流对人体作用带域划分图426(微信同号)

Front: 电击持续时间越长,越容易引起心室纤维性颤动,即电击危险性越大。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 76

Front: 心脏跳动周期中,只有相应于心脏收缩与舒张之交0 . 1 ~ 0. 2 s 的T波(特别是T波的前半部,如图2- 1所示)对电流最敏感。心脏跳动的这一特定时间间隔即心脏易损期。电击持续时间延长,必然重合心脏易损期,电击危险性增大。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 76

MNLink: <2019版安全技术教材> - 77
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 言10 运5 i!fl 0.5 0 " 10 50 100 500 1000 5000 10000 频率/H z 图2 - 4感知电流、摆脱电流与频率的关系曲线QQ24943042言10 运5 i!fl 0.5 0 " 10 50 100 500 1000 5000 10000 频率/H z 图2 - 4感知电流、摆脱电流与频率的关系曲线QQ24943042

直流电流的作用。直流电流对人体的刺激作用是与电流的变化,特别是与电流的接通和断开联系在一起的。直流电流感知阔值约为2m A。3 0 0m A以下的直流电流,没有确定的摆脱阔值;3 0 0m A以上的直流电流,将导致不能摆脱或数秒至数分钟以后才能摆脱带电体,并能使人昏迷。电流持续时间超过心脏跳动周期时,直流室颤电流为交流的数倍;电流持续时间2 0 0m s以下时,直流室颤电流与交流大致相同。
直流电流的作用。直流电流对人体的刺激作用是与电流的变化,特别是与电流的接通和断开联系在一起的。直流电流感知阔值约为2m A。3 0 0m A以下的直流电流,没有确定的摆脱阔值;3 0 0m A以上的直流电流,将导致不能摆脱或数秒至数分钟以后才能摆脱带电体,并能使人昏迷。电流持续时间超过心脏跳动周期时,直流室颤电流为交流的数倍;电流持续时间2 0 0m s以下时,直流室颤电流与交流大致相同。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 77

Front: 冲击电流的作用。冲击电流系指作用时间0 . 1 ~ 10 m s的电流。冲击电流有感知阀值疼痛界限和室颤阔值,没有摆脱阔值。疼痛界限和室颤闽值常用比能量P t表示。冲i ' 王电流作用的室颤|明值为0 . 0 1~0 . 02 A2 ' S
MNLink: <2019版安全技术教材> - 77

Front: 女性的感知电流和摆脱电流约为男性的2 / 3 0儿童遭受电击后的危险性较大。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 78

Front: 人体电阻是皮肤电阻与体内电阻之和。皮肤由外层的表皮和表皮下面的真皮组成。表皮最外层的角质层是由鳞状死细胞紧密排列成的膜状物,厚度一般不超过0 . 0 5~0 . 2m m。在干燥和干净的状态下,角质层的电阻率可达1×1 0 5~1×1 0 6 a. m ;表皮电阻高达数万欧。但表皮有很多微孔保持内外相通,而且容易受到机械破坏和电击穿,计算人体电阻时一般不予考虑。体内电阻数百欧
MNLink: <2019版安全技术教材> - 78

Front: 在电流途径从左手到右手、大接触面积(>5 0~1 0 0c m 2 )的条件下,人体总阻抗见表2- 2 。表2- 2表明,在干燥条件下,当接触电压在1 0 0~2 2 0V范围内时,人体电阻大致上在2 0 0 0~3 0 0 欧姆之间。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 78

MNLink: <2019版安全技术教材> - 78
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表2- 2人体总阻抗。
最低百分数---- - 接触电压I V 5%, 50% 95% ~ |二燥条件/ f w . i 问条f l l :燥条件f 显i 1 习条件「燥条件湿润条例25 1750 1175 3250 2175 6100 4100 一-50 1375 1100 2500 2000 4600 3675 -- 75 l 125 1025 2000 1825 3600 3275 -』-- - 100 990 975 1725 1675 3125 2950 ... .1-- 『 - 『 - - - - - -125 900 900 1550 1550 2675 2675 一一150 850 850 1400 1400 2350 2350 一一一175 825 825 1325 1325 2175 2175 Q表2- 2人体总阻抗。
最低百分数---- - 接触电压I V 5%, 50% 95% ~ |二燥条件/ f w . i 问条f l l :燥条件f 显i 1 习条件「燥条件湿润条例25 1750 1175 3250 2175 6100 4100 一-50 1375 1100 2500 2000 4600 3675 -- 75 l 125 1025 2000 1825 3600 3275 -』-- - 100 990 975 1725 1675 3125 2950 ... .1-- 『 - 『 - - - - - -125 900 900 1550 1550 2675 2675 一一150 850 850 1400 1400 2350 2350 一一一175 825 825 1325 1325 2175 2175 Q

MNLink: <2019版安全技术教材> - 79
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表2 -2 ( 续 )。
最低百分数一-→一J 主 刷 !l t J . ) · 1 , / V ?! 50% 95% 卜燥条f l 1 显润条件「燥条件湿润条件F燥条件湿润条件- 一 .
-- 200 800 800 1275 1275 2050 2050 .
•-- 225 7 7当775 1225 1225 1900 1900 -- ·卡-- 400 700 700 950 950 1275 1275 - 500 625 625 850 850 1150 1150 .
电-… 700 575 575 775 775 1050 1050 -- -- -- --一1000 575 575 775 775 1050 1050 丁一一一 -渐近{白575 575 775 775 1050 1050 同号)表2 -2 ( 续 )。
最低百分数一-→一J 主 刷 !l t J . ) · 1 , / V ?! 50% 95% 卜燥条f l 1 显润条件「燥条件湿润条件F燥条件湿润条件- 一 .
-- 200 800 800 1275 1275 2050 2050 .
•-- 225 7 7当775 1225 1225 1900 1900 -- ·卡-- 400 700 700 950 950 1275 1275 - 500 625 625 850 850 1150 1150 .
电-… 700 575 575 775 775 1050 1050 -- -- -- --一1000 575 575 775 775 1050 1050 丁一一一 -渐近{白575 575 775 775 1050 1050 同号)

Front: 表2- 2表明,随着接触电压升高,人体电阻急剧降低。其原因之一是角质层和表皮被击穿,人体电阻下降。角质层的击穿强度只有5 0 0~2 0 0 0V i m ,数十伏的电压即被击穿。其原因之二是随着电流增加,皮肤局部发热增加,汗腺增多,使人体电阻下降。接触电压较高时·,人体电阻随电压的变化逐渐减小,并趋于一个下限值。这个下限值接近体内电阻。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 79

Front: 皮肤状态对人体电阻的影响很大。如皮肤长时间湿润,则角质层变得松软而饱含水分,皮肤电阻几乎消失。大量出汗后,人体电阻明显降低。金属粉、煤粉等导电性物质污染皮肤,乃至渗入汗腺也会大大降低人体电阻。角质层或表皮破损,也会明显降低人体电阻。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 79

Front: 。电流持续时间延长,人体电阻由于出汗等原因而下降。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 79

Front: 接触面积增大、接触压力增大、温度升高时,人体电阻也会降低。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 79

Front: ( I )错误操作和违章作业造成的触电事故多。其主要原因是安全教育不够、安全制度不严和安全措施不完善,一些人缺乏足够的安全意识。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 79

Front: 巾、青年工人、非专业电工、合同工和临时工触电事故多。其主要原因是这些人是主要操作者,经常接触电气设备;而且,这些人中有的经验不足,有的缺乏用电安全知识,有的责任心不够强。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 79

Front: 低压设备触电事故多。其主要原因是低压设备远远多于高压设备,与之接触的人比与高压设备接触的人多得多,而且多数是缺乏电气安全知识的非电专业人员。应当注意,近几年来高压触电事故有增加的趋势;在专业电工中,高压触电事故多于低压触电事故。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 80

Front: 移动式设备和临时性设备触电事故多。其主要原因是这些设备是在人的紧握之下运行,不但接触电阻小,而且一旦触电就难以摆脱电源;同时,这些设备需要经常移动,工作条件差,设备和电源线都容易发生故障或损坏。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 80

Front: 电气连接部位触电事故多。很多触电事故发生在接线端子、缠接接头、压接接头、焊接接头、电缆头、灯座、插头、插座等电气连接部位。其主要原因是这些连接部位机械牢固性较差、接触电阻较大、绝缘强度较低。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 80

Front: 每年6 - 9月触电事故多。统计资料表明,每年二、三季度事故多。特别是6 - 9月,事故最为集中。其主要原因是这段时间天气炎热、人体衣单而多汗,触电危险性较大;而且这段时间多雨、潮湿,地面导电性增强、电气设备的绝缘电阻降低,容易构成电流回路;还有,这段时间在大部分农村是农忙季节,农村季节性临时用电增加。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 80

Front: 潮湿、高温、泪乱、多移动式设备、多金属设备环境中的事故多。例如,冶金、矿业、建筑、机械等行业容易存在这些不安全因素,乃至触电事故较多。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 80

Front: )农村触电事故多。部分省市统计资料表明,农村触电事故约为城市的3 倍。主要原因是农村设备条件较差、技术水平较低和安全知识不足。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 80

Front: 绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 80

Front: 电工绝缘材料分为:( 1 )固体绝缘材料,包括搓、玻璃、云母、石棉等无机绝缘材料,橡胶、塑料、纤维制品等有机绝缘材料和玻璃漆布等复合绝缘材料。( 2 )液体绝缘材料,包括矿物油、硅油等被体。( 3 )气体绝缘材料,包括六氟化硫、氮等气体。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 81

Front: 绝缘材料有电性能、热性能、力学性能、化学性能、吸潮性能、抗生物性能等多项性能指标。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 81

Front: 介电常数是表明绝缘极化特征的性能参数。介电常数越大,极化过程越慢。绝缘电阻相当于漏导电流遇到的电阻,是直流电阻,是判断绝缘质量最基本、最简易的指标。绝缘物受潮后绝缘电阻明显降低。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 81

Front: 热性能。绝缘材料的热性能包括耐热性能、耐弧性能、阻燃性能、软化温度和结度。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 81

MNLink: <2019版安全技术教材> - 81
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表2-3绝缘材料分级级别允许工作温度/℃材料举例y 90 纸板、有机填料、塑料、木材、棉花及其纺织品A 105 层压布板、沥青漆、漆布、漆包线的绝缘、浸溃过的Y级绝缘材料E 120 玻璃布、油性树脂漆、耐热漆包线的绝缘B 130 高强度漆包线的绝缘、石棉纤维、玻璃纤维、聚酣漆、聚醋薄膜F 155 云母制品、石棉、玻璃漆布、复合硅有机树脂i 奈H 180 玻璃漆布、硅有机弹性体、石棉布、补强的云母C > 180 电瓷、石英、玻璃QQ24表2-3绝缘材料分级级别允许工作温度/℃材料举例y 90 纸板、有机填料、塑料、木材、棉花及其纺织品A 105 层压布板、沥青漆、漆布、漆包线的绝缘、浸溃过的Y级绝缘材料E 120 玻璃布、油性树脂漆、耐热漆包线的绝缘B 130 高强度漆包线的绝缘、石棉纤维、玻璃纤维、聚酣漆、聚醋薄膜F 155 云母制品、石棉、玻璃漆布、复合硅有机树脂i 奈H 180 玻璃漆布、硅有机弹性体、石棉布、补强的云母C > 180 电瓷、石英、玻璃QQ24

Front: 绝缘材料的耐弧性能指接触电弧时表面抗炭化的能力。无机绝缘材料的耐弧性能优于有机绝缘材料的耐弧性能。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 81

Front: 绝缘材料的阻燃性能用氧指数表示。氧指数是在规定的条件下,材料在氧、氮棍合气体中恰好能保持燃烧状态所需要的最低氧浓度。氧指数用百分数表示。氧指数在2 1 %下的材料为可燃性材料,氧指数在2 1 %- 2 7 %之间的为自熄性材料,氧指数在2 7 %‘以上的归阻燃性材料。阻燃性材料应能保证短路电弧熄灭后或外部火源熄灭后不再继续燃烧;而且在一定的火焰温度(7 5 0~8 0 0℃)下,经过一定的时间(1. 5 ~ 2 h ),最里面的绝缘层仍有足够的绝缘能力维持通电。阻燃性绝缘材料可以抑制火灾的蔓延,具有减缓、终止有焰燃烧和抑制无焰燃烧的作用。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 81

Front: 软化温度是指固体绝缘在较高泪度下维持不变形的能力。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 82

Front: 黏度指绝缘液体的流动性。例
MNLink: <2019版安全技术教材> - 82

Front: 吸潮性能。吸潮性能包括吸水性能和亲水性能。木材属于吸水性材料,而玻璃属于非吸水性材料。玻璃表面能凝结水膜,属于亲水性材料;而蜡和聚四氟乙烯表面不能凝结水膜,属于非亲水性材料。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 82

Front: 抗生物性能。抗生物性能是材料抵御霉菌等生物性破坏的能力。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 82

Front: 绝缘击穿当施加于绝缘材料上的电场强度高于临界值时,绝缘材料发生破裂或分解,电流急剧增加,完全失去绝缘性能。这种现象就是绝缘击穿。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 82

Front: 固体绝缘的击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿、放电击穿等击穿形式。电击穿也是碰撞电离导致的击穿。电击穿的特点是作用时间短、击穿电压高。热击穿是同体绝缘植度上升、局部熔化、烧焦或烧裂导致的击穿。热击穿的特点是电压作用时间较长,而击穿电压较低。电化学击穿是由于电离、发热和化学反应等因素综合作用造成的击穿。电化学击穿的特点是电压作用时间很长、击穿电压往往很低。放电击穿是固体绝缘在强电场作用下,内部气泡首先发生碰撞电离而放电,继而加热其他杂质,使之气化形成气泡,r l 斗气泡放电进一步发展导致的击穿。除上述外,还可能发生沿绝缘阳体与气体分界面的所谓沿面放电。当沿面放电发展到另一电极时称之为闪络。固体绝缘的击穿受电斥作用时间、电场均匀程度、温度、电极几何形状、周围媒质特征、电压利l 类等多种因素的影响。团体绝缘击穿后将失去其原有性能。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 82

Front: 绝缘检测包括绝缘试验和外观检查。现场绝缘试验指绝缘电阻试验。外观检查主要是绝缘机构物理性能的观察和检查。包括是否受潮,表面有元粉尘、纤维或其他污物,有无裂纹或放电痕迹,表面光泽是存减退,有无脆裂,有元破损,弹性是再消失,运行时有元异味等项目。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 83

Front: 屏护是采用护罩、护盖、栅栏、箱体、遮栏等将带电体同外界隔绝开来。屏护包括能防止无意识,也能防止有意识触及或过分接近带电体的遮拦和只能防止无意识触及或过分接近带电体,而不能防止有意识移开或越过该障碍触及或过分接近带电体的阻挡物。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 83

Front: 固定式屏护装置所用材料应有足够的力学强度和良好的耐燃性能。网眼屏护装置的网眼; ;之应大于2 0mm × 20mm ~ 40mm × 40 mm0
MNLink: <2019版安全技术教材> - 83

Front: 屏护装置须符合以下安全条件:( J )遮栏高度不应小于l . 7 m,下部边缘离地面高度不应大于0 . 1 m 。户内栅栏高度不J i ~ 小于l . 2 m;户外栅栏高度不应小于l . 5 m0 ( 2 )对于低压设备,遮栏与裸导体的距离不应小子0 . 8 m,栏条间距离不应大于0. 2 m;网眼遮栏与裸导体之间的距离不宜小于0 . 15 m。( 3 )屏护装置应安装牢固。凡用金属材料制成的屏护装置,为了防止屏护装置意外带电造成触电事故,必须接地(或接零)。( 4 )遮栏、栅栏等屏护装置上应根据被屏护对象挂上“止步!高压危险!”“禁止攀登!”等标示牌。( 5 )遮栏出人口的门上应根据需要安装信号装置和联锁装置。前者一般用灯光或仪表指示有电;后者是采用专门装置,当人体将要越过屏护装置时,被屏护装置自动断电。屏护装置上锁的钥匙应有专人保管。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 83

MNLink: <2019版安全技术教材> - 84
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表2 - 4导线与地面和水面的最小距离m 线路电压线路经过地区o:;1 kV 10 kV 35 kV 居民区6 6.5 7 非居民区5 5.5 6 不能通航或浮运的河、湖(冬季水面)5 5 5. 5 不能通航或浮运的河、湖(5 0 年一遇的洪水水面)3 3 3 一交通困难地区4 4.5 6 步行可以达到的山坡3 4. 5 5 步行不能达到的山坡、峭壁或岩石1 1. 5 3 号)表2 - 4导线与地面和水面的最小距离m 线路电压线路经过地区o:;1 kV 10 kV 35 kV 居民区6 6.5 7 非居民区5 5.5 6 不能通航或浮运的河、湖(冬季水面)5 5 5. 5 不能通航或浮运的河、湖(5 0 年一遇的洪水水面)3 3 3 一交通困难地区4 4.5 6 步行可以达到的山坡3 4. 5 5 步行不能达到的山坡、峭壁或岩石1 1. 5 3 号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 84
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 架空线路应避免跨越建筑物,架空线路不应跨越可燃材料屋顶的建筑物。
架空线路必须跨越建筑物时,应与有关部门协商并取得该部门的同意。
架空线路导线与建筑物的距离不应小于表2- 5所列数值。
线路电压/k V 垂直距离I m 水平距离I m 表2 -5 导线与建筑物的最小距离运l 2.5 l. 0 10 3. 0 I. 5 430426(微信同架空线路应避免跨越建筑物,架空线路不应跨越可燃材料屋顶的建筑物。
架空线路必须跨越建筑物时,应与有关部门协商并取得该部门的同意。
架空线路导线与建筑物的距离不应小于表2- 5所列数值。
线路电压/k V 垂直距离I m 水平距离I m 表2 -5 导线与建筑物的最小距离运l 2.5 l. 0 10 3. 0 I. 5 430426(微信同

MNLink: <2019版安全技术教材> - 84
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 架空线路导线与街道树木或厂区树木的距离不应小于表2- 6所列数值。
但与绿化区或公园树木的距离不得小于3m。
线路电压/k V 垂直距离I m 水平距离I m 表2 - 6导线与树木的最小距离罢 王l l. 0 I. 0 35 3.0 QQ249架空线路导线与街道树木或厂区树木的距离不应小于表2- 6所列数值。
但与绿化区或公园树木的距离不得小于3m。
线路电压/k V 垂直距离I m 水平距离I m 表2 - 6导线与树木的最小距离罢 王l l. 0 I. 0 35 3.0 QQ249

Front: 架空线路断线接地时,为了防止跨步电压伤人,在离接地点4~8m范围内,不能随意进入。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 84

Front: 在低压作业中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0 . 1 m 。在1 0k V作业中,无遮栏时,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0 . 7 m;有遮栏时,遮栏与带电体之间的距离不应小于0 . 35 m。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 84

MNLink: <2019版安全技术教材> - 85
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 线路电压/k V 最小距离I m 表2 -7 ζ1 I. 5 10 2 35 4 线路电压/k V 最小距离I m 表2 -7 ζ1 I. 5 10 2 35 4

MNLink: <2019版安全技术教材> - 85
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1) I T 系统安全原理Na Rn」 -n」 -n」 -U「二 fu-「u-「i广I: i I 」且!(均无接地图2 - 6 N ~ 三 三!王→R 』 午~ lO 午1 i 毛甲 T Y T I T 系统原理49430426(微信同号1) I T 系统安全原理Na Rn」 -n」 -n」 -U「二 fu-「u-「i广I: i I 」且!(均无接地图2 - 6 N ~ 三 三!王→R 』 午~ lO 午1 i 毛甲 T Y T I T 系统原理49430426(微信同号

Front: it系统保护接地
Back: it系统保护接地
保护接地应用范围和基本要求保护接地适用于各种不接地配电网。在这类配电网中,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部位,除另有规定外,均应接地。在3 8 0V不接地低压配电网中,为限制设备漏电时外壳对地电压不超过安全范围,一般要求保护接地电阻R E : e : ζ 4 f l 。当配电变压器或发电机的容量不超过1 0 0 kV· A时,可以放宽到R E : e : 三1 0f l。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 86

MNLink: <2019版安全技术教材> - 86
Other fields (not shown on cards):
Remarks: N RN 图2 -7 I T系统R1, 43042N RN 图2 -7 I T系统R1, 43042

Front: TT系统优点
Back: TT系统优点
这种配电网的优点是过电压防护性能较好、一相故障接地时单相电击的危险性较小、故障接地点比较容易检测。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 86

Front: 因此,只有在采用其他防止间接接触电击的措施有闲难的条件下才考虑采用T T系统。采用’I T 系统时,应当保证在允许故障持续时间内漏电设备的故障对地电压不超过某一限值。为此,在T T系统中应装设能自动切断漏电故障的漏电保护装置(剩余电流保护· 装置)或具有同等功能的过电流保护装置,并优先采用前者。’ I T 系统主要用于低压用户,即用于未装备配电变压器,从外面直接引进低压电源的小型用户。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 86

Front: 保护接零系统就是T N系统。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 87

MNLink: <2019版安全技术教材> - 87
Other fields (not shown on cards):
Remarks: N L1 一 一 一 一 - 一 -OL2 ---一- - - < >L 3 一一--一O N -一 一 一 一 一 - r - O P I: 图2 - 8T N系统原理微信同号)N L1 一 一 一 一 - 一 -OL2 ---一- - - < >L 3 一一--一O N -一 一 一 一 一 - r - O P I: 图2 - 8T N系统原理微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 87
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 创T N - S系统(b) T N - C - S系统(c) T N - C系统图2 - 9T N系统QQ24943( 创T N - S系统(b) T N - C - S系统(c) T N - C系统图2 - 9T N系统QQ24943

Front: TN系统
Back: TN系统
在接零系统中,对于配电线路或仅供给固定式电气设备的线路,故障持续时间不宜超过5s ;对于供给手持式电动工具、移动式电气设备的线路或插座回路,电压2 2 0V者故障持续时间不应超过0 . 4 s, 380 V者不应超过0 . 2 S 0否则,应采取能将故障电压限制在许可范围之内的等电位连接措施。配电线路或仅供给固定式电气设备的线路之所以放宽规定是因为这些线路不常发生故障,而且接触的可能性较小,即使触电也比较容易摆脱。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 87

Front: 为了实现保护接零要求,可以采用一般过电流保护装置或剩余电流保护装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 88

Front: 保护接零用于中性点直接接地电压0 . 23/0. 4 k V的三相囚线配电网。在保护接零系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现危险对地电压的金属部分均应接零。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 88

Front: TN - S系统可用于有爆炸危险,或火灾危险性较大,或安全要求较高的场所,宜用于有独立附设变电站的车间。TN-C-S系统宜用于厂内设有总变电站,广内低压配电的场所及非生产性楼房。T N- C系统可用于无爆炸危险、火灾危险性不大、用电设备较少、用电线路简单且安全条件较好的场所。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 88

Front: 重复接地指P E线I ) , l Z P E N线上除工作接地以外其他点的再次接地。罔2- 8中的民即重复接地。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 88

Front: 重复接地的作用:( 1 )减轻零线断开或接触不良时电击的危险性。接零系统巾,当P E线或P E N线断开(含接触不良)时,在断开点后方有设备漏电或者没有设备漏电但接有不平衡负荷的情况下,重复接地虽然不一定能消除人身伤亡及设备损坏的危险性,但危险程度必然降低。( 2 )降低漏电设备的对地电压。前面说过,接零也有降低故|璋对地电压的作用。如果接零设备有重复接地,则故障电月二世一步降低。( 3 )改善架空线路的防雷性能。架空线路零线上的重复接地对雷电流有分流作用,因2一1 0π与T N的混合系统·有利于限制雷电过电压。( 4 )缩短漏电故障持续时间。因为重复接地和工作接地构成零线的并联分支,所以当发生短路时能增大单相短路电流,而且线路越长,效果越显著。这就加速了线路保护装置的动作,缩短了漏电故障持续时间。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 88

Front: 工作接地指配电网在变压器或发电机中性点的接地。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 89

MNLink: <2019版安全技术教材> - 89
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 工作接地的主要作用是减轻各种过电压的危险。
在配电系统发生一相故障接地的情况下,如有工作接地R N" : . 三 40,一般可限制中性线对地电压一般不超过5 0V、非接地相对地电压不超过2 5 0V。
在不接地的1 0k V系统中,工作接地与变压器外壳的接地、避雷器的接地是共用的。
其接地电阻应根据三者中要求最高的确定。
一般要求R N, : .三 40;在高土壤电阻率地区,允许放宽至R N e : . 三 1 0 0。
在直接接地的1 0k V系统中,工作接地应与变压器外壳的接地、避雷器的接地分开。
6 .
等电位连接信同号)工作接地的主要作用是减轻各种过电压的危险。
在配电系统发生一相故障接地的情况下,如有工作接地R N" : . 三 40,一般可限制中性线对地电压一般不超过5 0V、非接地相对地电压不超过2 5 0V。
在不接地的1 0k V系统中,工作接地与变压器外壳的接地、避雷器的接地是共用的。
其接地电阻应根据三者中要求最高的确定。
一般要求R N, : .三 40;在高土壤电阻率地区,允许放宽至R N e : . 三 1 0 0。
在直接接地的1 0k V系统中,工作接地应与变压器外壳的接地、避雷器的接地分开。
6 .
等电位连接信同号)

Front: 等电位连接指保护导体与建筑物的金属结构、生产用的金属装备以及允许用作保护线的金属管道等用于其他目的的不带电导体之间的连接。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 89

MNLink: <2019版安全技术教材> - 89
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ~叫→一陀-= 8 l 一接地线;2 - P E线端子排;3 - P E线 ;4 一主等电位连接线;5 一辅助等电位连接线;6 一配电箱;7 一用电设备;8 一工作接地;9 一重复接地;1 0 -可连接的自然导体图2 -11 保护接零与等电位连接QQ249~叫→一陀-= 8 l 一接地线;2 - P E线端子排;3 - P E线 ;4 一主等电位连接线;5 一辅助等电位连接线;6 一配电箱;7 一用电设备;8 一工作接地;9 一重复接地;1 0 -可连接的自然导体图2 -11 保护接零与等电位连接QQ249

Front: 保护导体组成保护导体包括保护接地线、保护接零线和等电位连接线。保护导体分为人工保护导体和自然保护导体。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 90

Front: 为了保持保护导体导电的连续性,所有保护导体,包括有保护作用的P E N线上均不得安装单极开关和熔断器;保护导体应有防机械损伤和化学腐蚀的措施;保护导体的接头应便于检查和测试(封装的除外);可拆开的接头必须是用工具才能拆开的接头;各设备的保护(支线)不得串联连接,即不得利用设备的外露导电部分作为保护导体的一部分。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 90

Front: 为满足导电能力、热稳定性、力学稳定性、耐化学腐蚀的要求,保护导体必须有足够的截面积。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 90

MNLink: <2019版安全技术教材> - 90
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 口nn 保护零线截面表2 -8 保护零线最小械面积S r , , . , 月I /2 相线截面积S r . Sr. >35 保护零线最小械而积S r r , 16 相童自截而积S r . S r . " 运1 6 1 6<可I ,,,;35 QQ24942 口nn 保护零线截面表2 -8 保护零线最小械面积S r , , . , 月I /2 相线截面积S r . Sr. >35 保护零线最小械而积S r r , 16 相童自截而积S r . S r . " 运1 6 1 6<可I ,,,;35 QQ2494

Front: 除应用电缆芯线或金属护套作保护线者外,采用单芯绝缘导线作保护零线时,有机械防护的不得小于2 . 5 m m 2;没有机械防护的不得小于4mm2
MNLink: <2019版安全技术教材> - 90

Front: 兼j 书作中性线、保护零线的P E N线的最小截面积除应满足不平衡电流和谐波电流的导电要求外,还应满足保护接零可靠性的要求。为此,要求铜质P E N线截面积不得小于10 m m 2、钥质的不得小于1 6m m 2 ’如系电缆芯线则不得小于4m m 2。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 90

Front: 电缆线路应利用其专用保护;出线和金属包皮作保护零线。如电缆没有专用保护i l l , ; 线 ,应采用两条电缆的金属包皮作保护零线,并最好再沿电缆敷设一条规格2 0mm × 4 m m的扁铜作为辅助保护零线;仅有一条电缆时,除利用其金属包皮外,应须敷设一条2 0mm × 4 m m的扁钢作为辅助保护零线。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 90

Front: 接地装置是接地体(极)和接地线的总称。运行中的电气设备的接地装置应当始终保持在良好状态。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 91

Front: 交流电气设备应优先利用自然导体作接地线。在非爆炸危险环境,如自然接地线有足够的截面,可不再另行敷设人工接地线。非经允许,接地线不得作其他电气回路使用。不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆的金属护层作接地线。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 91

Front: 为了减小自然因素对接地电阻的影响,接地体上端离地面深度不应小于0 . 6 m (农田地带不应小于1m ),并应在冰冻层以下。接地体宜避开人行道和建筑物出入口附近。接地体的引出导体应引出地面0 . 3 m以上。接地体离独立避雷针接地体之间的地下水平距离不得小于3m;离建筑物墙基之间的地下水平距离不得小于1 . 5 m。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 91

Front: 接地装置应尽量避免敷设在腐蚀性较强的地带。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 91

Front: 接地线穿过墙壁、楼板、地坪时,应敷设在明孔、管道或其他坚固的保护管中。接地线与建筑物伸缩缝、沉降缝交叉时,应弯成弧状或另加补偿连接件。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 91

Front: 接地装置地下部分的连接应采用焊接,并应采用搭焊,不得有虚焊。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 92

Front: 利用建筑物的钢结构、起重机轨道、工业管道等自然导体作接地线时,其伸缩缝或接头处应另加跨接线,以保证连续可靠。自然接地体与人工接地体之间的连接必须可靠。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 92

Front: 接地线与管道的连接可采用螺纹连接或抱箍螺纹连接,但必须采用镀悴件,以防止锈蚀。在有振动的地方,应采取防松措施。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 92

Front: 双重绝缘属于防止间接接触电击的安全技术措施。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 92

MNLink: <2019版安全技术教材> - 92
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 双重绝缘是强化的绝缘结构,包括双重绝缘和加强绝缘两种类型。
图2- 1 2所示是双重绝缘结构和加强绝缘结构的示意图。
双重绝缘指工作绝缘(基本绝缘)和保护绝缘(附加绝缘)。
前者是带电体与不可触及的导体之间的绝缘,是保证设备正常工作和防止电击的基本绝缘;后者是不可触及的导体与可触及的导体之间的绝缘,是当工作绝缘损坏后用于防止电击的绝缘。
加强绝缘是具有与1 工 述双重绝缘相同绝缘水平的单一绝缘O 时翻川时蛐 5 圈…圈圈川随旷l 一工作绝缘;2 一保护绝缘;3 一不可触及的导体;4 一可触及的导体;5加强绝缘图2 -12 双重绝缘结构和加强绝缘结构QQ249430426(微双重绝缘是强化的绝缘结构,包括双重绝缘和加强绝缘两种类型。
图2- 1 2所示是双重绝缘结构和加强绝缘结构的示意图。
双重绝缘指工作绝缘(基本绝缘)和保护绝缘(附加绝缘)。
前者是带电体与不可触及的导体之间的绝缘,是保证设备正常工作和防止电击的基本绝缘;后者是不可触及的导体与可触及的导体之间的绝缘,是当工作绝缘损坏后用于防止电击的绝缘。
加强绝缘是具有与1 工 述双重绝缘相同绝缘水平的单一绝缘O 时翻川时蛐 5 圈…圈圈川随旷l 一工作绝缘;2 一保护绝缘;3 一不可触及的导体;4 一可触及的导体;5加强绝缘图2 -12 双重绝缘结构和加强绝缘结构QQ249430426(微

Front: 具有双重绝缘的电气设备属于二类设备。按其外壳特征,E 类设备分为3 种类型,有绝缘外壳基本上连成一体的设备、金属外壳基本上连成一体的设备和兼有部分绝缘外壳和部分金属外壳的设备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 92

Front: 二类设备的绝缘电阻用5 0 0V直流电压测试。工作绝缘的绝缘电阻不得低于2MO, 保护绝缘的绝缘电阻不得低于5M O , ,加强绝缘的绝缘电阻不得低于7Mn。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 92

Front: 二类设备在其明显部位应有“四”形标志。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 92

Front: 凡属双重绝缘的设备,不得再行接地或接零。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 93

Front: 安全电压是在一定条件下、一定时间内不危及生命安全的电压。根据欧姆定律,可以把加在人身上的电压限制在某一范围之内,使得在这种电压下,通过人体的电流不超过特定的允许范围。这一电压就叫作安全电压。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 93

Front: 提到3 种安全电压,即安全特低电压(S E L V )、保护特低电压(P E L V)和功能特低电压(F E L V)
MNLink: <2019版安全技术教材> - 93

Front: 安全电压属既能防止间接接触电击也能防止直接接触电击的安全技术措施。具有依靠安全电压供电的设备属于皿类设备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 93

Front: 安全电压限值是在任何情况下,任意两导体之间都不得超过的电压值。中国标准规定,工频安全电压有效值的限值为5 0V ,直流安全电压的限值为1 2 0V。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 93

Front: 对于电动儿童玩具及类似电器,当接触时间超过1s 时,推荐干燥环境中工频安全电压有效值的限值取3 3V ,直流安全电压的限值取7 0V ;潮湿环境中工频安全电压有效值的限值取1 6V ,直流安全电压的限值取3 5V
MNLink: <2019版安全技术教材> - 93

Q: [...]。
A: 我国规定工频有效值的额定值有4 2V、3 6V、2 4V、1 2V和6V。凡特别危险环境使用的手持电动工具应采用4 2V安全电压的三类工具;凡有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用3 6V或2 4V安全电压;金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄、行动不便的环境应采用1 2V安全电压;6 V安全电压用于特殊场所。当电气设备采用2 4V以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施
Q: [...]。
A: 我国规定工频有效值的额定值有4 2V、3 6V、2 4V、1 2V和6V。凡特别危险环境使用的手持电动工具应采用4 2V安全电压的三类工具;凡有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用3 6V或2 4V安全电压;金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体等工作地点狭窄、行动不便的环境应采用1 2V安全电压;6 V安全电压用于特殊场所。当电气设备采用2 4V以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施
MNLink: <2019版安全技术教材> - 93

MNLink: <2019版安全技术教材> - 93
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 )安全电源通常采用安全隔离变压器作为特低电压的电源。
其接线如图2- 1 3所示。
安全隔离变压器的一次线圈与二次线圈之间有良好的绝缘;其间还可用接地的屏蔽隔离开来。
除隔离变压器外,具有同等隔离能力的发电机、蓄电池、电子装置等均可做成特低电压电源。
但不论采用什么电源,特低电压边均应与高压边保持双重绝缘的水平。
图2 -13 安全隔离变压器接线图QQ1 )安全电源通常采用安全隔离变压器作为特低电压的电源。
其接线如图2- 1 3所示。
安全隔离变压器的一次线圈与二次线圈之间有良好的绝缘;其间还可用接地的屏蔽隔离开来。
除隔离变压器外,具有同等隔离能力的发电机、蓄电池、电子装置等均可做成特低电压电源。
但不论采用什么电源,特低电压边均应与高压边保持双重绝缘的水平。
图2 -13 安全隔离变压器接线图QQ

Q: 一般用途的单相安全隔离变压器的额定容量不应超过1 0kV · A ,三相的不应超过16 kV · A 。电铃用变压器的[...]容量不应超过1 0 0V · A 。玩具用变压器的额定容量不应超过200V·A。
A: 额定
Q: 一般用途的单相安全隔离变压器的额定容量不应超过1 0kV · A ,三相的不应超过16 kV · A 。电铃用变压器的[...]容量不应超过1 0 0V · A 。玩具用变压器的额定容量不应超过200V·A。
A: 额定
MNLink: <2019版安全技术教材> - 94

MNLink: <2019版安全技术教材> - 94
Other fields (not shown on cards):
Remarks: I 类电源变压器可能触及的金属部分必须接地(或接零)。
其电源线中,应有一条专用的黄绿相间颜色的保护线。
E 类电源变压器不采取接地(或接零)措施,没有接地端子。
0426I 类电源变压器可能触及的金属部分必须接地(或接零)。
其电源线中,应有一条专用的黄绿相间颜色的保护线。
E 类电源变压器不采取接地(或接零)措施,没有接地端子。
0426

Front: 安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与大地、保护接零(地)线或其他电气回路连接。但变压器外壳及其一、二次线圈之间的屏蔽隔离层应按规定接地或接零。如果变压器不具备双重绝缘的结构,为了减轻变压器一次线罔与二次线圈短接的危险,二次线国应接地或接零。安全电压的配线最好与其他电压等级的配线分开敷设。否则其绝缘水平应与共同敷设的其他较高电压等级配线的绝缘水平一致。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 94

Front: )插销座安全电压设备的插销座不得带有接零或接地插头或插孔。为了防止与其他电压的插销座有插锚的可能,特低电压应采用不同结构的插销座,或者在其插座上有明显的标志。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 94

Front: 短路保护安全隔离变压器的一次边和二次边均应装设短路保护元件。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 94

Q: 如果电压值与安全电压值相符,而由于功能上的原因,电源或回路配置不完全符合特低电压的要求,则称之为[...]。其补充安全要求是,装设必要的屏护或加强设备的绝缘,以防止直接接触电击;当该回路与一次边保护零线或保护地线连接时,[...]。其他要求与特低电压相同。
A: 功能特低电压; 一次边应装设防止电击的自动断电装置,以防止间接接触电击
Q: 如果电压值与安全电压值相符,而由于功能上的原因,电源或回路配置不完全符合特低电压的要求,则称之为[...]。其补充安全要求是,装设必要的屏护或加强设备的绝缘,以防止直接接触电击;当该回路与一次边保护零线或保护地线连接时,[...]。其他要求与特低电压相同。
A: 功能特低电压; 一次边应装设防止电击的自动断电装置,以防止间接接触电击
MNLink: <2019版安全技术教材> - 94

Front: 电气隔离指工作回路与其他|可路实现电气上的隔离。其安全原理是在隔离变压器的二次边构成了一个不接地的电网,阻断在二次边’1 - 作的人员单相电击电流的通路。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 95

Front: 电气隔离条件
MNLink: <2019版安全技术教材> - 95
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )二次边保持独立。
为保证安全,被隔离回路不得与其他r m 路及大地有任何连接η对于二次边回路线路较长者,应装设绝缘监视装置。
( 3)二次边线路要求。
二次边线路电压过高或二次边线路过长,都会降低这种措施的可靠性。
按照规定,应保证电源电} J i .
i j, : 三 5 0 0V 时线路伏度/,"三2 0 0m、电压与长度的乘丰 只U L三 三l 00000 V · rn o ( 4 )等电位连接。
为了防止隔离回路中两台设备的不同相线漏电时的战障电压带来的危险,各台设备的金属外壳之间应采取等电位连接措施。
微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 95
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
不导电环境不导电环境是指地板和墙都用不导电材料制成,即大大提高r 绝缘水平的环境。
不导电环境必须符合以下安全要求:( 1 )电压5 0 0V及以- r 者,地板和墙每一点的电阻不应低于5 0k ! l ;电压5 0 0V以上者不应低于1 0 0k ! l。
( 2 )保持间距或设置屏障,防止人体在丁作绝缘损坏后同时触及不同电位的导体。
( 3 )具有永久性特征。
为此,场所不会因受潮而失去不导电’性能,不会因引进其他设备而降低安全水平。
( 4 )为了保持不导电特征,场所内不得有保护零线或保护地线c ( 5 )有防止场所内高电位引出场所范围外和场所外低电位引入场所范围内的措施。
(四)漏电保护QQ249430426(微2 .
不导电环境不导电环境是指地板和墙都用不导电材料制成,即大大提高r 绝缘水平的环境。
不导电环境必须符合以下安全要求:( 1 )电压5 0 0V及以- r 者,地板和墙每一点的电阻不应低于5 0k ! l ;电压5 0 0V以上者不应低于1 0 0k ! l。
( 2 )保持间距或设置屏障,防止人体在丁作绝缘损坏后同时触及不同电位的导体。
( 3 )具有永久性特征。
为此,场所不会因受潮而失去不导电’性能,不会因引进其他设备而降低安全水平。
( 4 )为了保持不导电特征,场所内不得有保护零线或保护地线c ( 5 )有防止场所内高电位引出场所范围外和场所外低电位引入场所范围内的措施。
(四)漏电保护QQ249430426(微

Front: 按照动作原理,漏电保护装置分为电压型和电流型两类;按照有元电子元器件,分为电子式和电磁式两类;按照极数,分为二极、三极和四极漏电保护装置等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 95

Front: 电压型漏电保护装置以设备上的故障电压为动作信号,电流型漏电保护装置以漏电电流或触电电流为动作信号。动作信号经处理后带动执行元件动作,促使线路. i l l 速分断。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 95

Front: 电流型漏电保护通常指剩余电流型漏电保护。这种漏电保护装置采用零序,电流互感器作为取得触电或漏电信号的检测元件。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 95

Front: 电磁式漏电保护器
MNLink: <2019版安全技术教材> - 96
Other fields (not shown on cards):
Remarks: --一-一-----寸』」图2 -14 电磁式电流型漏电保护是检查按钮,R是限流电阻。
克服弹簧的拉力使衔铁保持在闭合位置。
图2一1 4中 ,三条相线和一条中性线穿过环形的零序电流互感器。
T A构成互感器的一次边,与极化电磁铁F V连接的线圈构成互感器的二次边。
设备正常运行时,互感器一次边电流在其铁芯中产生的磁场互相抵消,互感器二次边不产生感应电动势,电磁铁不动作。
设备发生漏电或后方有人触电时出现额外的零序电流(即剩余电流),互感器二次边产生感应电动势,电磁铁线圈中有电流流过,并产生交变磁通。
这个交变磁通与永久磁铁的磁通叠加,产生去磁作用,使吸力减小,衔铁被反作用弹簧拉开,电磁铁动作,并通过开关设备断开电源。
图2- 1 4中 ,S B、R支路是检查支路,S B 信同号)

Front: 电磁式漏电保护装置结构简单、承受过电流或过电压冲击的能力较强;但其灵敏度不高,而且工艺难度较大。在检测元件后方增设电子环节,即构成电子式漏电保护装置。电子式漏电保护装置灵敏度很高、动作参数容易调节,但其可靠性较低、承受电磁冲击的能力较弱。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 96

Front: 电流型漏电保护装置的动作电流可分为0 . 006 A、0 . 01 A、0 . 015 A、0 . 03 A、0 . 05 A、0. 075 A、0 . 1 A、0 . 2 A、0 . 3 A、0 . 5 A、l A、3 A、S A、1 0A、2 0A等1 5个等级。其中 30 mA 及3 0m A以下的属高灵敏度,主要用于防止触电事故;3 0m A以上、1 0 0 0m A及1000 m A以下的届中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾;1 0 0 0m A以上的属低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地故障。为了避免误动作,保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的1 / 2
MNLink: <2019版安全技术教材> - 96

Front: 漏电保护装置的动作时间指动作时最大分断时间。漏电保护装置的动作时间应根据保护要求确定。按照动作时间,漏电保护装置有快速型、定时限型和反时限型之分。延时型只能用于动作电流3 0m A以上的漏电保护装置,其动作时间可选为0 . 2 s、 0 . 8 s、ls、1 . 5 s 和2 S
MNLink: <2019版安全技术教材> - 97

Front: 防止触电的漏电保护装置宜采用高灵敏度、快速型装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 97

Front: 属于I 类的移动式电气设备及手持式电动工具;生产用的电气设备;施工工地的电气机械设备;安装在户外的电气装置;|临时用电的电气设备;机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;游泳池、喷水池、浴池的电气设备;安装在水中的供电线路和设备;医院中可能直接接触人体的电气医用设备等均必须安装漏电保护装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 97

Front: 对于公共场所的通道照明电源和应急照明电源、消防用电梯及确保公共场所安全的电气设备、用于消防设备的电源(如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等)、用于防盗报警的电源,以及其他不允许突然停电的场所或电气装置的电源,漏电时立即切断电源将会造成其他事故或重大经济损失。在这些情况下,应装设不切断电源的报警式漏电保护装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 97

Front: 从防止触电的角度考虑,使用特低电压供电的电气设备、一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘结构的电气设备、使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备,以及其他没有漏电危险和触电危险的电气设备可以不安装漏电保护装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 97

Front: 短路发生短路时,线路中电流增大为正常时的数倍乃至数十倍,而产生的热量又与电流的平方成正比,使得温度急剧上升。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 98

Front: 接触不良接触部位是电路的薄弱环节,是产生危险温度的重点部位。不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良或接头处夹有杂物,会增加接触电阻导致危险温度;可拆卸的接头连接不紧密或由于振动而松动也会导致危险温度;可开闭的触头,如各种开关的触头,如果没有足够的接触压力或表面粗糙不平,均可能增大接触电阻,产生危险温度;滑动接触处没有足够的压力或接触不良也会产生危险温度;不同种类导体连接处,由于二者的理化性能不同,接触处极易产生危险温度。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 98

Q: [...]严重过载或长时间过载都会产生危险温度。
A: 过载
Q: [...]严重过载或长时间过载都会产生危险温度。
A: 过载
MNLink: <2019版安全技术教材> - 98

Q: [...]对于电动机、变压器、接触器等带有铁芯的电气设备,如铁芯短路,或线圈电压过高,或通电后铁芯不能吸合,由于涡流损耗和磁浦损耗增加都将造成铁芯过热并产生危险温度。
A: 铁芯过热
Q: [...]对于电动机、变压器、接触器等带有铁芯的电气设备,如铁芯短路,或线圈电压过高,或通电后铁芯不能吸合,由于涡流损耗和磁浦损耗增加都将造成铁芯过热并产生危险温度。
A: 铁芯过热
MNLink: <2019版安全技术教材> - 98

Q: [...]电气设备的散热或通风措施遭到破坏,如散热油管堵塞、通风道堵塞、安装位置不当、环境强度过高或距离外界热源太近,均可能导致电气设备和线路产生危险温度。
A: 散热不良
Q: [...]电气设备的散热或通风措施遭到破坏,如散热油管堵塞、通风道堵塞、安装位置不当、环境强度过高或距离外界热源太近,均可能导致电气设备和线路产生危险温度。
A: 散热不良
MNLink: <2019版安全技术教材> - 98

Q: [...]漏电电流一般不大,不能促使线路熔丝动作。如漏电电流沿线路均匀分布,发热量分散 ,一般不会产生危险温度;但当漏电电流集中在某一点时,可能引起比较严重的局部发热,产生危险温度。
A: 漏电
Q: [...]漏电电流一般不大,不能促使线路熔丝动作。如漏电电流沿线路均匀分布,发热量分散 ,一般不会产生危险温度;但当漏电电流集中在某一点时,可能引起比较严重的局部发热,产生危险温度。
A: 漏电
MNLink: <2019版安全技术教材> - 98

Q: [...]电动机被卡死或轴承损坏、缺油,造成堵转或负载转矩过大,都将产生危险温度。
A: 机械故障
Q: [...]电动机被卡死或轴承损坏、缺油,造成堵转或负载转矩过大,都将产生危险温度。
A: 机械故障
MNLink: <2019版安全技术教材> - 98

Q: [...]电压过高,除使铁芯发热增加外,对于恒定电阻的负载,还会使电流增大,增加发热;电压过低,除使电磁铁吸合不牢或吸合不上外,对于恒定功率负载,还会使电流增大,增加发热。两种情况都可能导致危险温度。
A: 电压过高或过低
Q: [...]电压过高,除使铁芯发热增加外,对于恒定电阻的负载,还会使电流增大,增加发热;电压过低,除使电磁铁吸合不牢或吸合不上外,对于恒定功率负载,还会使电流增大,增加发热。两种情况都可能导致危险温度。
A: 电压过高或过低
MNLink: <2019版安全技术教材> - 98

Front: 电火花是电极间的击穿放电;大量电火花汇集起来即构成电弧。电火花的温度很高,特别是电弧,温度高达8 0 0 0℃。因此,电火花和电弧不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成二次引燃源。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 99

Q: 电火花分为工作火花和事故火花。[...]。例如,控制开关、断路器、接触器接通和断开线路时产生的火花;插销拔出或插入时产生的火花;直流电动机的电刷与换向器的滑动接触处、绕线式异步电动机的电刷与滑环的滑动接触处产生的火花等。
A: 工作火花指电气设备正常工作或正常操作过程中产生的电火花
Q: 电火花分为工作火花和事故火花。[...]。例如,控制开关、断路器、接触器接通和断开线路时产生的火花;插销拔出或插入时产生的火花;直流电动机的电刷与换向器的滑动接触处、绕线式异步电动机的电刷与滑环的滑动接触处产生的火花等。
A: 工作火花指电气设备正常工作或正常操作过程中产生的电火花
MNLink: <2019版安全技术教材> - 99

Q: [...]。例如,电路发生短路或接地时产生的火花;熔丝熔断时产生的火花;连接点松动或线路断开时产生的火花;变压器、断路器等高压电气设备由于绝缘质量降低发生的闪络等。
A: 事故火花是线路或设备发生故障时出现的火花
Q: [...]。例如,电路发生短路或接地时产生的火花;熔丝熔断时产生的火花;连接点松动或线路断开时产生的火花;变压器、断路器等高压电气设备由于绝缘质量降低发生的闪络等。
A: 事故火花是线路或设备发生故障时出现的火花
MNLink: <2019版安全技术教材> - 99

Front: 事故火花还包括由外部原因产生的火花。如雷电火花、静电火花和电磁感应火花。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 99

Front: 所谓爆炸性混合物就是→经点燃,燃烧能在整个范围内传播的混合物。这种能与空气形成爆炸性泪合物的爆炸危险物质分为三类:I 类是矿井甲: 院 ;二类是爆炸性气体、蒸气、薄雾;三类是爆炸性粉尘、纤维。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 99

Q: [...]是危险物质的主要性能参数。
A: 闪点、燃点、引燃温度、爆炸极限、最小点燃电流比、最大试验安全间隙、蒸气密度
Q: [...]是危险物质的主要性能参数。
A: 闪点、燃点、引燃温度、爆炸极限、最小点燃电流比、最大试验安全间隙、蒸气密度
MNLink: <2019版安全技术教材> - 99

Q: [...]是在规定的试验条件下,[...]闪点越低者危险性越大。
A: 闪点; 易燃液体能释放出足够的蒸气并在液面上方与空气形成爆炸性混合物,点火时能发生闪燃的最低温度o
Q: [...]是在规定的试验条件下,[...]闪点越低者危险性越大。
A: 闪点; 易燃液体能释放出足够的蒸气并在液面上方与空气形成爆炸性混合物,点火时能发生闪燃的最低温度o
MNLink: <2019版安全技术教材> - 99

Q: [...]是[...]。[...]一般只考虑闪点,不考虑燃点。
A: 燃点; 物质在空气中点火时发生燃烧,移开火;原仍能继续燃烧的最低温度; 对于闪点不超过4 5℃的易燃液体,燃点仅比闪点高1~5 ℃,
Q: [...]是[...]。[...]一般只考虑闪点,不考虑燃点。
A: 燃点; 物质在空气中点火时发生燃烧,移开火;原仍能继续燃烧的最低温度; 对于闪点不超过4 5℃的易燃液体,燃点仅比闪点高1~5 ℃,
MNLink: <2019版安全技术教材> - 99

Q: [...]又称[...]或[...],是在规定试验条件下,可燃物质不需外来火源即发生燃烧的最低温度。
A: 引燃温度; 自燃点; 自燃温度
Q: [...]又称[...]或[...],是在规定试验条件下,可燃物质不需外来火源即发生燃烧的最低温度。
A: 引燃温度; 自燃点; 自燃温度
MNLink: <2019版安全技术教材> - 99

MNLink: <2019版安全技术教材> - 99
Other fields (not shown on cards):
Remarks: r n别引燃温度/℃表2 -13 气体、蒸气、薄雾按引燃温度分组Tl T2 ’["3 T4 TS ’T6 >450 I 450;;. T> 300 I 300;;. T> 200 I 200;;. T> 135 I 135;;. T> [00 I 1 0 0 注T>85r n别引燃温度/℃表2 -13 气体、蒸气、薄雾按引燃温度分组Tl T2 ’["3 T4 TS ’T6 >450 I 450;;. T> 300 I 300;;. T> 200 I 200;;. T> 135 I 135;;. T> [00 I 1 0 0 注T>85

爆炸极限分为爆炸浓度极限和爆炸温度极限。后者很少用到,通常所指的都是爆炸浓度极限。该极限是指在-定的温度和压力下,气体、蒸气、薄雾或粉尘、纤维与空气形成的能够被引燃并传播火焰的浓度范围。该范围的最低浓度称为爆炸下限,最高浓度称为爆炸上限。例如1 甲烧的爆炸极限为5 %~1 5 %,汽油的为1 . 4% ~ 7. 6 %,乙快的为1 .5 %~8 2 %等。
爆炸极限分为爆炸浓度极限和爆炸温度极限。后者很少用到,通常所指的都是爆炸浓度极限。该极限是指在-定的温度和压力下,气体、蒸气、薄雾或粉尘、纤维与空气形成的能够被引燃并传播火焰的浓度范围。该范围的最低浓度称为爆炸下限,最高浓度称为爆炸上限。例如1 甲烧的爆炸极限为5 %~1 5 %,汽油的为1 . 4% ~ 7. 6 %,乙快的为1 .5 %~8 2 %等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 100

MNLink: <2019版安全技术教材> - 100
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5 .
最小点燃电流比最小点燃电流比的代号为M I C R ,是在规定试验条件下,气体、蒸气、薄雾爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烧爆炸性混合物的最小点燃电流之比。
气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分级见表2 -140 表2 -14 气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分级bvu 流别一电-hk“ -Hmm 级一点最IIA II B FU HH :;;;O. 8, >O. 45 运0 . 45 I. 0 罢 王I . 0, >O. 8 除最小点燃电流外,还经常用到最小引燃能量。
最小引燃能量是在规定的试验条件下,能使爆炸性混合物燃爆所需最小电火花的能量。
例如,甲皖的最小引燃能量为0. 33 m J ,乙快的为0 . 02 m J等。
26(微信同号)5 .
最小点燃电流比最小点燃电流比的代号为M I C R ,是在规定试验条件下,气体、蒸气、薄雾爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烧爆炸性混合物的最小点燃电流之比。
气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分级见表2 -140 表2 -14 气体、蒸气、薄雾按最小点燃电流比分级bvu 流别一电-hk“ -Hmm 级一点最IIA II B FU HH :;;;O. 8, >O. 45 运0 . 45 I. 0 罢 王I . 0, >O. 8 除最小点燃电流外,还经常用到最小引燃能量。
最小引燃能量是在规定的试验条件下,能使爆炸性混合物燃爆所需最小电火花的能量。
例如,甲皖的最小引燃能量为0. 33 m J ,乙快的为0 . 02 m J等。
26(微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 100
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 最大试验安全间隙的代号为M E S G ,是衡量爆炸性物质传爆能力的性能参数,是在规定试验条件下,两个经长2 5m m的间隙连通的容器,一个容器内燃爆不引起另一个容器内燃爆的最大连通间隙。
气体、蒸气、薄雾爆炸性?昆合物按最大试验安全间隙分级见表2 -15 0 表2 -15 气体、蒸气、薄雾;爆炸性混合物按最大试验安全间隙分级级另l j nu πu PL H 且II A 最大试验安全问1 9 ) V m m 运0 . 9, >O. 5 :;;;O. 5 I. 14 :;;;J.14,>0.9 爆炸性气体的分类、分级、分组举例见表2- 1 6。
在爆炸性粉尘环境中粉尘分为以下三级:皿A级:可燃性飞絮。
皿B级:非导电性粉尘。
me级:导电性粉尘。
QQ2494304最大试验安全间隙的代号为M E S G ,是衡量爆炸性物质传爆能力的性能参数,是在规定试验条件下,两个经长2 5m m的间隙连通的容器,一个容器内燃爆不引起另一个容器内燃爆的最大连通间隙。
气体、蒸气、薄雾爆炸性?昆合物按最大试验安全间隙分级见表2 -15 0 表2 -15 气体、蒸气、薄雾;爆炸性混合物按最大试验安全间隙分级级另l j nu πu PL H 且II A 最大试验安全问1 9 ) V m m 运0 . 9, >O. 5 :;;;O. 5 I. 14 :;;;J.14,>0.9 爆炸性气体的分类、分级、分组举例见表2- 1 6。
在爆炸性粉尘环境中粉尘分为以下三级:皿A级:可燃性飞絮。
皿B级:非导电性粉尘。
me级:导电性粉尘。
QQ2494304

MNLink: <2019版安全技术教材> - 101
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 最大试验最小点燃表2 -16 爆炸性气体的分类、分级、分组组别及引燃温度/℃类和级安全间隙电流比Tl T2 T3 T4 TS T6 MESG MICR T>450 300 < T,;:;450 200 < T,;:;300 135 < T o 三2 0 0100 < T o 三1 3 585 <T罢 王1 0 0 甲烧、乙皖、丙皖、丙戊炕、己酬、氯苯、苯了:皖、乙炕、庚炕、乙烯、氯乙醇、丙烯、丁3 号炕、辛II A 0.9 ~ I. 14 0. 8 ~ I. 0 烯、甲苯、苯醇、乙酸丁炕、汽油、乙自由、乙醒亚硝酸乙酣胶、甲醇、一醋、乙酸戊硫化氢、环氧化碳、乙酸醋、乙l i 1 " 1 1 f ! " 己烧乙醋、乙酸、丙烯腊工甲隧、民环氧乙:皖、异戊II B 0. 5 ~ 0.9 0.45 ~ 0. 8 用煤气、环环氧丙皖、丁二烯丙炕二烯、乙烯II C 运0 . 5 ,;:;O. 45 水煤气、乙 : 快三硫化碳硝酸乙酣氢、焦炉煤气6(微信同号)最大试验最小点燃表2 -16 爆炸性气体的分类、分级、分组组别及引燃温度/℃类和级安全间隙电流比Tl T2 T3 T4 TS T6 MESG MICR T>450 300 < T,;:;450 200 < T,;:;300 135 < T o 三2 0 0100 < T o 三1 3 585 <T罢 王1 0 0 甲烧、乙皖、丙皖、丙戊炕、己酬、氯苯、苯了:皖、乙炕、庚炕、乙烯、氯乙醇、丙烯、丁3 号炕、辛II A 0.9 ~ I. 14 0. 8 ~ I. 0 烯、甲苯、苯醇、乙酸丁炕、汽油、乙自由、乙醒亚硝酸乙酣胶、甲醇、一醋、乙酸戊硫化氢、环氧化碳、乙酸醋、乙l i 1 " 1 1 f ! " 己烧乙醋、乙酸、丙烯腊工甲隧、民环氧乙:皖、异戊II B 0. 5 ~ 0.9 0.45 ~ 0. 8 用煤气、环环氧丙皖、丁二烯丙炕二烯、乙烯II C 运0 . 5 ,;:;O. 45 水煤气、乙 : 快三硫化碳硝酸乙酣氢、焦炉煤气6(微信同号)

Q: [...]。
A: 根据爆炸性气体、蒸气混合物出现的频繁程度和持续时间将此类危险场所分为0区 、l 区和2区
Q: [...]。
A: 根据爆炸性气体、蒸气混合物出现的频繁程度和持续时间将此类危险场所分为0区 、l 区和2区
MNLink: <2019版安全技术教材> - 100

Q: [...] 。
A: 0区,指正常运行时持续出现或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性泪合物的区域。除了装有危险物质的封闭空间,如密闭的容器、储油罐等内部气体空间外,很少存在0区
Q: [...] 。
A: 0区,指正常运行时持续出现或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性泪合物的区域。除了装有危险物质的封闭空间,如密闭的容器、储油罐等内部气体空间外,很少存在0区
MNLink: <2019版安全技术教材> - 101

Q: [...]。
A: 1 区,指正常运行时可能出现(预计周期性出现或偶然出现)爆炸性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性混合物的区域
Q: [...]。
A: 1 区,指正常运行时可能出现(预计周期性出现或偶然出现)爆炸性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性混合物的区域
MNLink: <2019版安全技术教材> - 101

Q: [...]。
A: 2区,指正常运行时不出现,即使出现也只可能是短时间偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性混合物的区域
Q: [...]。
A: 2区,指正常运行时不出现,即使出现也只可能是短时间偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性混合物的区域
MNLink: <2019版安全技术教材> - 101

Front: 危险区域的级别和大小受释放师、特征、通风条件、危险物质性质等因素的影响。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 101

Q: [...]。
A: 根据爆炸性粉尘、纤维混合物出现的频繁程度和持续时间将此类危险场所分为2 0区 、2 1区和2 2区
Q: [...]。
A: 根据爆炸性粉尘、纤维混合物出现的频繁程度和持续时间将此类危险场所分为2 0区 、2 1区和2 2区
MNLink: <2019版安全技术教材> - 101

Q: ) [...]。
A: 2 0区。空气中的可燃性粉尘云持续或长期或频繁地出现于爆炸性环境中的区域
Q: ) [...]。
A: 2 0区。空气中的可燃性粉尘云持续或长期或频繁地出现于爆炸性环境中的区域
MNLink: <2019版安全技术教材> - 101

Q: [...]。
A: 2 1区。在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域
Q: [...]。
A: 2 1区。在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域
MNLink: <2019版安全技术教材> - 101

Q: [...]。
A: 2 2区。在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的
Q: [...]。
A: 2 2区。在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的
MNLink: <2019版安全技术教材> - 101

Front: 粉尘、纤维爆炸危险区域的级别和大小受粉尘量、粉尘爆炸极限和通风条件等因素影响。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 101

释放源是划分爆炸危险区域的基础。释放源分为连续释放、长时间释放或短时间频繁释放的连续级释放源;正常运行时周期性释放或偶然释放的一级释放源;正常运行时不释放或不经常且只能短时间释放的二级释放源。很多现场还存在上述两种以上特征的多级释放源。
释放源是划分爆炸危险区域的基础。释放源分为连续释放、长时间释放或短时间频繁释放的连续级释放源;正常运行时周期性释放或偶然释放的一级释放源;正常运行时不释放或不经常且只能短时间释放的二级释放源。很多现场还存在上述两种以上特征的多级释放源。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 102

通风分为自然通风、→般机械通风和局部机械通风等类型。良好的通风标志是混合物中危险物质的浓度被稀释到爆炸下限的1 / 4以下。
通风分为自然通风、→般机械通风和局部机械通风等类型。良好的通风标志是混合物中危险物质的浓度被稀释到爆炸下限的1 / 4以下。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 102

MNLink: <2019版安全技术教材> - 102
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 划分危险区域时,应综合考虑释放源和通风条件,并应遵循下列原则:( 1 )存在连续级释放源的区域可划为0区,存在第一级释放源的区域可划为1区 ,存在第二级释放源的区域可划为2区。
( 2 )如通风良好,应降低爆炸危险区域等级;如通风不良,应提高爆炸危险区域等级。
( 3 )局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比自然通风和一般机械通风更为有效时,可采用局部机械通风降低爆炸危险区域等级。
( 4 )在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级。
( 5 )利用堤或墙等障碍物,限制比空气重的爆炸性气体泪合物的扩散,可缩小爆炸危险区域的范围。
6(微信同号)划分危险区域时,应综合考虑释放源和通风条件,并应遵循下列原则:( 1 )存在连续级释放源的区域可划为0区,存在第一级释放源的区域可划为1区 ,存在第二级释放源的区域可划为2区。
( 2 )如通风良好,应降低爆炸危险区域等级;如通风不良,应提高爆炸危险区域等级。
( 3 )局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比自然通风和一般机械通风更为有效时,可采用局部机械通风降低爆炸危险区域等级。
( 4 )在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级。
( 5 )利用堤或墙等障碍物,限制比空气重的爆炸性气体泪合物的扩散,可缩小爆炸危险区域的范围。
6(微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 102
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 7. 5 m 7. 5m 地坪地坪( b )释放源在地坪以上图2 -15 易燃物质重于空气,通风良好的生产装置区7. 5 m 7. 5m 地坪地坪( b )释放源在地坪以上图2 -15 易燃物质重于空气,通风良好的生产装置区

MNLink: <2019版安全技术教材> - 103
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 地坪图2 -16 易燃物质重于空气,释放源在封问建筑物内,通风不良的生产装置区号)地坪图2 -16 易燃物质重于空气,释放源在封问建筑物内,通风不良的生产装置区号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 103
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 0区a " " ~切比- - - - 1 区 , 严1 . 5m 堤切卜二--阴2 区堤院1 - - - 一 - 一 份2 区地 坪I V / / / / / / . h 必| 二一二一切地坪( a )固定式储罐( b )浮顶式储罐图2 -17 易燃物质重于空气,设在户外地坪上的储罐430426(微信同号0区a " " ~切比- - - - 1 区 , 严1 . 5m 堤切卜二--阴2 区堤院1 - - - 一 - 一 份2 区地 坪I V / / / / / / . h 必| 二一二一切地坪( a )固定式储罐( b )浮顶式储罐图2 -17 易燃物质重于空气,设在户外地坪上的储罐430426(微信同号

MNLink: <2019版安全技术教材> - 103
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)粉尘、纤维爆炸危险环境2 0区包括粉尘容器、旋风除尘器、搅拌器等设备内部的区域。 2 1区包括频繁打开的粉尘容器出口附近、传送带附近等设备外部邻近区域。 2 2区包括粉尘袋、取样点等周围的区域。 2 区~~二级释放源二~|地坪+<.~ 峭平爆炸性粉尘环境的范围,应根据爆炸性粉尘的量、释放率、浓度和物理特性,以及同类企业相似厂房的实践经验等确定。图2 -18 易燃物质轻于空气,通风良好的生产装置区建筑物内无抽气通风设施的倒袋站危险区域的划分如图2- 2 1所示。 QQ249(二)粉尘、纤维爆炸危险环境2 0区包括粉尘容器、旋风除尘器、搅拌器等设备内部的区域。 2 1区包括频繁打开的粉尘容器出口附近、传送带附近等设备外部邻近区域。 2 2区包括粉尘袋、取样点等周围的区域。 2 区~~二级释放源二~|地坪+<.~ 峭平爆炸性粉尘环境的范围,应根据爆炸性粉尘的量、释放率、浓度和物理特性,以及同类企业相似厂房的实践经验等确定。图2 -18 易燃物质轻于空气,通风良好的生产装置区建筑物内无抽气通风设施的倒袋站危险区域的划分如图2- 2 1所示。 QQ249

MNLink: <2019版安全技术教材> - 104
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 地坪4.. 5m l 区(功通风良好( b )通风不良注:释放源距地坪的高度超过4 . 5 m时,应根据实践经验确定图2 -19 易燃物质轻于空气的压缩机厂房信同号)地坪4.. 5m l 区(功通风良好( b )通风不良注:释放源距地坪的高度超过4 . 5 m时,应根据实践经验确定图2 -19 易燃物质轻于空气的压缩机厂房信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 104
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 注 :1 5m、4 . 5 m分别用于易燃物质重于空气、轻于空气的场合图2 -20 毗邻通风不良的房间9430426(微信注 :1 5m、4 . 5 m分别用于易燃物质重于空气、轻于空气的场合图2 -20 毗邻通风不良的房间9430426(微信

MNLink: <2019版安全技术教材> - 104
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 3 1 - 2 1区(半径1 m); 2 - 2 0区 ;3 一地板;4 一排料斗,5 一出料加工图2 -21 建筑物内无抽气通风设施的倒袋站危险区域的划分QQ22 3 1 - 2 1区(半径1 m); 2 - 2 0区 ;3 一地板;4 一排料斗,5 一出料加工图2 -21 建筑物内无抽气通风设施的倒袋站危险区域的划分QQ2

Front: 防爆电气设备类型防爆电气设备有隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、充油型、充油型、无火花型、浇封型、气密型等多种类型。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 103

Front: 隔爆型设备是具有能承受内部的爆炸性混合物发生爆炸而不致受到破坏,而且通过外壳任何结合面或结构间隙,不致由内部爆炸引起外部爆炸性泪合物爆炸的电气设备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 104

Q: [...]。
A: 增安型设备是在正常时’ 不产生火花、电弧或高温的设备上采取加强措施以提高安全水平的电气设备
Q: [...]。
A: 增安型设备是在正常时’ 不产生火花、电弧或高温的设备上采取加强措施以提高安全水平的电气设备
MNLink: <2019版安全技术教材> - 105

Q: [...]。
A: 本质安全型设备是正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备
Q: [...]。
A: 本质安全型设备是正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备
MNLink: <2019版安全技术教材> - 105

Front: 正压型设备是向外壳内充人带正压的清洁空气、惰性气体或连续通人清洁空气以阻止爆炸性棍合物进入外壳内的电气设备。正压型设备按其充气结构分为通风、充气、气密等三种型式。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 105

Front: 充油型设备是将可能产生电火花、电弧或危险温度的带电零、部件浸在绝缘油里,使之不能点燃油面上方爆炸性也合物的电气设备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 105

Front: 充哇!、型设备是将细粒状物料充人设备外壳内,令壳内出现的电弧、火焰传播、壳壁温度及粒料表面温度不能点燃周围爆炸性混合物的电气设备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 105

Q: 元火花型设备是在[...],以防止火花、电弧或危险温度的产生来提高安全程度的电气设备。元火花型设备在正常条件下不会点燃周围爆炸性混合物,而且→般不会发生有点燃作用的故障。
A: 防止产生危险温度、防冲击、防机械火花、防电缆事故、外壳防护等方面采取措施
Q: 元火花型设备是在[...],以防止火花、电弧或危险温度的产生来提高安全程度的电气设备。元火花型设备在正常条件下不会点燃周围爆炸性混合物,而且→般不会发生有点燃作用的故障。
A: 防止产生危险温度、防冲击、防机械火花、防电缆事故、外壳防护等方面采取措施
MNLink: <2019版安全技术教材> - 105

Q: 浇封型设备是将可能产生能点燃混合物的电弧、火花及高温部件浇封在[...],使其不能点燃周围爆炸性混合物的设备。
A: 环氧树脂等浇封剂里面
Q: 浇封型设备是将可能产生能点燃混合物的电弧、火花及高温部件浇封在[...],使其不能点燃周围爆炸性混合物的设备。
A: 环氧树脂等浇封剂里面
MNLink: <2019版安全技术教材> - 105

Q: 气密型设备是用[...],能防止外部气体进入壳内的设备。
A: 熔化、挤压或胶粘的方法制成气密外壳
Q: 气密型设备是用[...],能防止外部气体进入壳内的设备。
A: 熔化、挤压或胶粘的方法制成气密外壳
MNLink: <2019版安全技术教材> - 105

MNLink: <2019版安全技术教材> - 105
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
防爆电气设备的保护级别(E P L ) E P L 用于表示设备的固有点燃风险,区别爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境和煤矿有甲:院的爆炸性环境的差别。
用于煤矿有甲院的爆炸性环境中的I 类设备的E P L分为M a ,M b两级。
用于爆炸性气体环境的E 类设备的E P L分为G a、G b、G e三级。
用于爆炸性粉尘环境的皿类设备的E P L分为D a、D b、D e三级。
其中,M a、G a、D a 级的设备具有“很高”的保护级别,该等级具有足够的安全程度,使设备在正常运行过程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成为点燃源。
对M a级来说,甚至在气体突出时设备带电的情况下也不可能成为点燃源。
M b、G b、D b级的设备具有“高”的保护级别,在正常运行过程中、在预期的故障条件下不会成为点燃源。
对M b级来说,在从气体突出到设备断电的时间范围内预期的故障条件下不可能成为点燃源。
G e、D e级的设备具有爆炸性气体环境用设备。
具有“加强”的保护级别,在正常运行过程中不会成为点燃源,也可采取附加保护,保证在点燃源有规律预期出现的情况下(如灯具的故障),不会点燃。
QQ2492 .
防爆电气设备的保护级别(E P L ) E P L 用于表示设备的固有点燃风险,区别爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境和煤矿有甲:院的爆炸性环境的差别。
用于煤矿有甲院的爆炸性环境中的I 类设备的E P L分为M a ,M b两级。
用于爆炸性气体环境的E 类设备的E P L分为G a、G b、G e三级。
用于爆炸性粉尘环境的皿类设备的E P L分为D a、D b、D e三级。
其中,M a、G a、D a 级的设备具有“很高”的保护级别,该等级具有足够的安全程度,使设备在正常运行过程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成为点燃源。
对M a级来说,甚至在气体突出时设备带电的情况下也不可能成为点燃源。
M b、G b、D b级的设备具有“高”的保护级别,在正常运行过程中、在预期的故障条件下不会成为点燃源。
对M b级来说,在从气体突出到设备断电的时间范围内预期的故障条件下不可能成为点燃源。
G e、D e级的设备具有爆炸性气体环境用设备。
具有“加强”的保护级别,在正常运行过程中不会成为点燃源,也可采取附加保护,保证在点燃源有规律预期出现的情况下(如灯具的故障),不会点燃。
QQ249

MNLink: <2019版安全技术教材> - 106
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表2 -17 防爆电气设备型式和标志防爆型王飞隔爆型增安型本质i E :斥型r i l l 浸型充彤、型n型浇封型安全型-I 纺爆型式d 标志也 ·p 。
q n 口1表2 -17 防爆电气设备型式和标志防爆型王飞隔爆型增安型本质i E :斥型r i l l 浸型充彤、型n型浇封型安全型-I 纺爆型式d 标志也 ·p 。
q n 口1

MNLink: <2019版安全技术教材> - 106
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表示E x 标志、防爆结构型式符号、类别符号、温度组别或最高表面温度、保护级别、防护等级的示例:(1 ) Ex d lI B T3 G b ,表示该设备为隔爆型“d ”,保护级别(E P L )为G b ,用于EB 类T 3组爆炸性气体环境的防爆电气设备。
( 2 ) Ex p Ill C Tl 2 0℃D b I P 6 5 ,表示该设备为正压型“p ”,保护级别(E P L )为D b , 用于有me导电性粉尘的爆炸性粉尘环境的防爆电气设备,其最高表面温度低于1 2 0℃ ,外壳防护等级为I P 6 5 。
用于煤矿的电气设备,其环境中除了甲烧外还可能含有其他爆炸性气体时,应按照I 类和H 类相应可燃性气体的要求进行制造和检验。
}亥类电气设备应有相应的标志。
如“E xd I I lI B T 3 ”或者“E xd I I lI ( NH3 ) ” 。
9430426(微信同表示E x 标志、防爆结构型式符号、类别符号、温度组别或最高表面温度、保护级别、防护等级的示例:(1 ) Ex d lI B T3 G b ,表示该设备为隔爆型“d ”,保护级别(E P L )为G b ,用于EB 类T 3组爆炸性气体环境的防爆电气设备。
( 2 ) Ex p Ill C Tl 2 0℃D b I P 6 5 ,表示该设备为正压型“p ”,保护级别(E P L )为D b , 用于有me导电性粉尘的爆炸性粉尘环境的防爆电气设备,其最高表面温度低于1 2 0℃ ,外壳防护等级为I P 6 5 。
用于煤矿的电气设备,其环境中除了甲烧外还可能含有其他爆炸性气体时,应按照I 类和H 类相应可燃性气体的要求进行制造和检验。
}亥类电气设备应有相应的标志。
如“E xd I I lI B T 3 ”或者“E xd I I lI ( NH3 ) ” 。
9430426(微信同

Front: 在爆炸危险环境应尽量少用携带式设备和移动式设备,应尽量少安装插销!匾。为了减小防爆电气设备的使用量,应当考虑把电气设备安装在危险环境之外;即使不得不安装在危险环境内,也应当安装在危险较小的位置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 106

MNLink: <2019版安全技术教材> - 107
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)防爆电气线路1 .
线路敷设方式( 1 )电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。
当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时,沟内应充砂,并宜设置排水措施。
电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。
在爆炸粉尘环境,电缆应沿粉尘不易堆积并且易于粉尘清除的位置敷设。
( 2 )敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。
( 3 )敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀、紫外线照射以及可能受热的地方,不能避开时,应采取预防措施。
( 4 )钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。
( 5 )在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封。
( 6 )在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区 、2 0区 、2 1区内不应有中间接头。
( 7 )电缆或导线的终端连接:电缆内部的导线如果为绞线,其终端应采用定型端子或接线鼻子进行连接。
( 8 )架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1 .
5 倍。
在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。
QQ24943042(二)防爆电气线路1 .
线路敷设方式( 1 )电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。
当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时,沟内应充砂,并宜设置排水措施。
电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。
在爆炸粉尘环境,电缆应沿粉尘不易堆积并且易于粉尘清除的位置敷设。
( 2 )敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。
( 3 )敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀、紫外线照射以及可能受热的地方,不能避开时,应采取预防措施。
( 4 )钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。
( 5 )在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封。
( 6 )在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区 、2 0区 、2 1区内不应有中间接头。
( 7 )电缆或导线的终端连接:电缆内部的导线如果为绞线,其终端应采用定型端子或接线鼻子进行连接。
( 8 )架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1 .
5 倍。
在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。
QQ24943042

Q: 敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,[...]。
A: 应用非燃性材料严密堵塞
Q: 敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时,[...]。
A: 应用非燃性材料严密堵塞
MNLink: <2019版安全技术教材> - 108

MNLink: <2019版安全技术教材> - 108
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 爆炸危险环境应优先采用铜线。
l 区和2 1区的电力及照明线路应采用截面不小于2 . 5m 旷的铜芯导线。
2区和2 2区电力线路应采用截面不小于1 . 5 m 旷的铜芯导线或截面不小于1 6m 旷的铝芯导线。
2区和2 2区照明线路应采用截面不小于1 . 5 m 旷的铜芯导线。
6(微信同爆炸危险环境应优先采用铜线。
l 区和2 1区的电力及照明线路应采用截面不小于2 . 5m 旷的铜芯导线。
2区和2 2区电力线路应采用截面不小于1 . 5 m 旷的铜芯导线或截面不小于1 6m 旷的铝芯导线。
2区和2 2区照明线路应采用截面不小于1 . 5 m 旷的铜芯导线。
6(微信同

Front: 在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 108

Front: 爆炸危险环境不宜采用油浸纸绝缘电缆。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 108

Front: 在爆炸危险环境,低压电力、照明线路所用电线和电缆的额定电压不得低于工作电压,并不得低于5 0 0V 。中性线应与相线有同样的绝缘能力,并应在同一护套内。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 108

Front: 对于爆炸危险环境中的移动式电气设备,l区和2 1区应采用重型电缆,2区和2 2区应采用中型电缆。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 108

允许载流量爆炸危险环境导线允i 午载流量不应高于非爆炸危险环境的允许载流量。1区 、2区导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流和断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1. 2 5 倍,也不应小于电动机额定电流的I .2 5 倍。高压线路应进行热稳定校验。
允许载流量爆炸危险环境导线允i 午载流量不应高于非爆炸危险环境的允许载流量。1区 、2区导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流和断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1. 2 5 倍,也不应小于电动机额定电流的I .2 5 倍。高压线路应进行热稳定校验。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 108

Front: 开关、插销、熔断器、电热器具、照明器具、电焊设备、电动机等均应避开易燃物或易燃建筑构件。起重机滑触线的下方,不应堆放易燃物品。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 109

Front: 爆炸危险性环境接地或接零
Back: 爆炸危险性环境接地或接零
3 )采用T N- S系统,并装设双极开关同时操作相线和中性线。保护导体的最小截面,铜导体不得小于4m m 2,钢导体不得小于6m m 2。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 110

Q: 触电危险和断电发现起火后,首先要设法切断电源。切断电师、应注意以下几点:( 1 )火灾发生后,由于受潮和烟熏,开关设备绝缘能力降低,因此,[...]。( 2 )[...]。( 3 )切断电源的范围应选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。( 4 )[...]。
A: 拉闸时最好用绝缘工具操作; 高压应先断开断路器,后断开隔离开关,低压应先断开电磁起动器或低压断路器,后断开闸刀开关; 剪断电线时,不同相的电线应在不同的部位剪断,以免造成短路;剪断空中的电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持点附近,以防电线断落下来造成接地短路和触电事故
Q: 触电危险和断电发现起火后,首先要设法切断电源。切断电师、应注意以下几点:( 1 )火灾发生后,由于受潮和烟熏,开关设备绝缘能力降低,因此,[...]。( 2 )[...]。( 3 )切断电源的范围应选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。( 4 )[...]。
A: 拉闸时最好用绝缘工具操作; 高压应先断开断路器,后断开隔离开关,低压应先断开电磁起动器或低压断路器,后断开闸刀开关; 剪断电线时,不同相的电线应在不同的部位剪断,以免造成短路;剪断空中的电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持点附近,以防电线断落下来造成接地短路和触电事故
MNLink: <2019版安全技术教材> - 110

MNLink: <2019版安全技术教材> - 110
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 带电灭火须注意以下几点:( 1 )按灭火剂的种类选择适当的灭火器。
二氧化碳灭火器、干粉灭火器可用于带电灭火。
泡沫灭火器的灭火剂有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有影响,不宜用于电气灭火。
( 2 )人体与带电体之间保持必要的安全距离。
用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离,电压1 0k V及以下者不应小于3m。
用二氧化碳等有不导电灭火剂的灭火器灭火时,机体、喷嘴至带电体的最小距离,电压1 0k V者不应小于**0** . 4 m0 ( 3 )对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过4 5 °。
( 4 )如有带电导线断落地面,应在周围画警戒圈,防止可能的跨步电压电击。
QQ24943042带电灭火须注意以下几点:( 1 )按灭火剂的种类选择适当的灭火器。
二氧化碳灭火器、干粉灭火器可用于带电灭火。
泡沫灭火器的灭火剂有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有影响,不宜用于电气灭火。
( 2 )人体与带电体之间保持必要的安全距离。
用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离,电压1 0k V及以下者不应小于3m。
用二氧化碳等有不导电灭火剂的灭火器灭火时,机体、喷嘴至带电体的最小距离,电压1 0k V者不应小于**0** . 4 m0 ( 3 )对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过4 5 °。
( 4 )如有带电导线断落地面,应在周围画警戒圈,防止可能的跨步电压电击。
QQ24943042

Q: [...]。
A: 直击雷带电积云与地面建筑物等目标之间的强烈放电称为直击雷
Q: [...]。
A: 直击雷带电积云与地面建筑物等目标之间的强烈放电称为直击雷
MNLink: <2019版安全技术教材> - 110

Q: [...]。
A: 感应雷也称作闪电感应,分为静电感应和电磁感应
Q: [...]。
A: 感应雷也称作闪电感应,分为静电感应和电磁感应
MNLink: <2019版安全技术教材> - 111

Q: 静电感应是由于带电积云接近地面,[...]。在带电积云与其他客体放电后,[...]。这一现象也说成是静电感应雷。
A: 在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的; 架空线路导线或导电凸出物顶部的电荷失去束缚,以大电流、高电压冲击波的形式,沿线路导线或导电凸出物极快地传播
Q: 静电感应是由于带电积云接近地面,[...]。在带电积云与其他客体放电后,[...]。这一现象也说成是静电感应雷。
A: 在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的; 架空线路导线或导电凸出物顶部的电荷失去束缚,以大电流、高电压冲击波的形式,沿线路导线或导电凸出物极快地传播
MNLink: <2019版安全技术教材> - 111

Q: [...]是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化[...]。[...]。如系开口环状导体,开口处可能由此引起火花放电;如系闭合导体环路,环路内将产生很大的冲击电流。这一现象也说成是电磁感应雷。
A: 电磁感应; 的强磁场引起的; 这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势
Q: [...]是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化[...]。[...]。如系开口环状导体,开口处可能由此引起火花放电;如系闭合导体环路,环路内将产生很大的冲击电流。这一现象也说成是电磁感应雷。
A: 电磁感应; 的强磁场引起的; 这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势
MNLink: <2019版安全技术教材> - 111

Q: [...]。
A: 球雷是雷电放电时形成的发红光、橙光、白光或其他颜色光的火球
Q: [...]。
A: 球雷是雷电放电时形成的发红光、橙光、白光或其他颜色光的火球
MNLink: <2019版安全技术教材> - 111

Q: [...]一天之内能听到雷声的就算一个雷暴日。通常说的雷暴日是指年平均雷暴日,单位为d / a 。雷暴日数越大,说明雷电活动越频繁。年平均雷暴日不超过1 5d / a的地区为少雷区,超过4 0d / a的为多雷区。长江流域以南大部分地区属于多雷区,西北很多地区属于少雷区。
A: 雷暴日
Q: [...]一天之内能听到雷声的就算一个雷暴日。通常说的雷暴日是指年平均雷暴日,单位为d / a 。雷暴日数越大,说明雷电活动越频繁。年平均雷暴日不超过1 5d / a的地区为少雷区,超过4 0d / a的为多雷区。长江流域以南大部分地区属于多雷区,西北很多地区属于少雷区。
A: 雷暴日
MNLink: <2019版安全技术教材> - 112

Q: [...]雷电流幅值指主放电时冲击电流的最大值。雷电流幅值可达数十千安至数百千安0
A: 雷电流幅值
Q: [...]雷电流幅值指主放电时冲击电流的最大值。雷电流幅值可达数十千安至数百千安0
A: 雷电流幅值
MNLink: <2019版安全技术教材> - 112

Q: [...]指雷电流随时间上升的速度。雷电流冲击波波头陡度可达到k A / μ s 0雷电流披头时间仅数微秒。由于雷电流陡度很大,雷电具有高频特征
A: 雷电流陡度
Q: [...]指雷电流随时间上升的速度。雷电流冲击波波头陡度可达到k A / μ s 0雷电流披头时间仅数微秒。由于雷电流陡度很大,雷电具有高频特征
A: 雷电流陡度
MNLink: <2019版安全技术教材> - 112

Front: 直击雷冲击过电压高达数千千伏;感应雷过电压也高达数百千伏。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 112

Front: 雷电的主要危害如下所述。
1 )火灾和爆炸
2 )触电
3 )设备和设施毁坏
4 )大规模停电
MNLink: <2019版安全技术教材> - 112

MNLink: <2019版安全技术教材> - 113
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 )第→类防雷建筑物第一类防雷建筑物有:( 1 )制造、使用或储存火炸药及其制品,遇电火花会引起爆炸、爆轰,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物。
( 2 )具有0区 、2 0区爆炸危险场所的建筑物。
( 3 )具有l区 、2 1区爆炸危险场所,且因电火花引起爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。
1 )第→类防雷建筑物第一类防雷建筑物有:( 1 )制造、使用或储存火炸药及其制品,遇电火花会引起爆炸、爆轰,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物。
( 2 )具有0区 、2 0区爆炸危险场所的建筑物。
( 3 )具有l区 、2 1区爆炸危险场所,且因电火花引起爆炸会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 113
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 )第二类防雷建筑物第二类防雷建筑物有:( 1 )国家级重点文物保护的建筑物。
( 2 )国家级的会堂、办公楼、档案馆,大型展览馆,大型机场航站楼,大型火车站,大型港口客运站,大型旅游建筑,国宾馆,大型城市的重要动力设施。
( 3 )国家级计算中心、国际通讯枢纽。
( 4 )国际特级和甲级大型体育馆。
( 5 )制造、使用或储存火炸药及其制品,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。
( 6 )具有1区 、2 1区爆炸危险场所,但电火花引起爆炸或不会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。
( 7 )具有2区 、2 2区爆炸危险场所的建筑物。
( 8 )有爆炸危险的露天气罐和油罐。
( 9 )预计雷击次数大于0 . 0 5次/a 的省、部级办公建筑物和其他重要或人员集中的公共建筑物以及火灾危险场所。
( 1 0 )预计雷击次数大于0 . 2 5次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般工业建筑物。
3 )第三类防雷建筑物Q249430426(微信同号)2 )第二类防雷建筑物第二类防雷建筑物有:( 1 )国家级重点文物保护的建筑物。
( 2 )国家级的会堂、办公楼、档案馆,大型展览馆,大型机场航站楼,大型火车站,大型港口客运站,大型旅游建筑,国宾馆,大型城市的重要动力设施。
( 3 )国家级计算中心、国际通讯枢纽。
( 4 )国际特级和甲级大型体育馆。
( 5 )制造、使用或储存火炸药及其制品,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。
( 6 )具有1区 、2 1区爆炸危险场所,但电火花引起爆炸或不会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。
( 7 )具有2区 、2 2区爆炸危险场所的建筑物。
( 8 )有爆炸危险的露天气罐和油罐。
( 9 )预计雷击次数大于0 . 0 5次/a 的省、部级办公建筑物和其他重要或人员集中的公共建筑物以及火灾危险场所。
( 1 0 )预计雷击次数大于0 . 2 5次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般工业建筑物。
3 )第三类防雷建筑物Q249430426(微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 113
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 第兰类防雷建筑物有:( 1 )省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆。
( 2 )预计雷击次数大于或等于0 . 0 1次/a ,小于或等于0 . 0 5次/a 的省、部级办公建筑物和其他重要或人员集中的公共建筑物以及火灾危险场所。
( 3 )预计雷击次数大于或等于0 . 0 5次/a ,小于或等于0 . 2 5次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般工业建筑物。
( 4 )年平均雷暴日1 5d / a以上地区,高度1 5m及1 5m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物;年平均雷暴日1 5d / a 及1 5d / a以下地区,高度2 0m及2 0m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。
Q第兰类防雷建筑物有:( 1 )省级重点文物保护的建筑物和省级档案馆。
( 2 )预计雷击次数大于或等于0 . 0 1次/a ,小于或等于0 . 0 5次/a 的省、部级办公建筑物和其他重要或人员集中的公共建筑物以及火灾危险场所。
( 3 )预计雷击次数大于或等于0 . 0 5次/a ,小于或等于0 . 2 5次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般工业建筑物。
( 4 )年平均雷暴日1 5d / a以上地区,高度1 5m及1 5m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物;年平均雷暴日1 5d / a 及1 5d / a以下地区,高度2 0m及2 0m以上的烟囱、水塔等孤立高耸的建筑物。
Q

Q: [...]。
A: 防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置。外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成;内部防雷装置主要指防雷等电位连接及防雷间距
Q: [...]。
A: 防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置。外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成;内部防雷装置主要指防雷等电位连接及防雷间距
MNLink: <2019版安全技术教材> - 113

Q: [...]。
A: 避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是经常采用的防雷装置。严格地说,针、线、网、带都只是直击雷防护装置的接闪器
Q: [...]。
A: 避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是经常采用的防雷装置。严格地说,针、线、网、带都只是直击雷防护装置的接闪器
MNLink: <2019版安全技术教材> - 113

Front: 接闪器的保护范围现有两种计算方法。对于建筑物,接闪器的保护范围按滚球法计算;对于电力装置,接闪器的保护范围可按折线法计算。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 114

MNLink: <2019版安全技术教材> - 114
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 滚球法是设想一定直径的球体沿地面由远及近向被保护设施滚动,当该球体触及接闪器或其引下线时,球面线即保护范围的轮廓线。滚球的半径按防雷级别确定。各级别的滚球半径见表2- 2 3 。表中,除滚球半径外,还给出了避雷网网格的要求。表223 滚球半径和避霄网网格建筑物防雷类别滚球半径I m 避雷网网格/(m×m ) 第一类防雷建筑物30 < : ; 5×5或三三6×4 第二类防雷建筑物45 罢 王1 0×1 0 或运1 2×8 第=之类防雷建筑物60 主 主 2 0×2 0或三三2 4×1 6 0426(微信同号)滚球法是设想一定直径的球体沿地面由远及近向被保护设施滚动,当该球体触及接闪器或其引下线时,球面线即保护范围的轮廓线。滚球的半径按防雷级别确定。各级别的滚球半径见表2- 2 3 。表中,除滚球半径外,还给出了避雷网网格的要求。表223 滚球半径和避霄网网格建筑物防雷类别滚球半径I m 避雷网网格/(m×m ) 第一类防雷建筑物30 < : ; 5×5或三三6×4 第二类防雷建筑物45 罢 王1 0×1 0 或运1 2×8 第=之类防雷建筑物60 主 主 2 0×2 0或三三2 4×1 6 0426(微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 114
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 折线法是将避雷针或避雷线保护范围的轮廓看作是折线,折点在避雷针或避雷线高度的1 / 2 处。
对于高度3 0m以下的避雷针,上部折线与垂线的夹角不超过4 5 ° ,下部折线与地面的交点至垂足的距离不超过针高的1 .
5 倍;对于高度3 0m以下的避雷线,上部折线与垂线的夹角一般不应超过2 0 °~3 0 。
,下部折线与地面的交点至垂足的距离不超过避雷线的高度。
采用热镀辞钢制作的接闪器的最小尺寸见表2- 2 4 。
接闪器装设在烟囱上方时,由于烟气有腐蚀作用,应适当力n 大尺寸。
表2 -24 接闪器常用材料的最小尺寸QQ2494304折线法是将避雷针或避雷线保护范围的轮廓看作是折线,折点在避雷针或避雷线高度的1 / 2 处。
对于高度3 0m以下的避雷针,上部折线与垂线的夹角不超过4 5 ° ,下部折线与地面的交点至垂足的距离不超过针高的1 .
5 倍;对于高度3 0m以下的避雷线,上部折线与垂线的夹角一般不应超过2 0 °~3 0 。
,下部折线与地面的交点至垂足的距离不超过避雷线的高度。
采用热镀辞钢制作的接闪器的最小尺寸见表2- 2 4 。
接闪器装设在烟囱上方时,由于烟气有腐蚀作用,应适当力n 大尺寸。
表2 -24 接闪器常用材料的最小尺寸QQ2494304

MNLink: <2019版安全技术教材> - 114
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表2 -24 接闪器常用材料的最小尺寸回钢或钢管扁钢类别规格圆钢直径/mm 钢管直径I m m 截面/m m 2 厚度I m m 钊长lm以下12 20 一避霄辛|针i 主l~2m 16 25 • 一1 1 午在炯囱上方20 40 一不在炯囱上方8 50 2. 5 避需网和避霄’带在烟囱上) T 12 100 4 表2 -24 接闪器常用材料的最小尺寸回钢或钢管扁钢类别规格圆钢直径/mm 钢管直径I m m 截面/m m 2 厚度I m m 钊长lm以下12 20 一避霄辛|针i 主l~2m 16 25 • 一1 1 午在炯囱上方20 40 一不在炯囱上方8 50 2. 5 避需网和避霄’带在烟囱上) T 12 100 4

Front: 避雷线一般采用截面不小于5 0m 旷的热镀锌钢绞线或铜绞线。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 114

MNLink: <2019版安全技术教材> - 115
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 用金属屋面作接闪器时,金属板之间的搭接长度不得小于1 0 0m m;金属板下方无易燃物品时,所用铅板厚度不得小于2mm ,铁板和铜板厚度不得小于0 . 5 mm,铝板厚度不得小于0 . 65 mm ,悴板厚度不得小于0 . 7 m m;金属板下方有易燃物品时-,为了防止雷击穿孔,所用铁板、铜板、铝板厚度分别不得小于4m m、5mm, 7 m m;金属板不得有绝缘层。
接闪器焊接处应涂防腐j 奈。
接闪器截面锈蚀3 0 %以上时应予更换。
用金属屋面作接闪器时,金属板之间的搭接长度不得小于1 0 0m m;金属板下方无易燃物品时,所用铅板厚度不得小于2mm ,铁板和铜板厚度不得小于0 . 5 mm,铝板厚度不得小于0 . 65 mm ,悴板厚度不得小于0 . 7 m m;金属板下方有易燃物品时-,为了防止雷击穿孔,所用铁板、铜板、铝板厚度分别不得小于4m m、5mm, 7 m m;金属板不得有绝缘层。
接闪器焊接处应涂防腐j 奈。
接闪器截面锈蚀3 0 %以上时应予更换。

Front: 避需器主要用来保护电力设备和电力线路,也用作防止高电压侵入室内的安全措施。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 115

Front: 引下线防雷装置的引下线也应满足力学强度、耐腐蚀和热稳定的要求。引下线截面锈蚀3 0 %以上者也应予以更换。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 115

Front: 除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 115

MNLink: <2019版安全技术教材> - 115
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 防雷接地电阻一般指冲击接地电阻。
接地电阻值视防雷种类和建筑物类别而定。
独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于1 0n;附设接闪器每一引下线的冲击接地电阻一般也不应大于1 0 ! 1 ,但对于不太重要的第三类建筑物可放宽至3 0n。
防感应雷装置的工频接地电阻不应大于1 00。
防雷电冲击波的接地电阻,视其类别和防雷级别,冲击接地电阻不应大于5~3 00。
其中,阀型避雷器的接地电阻一般不应大于5 ! 1。
防雷接地电阻一般指冲击接地电阻。
接地电阻值视防雷种类和建筑物类别而定。
独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于1 0n;附设接闪器每一引下线的冲击接地电阻一般也不应大于1 0 ! 1 ,但对于不太重要的第三类建筑物可放宽至3 0n。
防感应雷装置的工频接地电阻不应大于1 00。
防雷电冲击波的接地电阻,视其类别和防雷级别,冲击接地电阻不应大于5~3 00。
其中,阀型避雷器的接地电阻一般不应大于5 ! 1。

Q: [...]。
A: 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施
Q: [...]。
A: 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施
MNLink: <2019版安全技术教材> - 116

Q: 避雷针分独立避雷针和附设避雷针。[...]。一般情况下,其接地装置应当单设。严禁在装有避雷针的构筑物上架设通讯线、广播线或低压线。利用照明灯塔作独立避雷针支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿人铁管,并将铅皮电缆或铁管埋人地下经1 0m以上(水平距离,埋深0.5 ~0. 8 m )才能引进室内。独立避雷针不应设在人经常通行的地方。
A: 独立避雷针是离开建筑物单独装设的
Q: 避雷针分独立避雷针和附设避雷针。[...]。一般情况下,其接地装置应当单设。严禁在装有避雷针的构筑物上架设通讯线、广播线或低压线。利用照明灯塔作独立避雷针支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿人铁管,并将铅皮电缆或铁管埋人地下经1 0m以上(水平距离,埋深0.5 ~0. 8 m )才能引进室内。独立避雷针不应设在人经常通行的地方。
A: 独立避雷针是离开建筑物单独装设的
MNLink: <2019版安全技术教材> - 116

Q: [...]。[...]
A: 附设避雷针是装设在建筑物或构筑物屋面上的避雷针; 如系多支附设避雷针或其他接闪器,应相互连接,并与建筑物或构筑物的金属结构连接起来;其接地装置可以与其他接地装置共用,宜沿建筑物或构筑物四周敷设;其接地装置的接地电阻不宜超过l~2欧姆
Q: [...]。[...]
A: 附设避雷针是装设在建筑物或构筑物屋面上的避雷针; 如系多支附设避雷针或其他接闪器,应相互连接,并与建筑物或构筑物的金属结构连接起来;其接地装置可以与其他接地装置共用,宜沿建筑物或构筑物四周敷设;其接地装置的接地电阻不宜超过l~2欧姆
MNLink: <2019版安全技术教材> - 116

MNLink: <2019版安全技术教材> - 116
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4m m时,允许不再装设接闪器,但必须接地;接地点不应少于两处,其间距离不应大于3 0m,冲击接地电阻不应大于3 00。
如金属储罐和工艺装置击穿后不对周围环境构成危险,则允许其壁厚不小于2 . 5mm时不再装设接闪器。
2 .
二次放电防护6(微信同露天装设的有爆炸危险的金属储罐和工艺装置,当其壁厚不小于4m m时,允许不再装设接闪器,但必须接地;接地点不应少于两处,其间距离不应大于3 0m,冲击接地电阻不应大于3 00。
如金属储罐和工艺装置击穿后不对周围环境构成危险,则允许其壁厚不小于2 . 5mm时不再装设接闪器。
2 .
二次放电防护6(微信同

MNLink: <2019版安全技术教材> - 116
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
二次放电防护防雷装置承受雷击时,其接闪器、引下线和接地装置呈现很高的冲击电压,可能击穿与邻近的导体之间的绝缘,造成二次放电。
为了防止二次放电,不论是空气中或地下,都必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近导体之间有足够的安全距离。
在任何情况下,第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m。
不能满足间距要求时应予跨接,即进行等电位连接。
494304262 .
二次放电防护防雷装置承受雷击时,其接闪器、引下线和接地装置呈现很高的冲击电压,可能击穿与邻近的导体之间的绝缘,造成二次放电。
为了防止二次放电,不论是空气中或地下,都必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近导体之间有足够的安全距离。
在任何情况下,第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m。
不能满足间距要求时应予跨接,即进行等电位连接。
49430426

Q: 为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属设备、金属管道、金属构架、钢屋架、钢窗、电缆金属外皮以及凸出屋面的放散管、风管等金属物件与防雷电感应的接地装置相连。屋面结构钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路。对于金属屋顶,应将屋顶妥善接地;[...]。
A: 对于钢筋混凝土屋顶,应将屋面钢筋焊成5~1 2m的网格,连成通路并予以接地;对于非金属屋顶,宜在屋顶上加装边长5~1 2m的金属网格,并予以接地
Q: 为了防止静电感应产生的高电压,应将建筑物内的金属设备、金属管道、金属构架、钢屋架、钢窗、电缆金属外皮以及凸出屋面的放散管、风管等金属物件与防雷电感应的接地装置相连。屋面结构钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路。对于金属屋顶,应将屋顶妥善接地;[...]。
A: 对于钢筋混凝土屋顶,应将屋面钢筋焊成5~1 2m的网格,连成通路并予以接地;对于非金属屋顶,宜在屋顶上加装边长5~1 2m的金属网格,并予以接地
MNLink: <2019版安全技术教材> - 116

Q: [...];交叉相距不到1 0 0m m时,交叉处也应用金属线跨接。[...]。
A: 为了防止电磁感应,平行敷设的管道、构架、电缆相距不到1 0 0m m时,须用金属线跨接;跨接点之间的距离不应超过3 0m; 管道接头、弯头、阀门等连接处的过渡电阻大于o . 03 欧姆时,连接处也应用金属线跨接
Q: [...];交叉相距不到1 0 0m m时,交叉处也应用金属线跨接。[...]。
A: 为了防止电磁感应,平行敷设的管道、构架、电缆相距不到1 0 0m m时,须用金属线跨接;跨接点之间的距离不应超过3 0m; 管道接头、弯头、阀门等连接处的过渡电阻大于o . 03 欧姆时,连接处也应用金属线跨接
MNLink: <2019版安全技术教材> - 116

MNLink: <2019版安全技术教材> - 117
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 方案一方 案 二I 守iγ 才- 0 ) -::::--::::--=-图2 -24 10 k V变、配电站防雷保护接线)方案一方 案 二I 守iγ 才- 0 ) -::::--::::--=-图2 -24 10 k V变、配电站防雷保护接线)

Q: [...]的基本方法是将建筑物所有正常时不带电的导体进行充分的等电位连接,并予以接地。同时,在配电箱或开关箱内安装电涌保护器。
A: 电磁脉冲防护
Q: [...]的基本方法是将建筑物所有正常时不带电的导体进行充分的等电位连接,并予以接地。同时,在配电箱或开关箱内安装电涌保护器。
A: 电磁脉冲防护
MNLink: <2019版安全技术教材> - 117

Q: 静电产生的方式也很多。其中,最常见的方式是[...]。如图2- 2 6所示,当两种物体接触,其间距离小于2 5×1 0 - 8 c m 时,由于不同物质柬缚最外层电子的能力不同,将发生电子转移。因此,界面两侧处会出现大小相等、极性相反的两层电荷。这两层电荷称为双电层。其间的电位差称为接触电位差。当两种物体迅速分离时即可能产生静电。
A: 接触-分离起电
Q: 静电产生的方式也很多。其中,最常见的方式是[...]。如图2- 2 6所示,当两种物体接触,其间距离小于2 5×1 0 - 8 c m 时,由于不同物质柬缚最外层电子的能力不同,将发生电子转移。因此,界面两侧处会出现大小相等、极性相反的两层电荷。这两层电荷称为双电层。其间的电位差称为接触电位差。当两种物体迅速分离时即可能产生静电。
A: 接触-分离起电
MNLink: <2019版安全技术教材> - 118

Q: [...]也是比较常见的起电方式。如图2- 2 7所示,当导体B与接地体C相连时,在带电体A的感应下,端部出现正电荷;当导体B离开接地体C时,导体B成为带电体。
A: 感应起电
Q: [...]也是比较常见的起电方式。如图2- 2 7所示,当导体B与接地体C相连时,在带电体A的感应下,端部出现正电荷;当导体B离开接地体C时,导体B成为带电体。
A: 感应起电
MNLink: <2019版安全技术教材> - 118

MNLink: <2019版安全技术教材> - 118
Other fields (not shown on cards):
Remarks: | + 十 + + + + + + + +l + Q | + 一 +t + + + + + + j+Q | 一-- - - - - - -, -Q (创双电层( b )分离带电图2 - 2 6接触-分离起电30426(微信| + 十 + + + + + + + +l + Q | + 一 +t + + + + + + j+Q | 一-- - - - - - -, -Q (创双电层( b )分离带电图2 - 2 6接触-分离起电30426(微信

MNLink: <2019版安全技术教材> - 118
Other fields (not shown on cards):
Remarks: B | +++++ | 8 ~ ." 目( a )分离前( b )分离后图2 - 2 7感应起电信同B | +++++ | 8 ~ ." 目( a )分离前( b )分离后图2 - 2 7感应起电信同

MNLink: <2019版安全技术教材> - 120
Other fields (not shown on cards):
Remarks: / \-YF Jfv 、 帽 , 如 /a 飞i:-J K 均/ V电-J畔-f r 净 化体嗷一-HL扩AU 冗地回气却叫-}d叩步接刷’’-E、drd rJ 喝 ’’/、1’/ι- 、、 , , ,FJfιυ(:( 倍地体(创电晕放电/ 接地体( d )火花放电背面接地体{ e )云形放电静电放电( c )传播型刷形放电图2 -29 49430426(微/ \-YF Jfv 、 帽 , 如 /a 飞i:-J K 均/ V电-J畔-f r 净 化体嗷一-HL扩AU 冗地回气却叫-}d叩步接刷’’-E、drd rJ 喝 ’’/、1’/ι- 、、 , , ,FJfιυ(:( 倍地体(创电晕放电/ 接地体( d )火花放电背面接地体{ e )云形放电静电放电( c )传播型刷形放电图2 -29 49430426(微

Front: 电晕放电是发生在带电体尖端附近局部区域内的放电。电晕放电可能伴有嘶|嘶声和淡蓝色光。电晕放电的电流很小,能量密度不高,如不继续发展则没有引燃危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 121

Q: 刷形放电是火花放电的一种。其放电通道有很多分支;放电时伴有声光。绝缘体束缚电荷的能力很强,其表面容易出现刷形放电。同一带电绝缘体与其他物体之间,可能发生多次刷形放电。刷形放电能引燃一些敏感度高的爆炸性混合物。[...]。
A: 当高电阻薄膜背面贴有金属导体时·,能形成所谓传播型刷形放电。传播型刷形放电产生高密度的火花,引燃危险性较大
Q: 刷形放电是火花放电的一种。其放电通道有很多分支;放电时伴有声光。绝缘体束缚电荷的能力很强,其表面容易出现刷形放电。同一带电绝缘体与其他物体之间,可能发生多次刷形放电。刷形放电能引燃一些敏感度高的爆炸性混合物。[...]。
A: 当高电阻薄膜背面贴有金属导体时·,能形成所谓传播型刷形放电。传播型刷形放电产生高密度的火花,引燃危险性较大
MNLink: <2019版安全技术教材> - 121

Q: [...]。
A: 火花放电是放电通道火花集中,即电极上有明显的放电集中点的火花放电。火花放电伴有短促的爆裂声和明亮的闪光。其引燃危险性大
Q: [...]。
A: 火花放电是放电通道火花集中,即电极上有明显的放电集中点的火花放电。火花放电伴有短促的爆裂声和明亮的闪光。其引燃危险性大
MNLink: <2019版安全技术教材> - 121

Q: [...]。
A: 云形放电是悬浮在空气中的带电粒子形成空间电荷云后所发生的闪电状放电。云形放电的引燃危险性也很大
Q: [...]。
A: 云形放电是悬浮在空气中的带电粒子形成空间电荷云后所发生的闪电状放电。云形放电的引燃危险性也很大
MNLink: <2019版安全技术教材> - 121

Front: 静电的危害
1 )爆炸和火灾
2 )静电电击与造成二次伤害
3 )妨碍生产
MNLink: <2019版安全技术教材> - 121

Front: 静电防护措施1环境危险程度控制，2工艺控制，3接地，4增湿，5抗静电添加剂，6静电消除器

MNLink: <2019版安全技术教材> - 123
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
电气设备外壳防护等级电机和低压电器的外壳防护包括两种防护。
第一种防护是对固体异物进入内部以及对人体触及内部带电部分或运动部分的防护;第二种防护是对水进入内部的防护。
外壳防护等级按以下方法标志:I P口口口口|「二后附加字母第二位数字第一位数字前附加字母防护标志QQ2492 .
电气设备外壳防护等级电机和低压电器的外壳防护包括两种防护。
第一种防护是对固体异物进入内部以及对人体触及内部带电部分或运动部分的防护;第二种防护是对水进入内部的防护。
外壳防护等级按以下方法标志:I P口口口口|「二后附加字母第二位数字第一位数字前附加字母防护标志QQ249

Q: 第一位数字表示第一种防护型式等级;第二位数字表示第二种防护型式等级。仅考虑一种防护时,另一位数字用“×”代替。[...]。
A: 前附加字母是电机产品的附加字母,W表示气候防护式电机,R表示管道通风式电机;后附加字母也是电机产品的附加字母,S 表示在静止状态下进行第二种防护型式试验的电机,M表示在运转状态下进行第二种防护型式试验的电机。如无须特别说明,附加字母可以省略
Q: 第一位数字表示第一种防护型式等级;第二位数字表示第二种防护型式等级。仅考虑一种防护时,另一位数字用“×”代替。[...]。
A: 前附加字母是电机产品的附加字母,W表示气候防护式电机,R表示管道通风式电机;后附加字母也是电机产品的附加字母,S 表示在静止状态下进行第二种防护型式试验的电机,M表示在运转状态下进行第二种防护型式试验的电机。如无须特别说明,附加字母可以省略
MNLink: <2019版安全技术教材> - 123

Front: 手持电动工具包括手电钻、于砂轮、冲击电钻、电锤、于电锯等工具。移动式设备包括蛙夯，振捣器、水磨石磨平机等电气设备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 125

MNLink: <2019版安全技术教材> - 125
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 .
电气设备触电防护分类按照触电防护方式,电气设备分为以下五类。
(1) 0 类。
这种设备仅仅依靠基本绝缘来防止触电。
0 类设备的外壳可以用绝缘材料制成。
这时,外壳本身构成全部基本绝缘,或构成基本绝缘的一部分。
0 类设备的外壳也可以用金属材料制成。
这时,外壳与其内部带电部件之间由基本绝缘隔开。
0 类设备外壳上和内部的不带电导体上都没有接地端子。
。
类设备可以有E 类结构或E类结构的部件。
(2) 0 I 类。
这种设备也是依靠基本绝缘来防止触电的,也可以有H 类结构或E类结构的部件。
这种设备的金属外壳上装有接地(零)的端子,不提供带有保护芯线的电源线。
(3) I 类。
这种设备除依靠基本绝缘外,还有一个附加的安全措施。
I 类设备外壳上没有接地端子,但内部有接地端子。
自设备内部有接地端子引出的专用的保护芯线的带有保护插头的电源线。
I 类设备带有全部或部分金属外壳,所用电源开关为全极开关。
I 类设备也可以有E 类结构或皿类结构的部件。
· 123 · QQ · . ,·.
..’,- ..
. ~ 如安全生产技术基础( 4) I I 类。
这种设备具有双重绝缘和加强绝缘的结构。
H 类设备可以有皿类结构的部件。
( 5 )皿类。
这种设备依靠安全特低电压供电以防止触电。
E类设备内不得产生高出安全特低电压的电压。
手持电动工具没有0 类和OI 类产品,市售产品绝大多数都是E 类设备。
移动式电气设备大部分是I 类产品。
1 .
电气设备触电防护分类按照触电防护方式,电气设备分为以下五类。
(1) 0 类。
这种设备仅仅依靠基本绝缘来防止触电。
0 类设备的外壳可以用绝缘材料制成。
这时,外壳本身构成全部基本绝缘,或构成基本绝缘的一部分。
0 类设备的外壳也可以用金属材料制成。
这时,外壳与其内部带电部件之间由基本绝缘隔开。
0 类设备外壳上和内部的不带电导体上都没有接地端子。
。
类设备可以有E 类结构或E类结构的部件。
(2) 0 I 类。
这种设备也是依靠基本绝缘来防止触电的,也可以有H 类结构或E类结构的部件。
这种设备的金属外壳上装有接地(零)的端子,不提供带有保护芯线的电源线。
(3) I 类。
这种设备除依靠基本绝缘外,还有一个附加的安全措施。
I 类设备外壳上没有接地端子,但内部有接地端子。
自设备内部有接地端子引出的专用的保护芯线的带有保护插头的电源线。
I 类设备带有全部或部分金属外壳,所用电源开关为全极开关。
I 类设备也可以有E 类结构或皿类结构的部件。
· 123 · QQ · . ,·.
..’,- ..
. ~ 如安全生产技术基础( 4) I I 类。
这种设备具有双重绝缘和加强绝缘的结构。
H 类设备可以有皿类结构的部件。
( 5 )皿类。
这种设备依靠安全特低电压供电以防止触电。
E类设备内不得产生高出安全特低电压的电压。
手持电动工具没有0 类和OI 类产品,市售产品绝大多数都是E 类设备。
移动式电气设备大部分是I 类产品。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 126
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 行,本身容易损坏而使金属外壳带电,导致触电事故。
3 .
手持电动工具和移动式电气设备的安全使用(1) I I 类、皿类设备没有保护接地或保护接零的要求,I 类设备必须采取保护接地或保护接零措施。
( 2 )在有爆炸和火灾危险的环境中,除中性线外,应另设保护零线。
( 3 )单相设备的相线和中性线上都应该装有熔断器,并装有双极开关。
( 4 )移动式电气设备的保护线不应单独敷设,而应当与电源线有同样的防护措施,即采用带有保护芯线的橡皮套软线作为电源线。
( 5 )移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的保护线插孔和插头。
其结构应能保证插入时保护插头在导电插头之前接通,拔出时保护插头在导电插头之后拔出。
同时,其结构还应能保证保护插头与导电插头不得互相插错。
( 6 )一般场所,手持电动工具应采用H 类设备。
在潮湿或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用H 类或E类设备。
在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所,应使用E类设备;如果使用E类设备,则必须装设额定漏电动作电流不大于15 m A、动作时间不大于0 . 1 s 的漏电保护装置;而且,E类设备的安全隔离变压器、E 类设备的漏电保护装置以及E、E类设备的控制箱和电源连接器件等必须放在外部。
( 7 )鉴于不接地配电网中单相触电的危险性小于接地配电网中单相触电的危险性,在接地配电网中,可以装设一台隔离变压器,并由该隔离变压器给设备供电。
除上述几项措施外,操作时使用绝缘于套、绝缘鞋、绝缘垫等安全用具也是一种防止触电的安全措施。
(四)电气照明QQ249430426(微行,本身容易损坏而使金属外壳带电,导致触电事故。
3 .
手持电动工具和移动式电气设备的安全使用(1) I I 类、皿类设备没有保护接地或保护接零的要求,I 类设备必须采取保护接地或保护接零措施。
( 2 )在有爆炸和火灾危险的环境中,除中性线外,应另设保护零线。
( 3 )单相设备的相线和中性线上都应该装有熔断器,并装有双极开关。
( 4 )移动式电气设备的保护线不应单独敷设,而应当与电源线有同样的防护措施,即采用带有保护芯线的橡皮套软线作为电源线。
( 5 )移动式电气设备的电源插座和插销应有专用的保护线插孔和插头。
其结构应能保证插入时保护插头在导电插头之前接通,拔出时保护插头在导电插头之后拔出。
同时,其结构还应能保证保护插头与导电插头不得互相插错。
( 6 )一般场所,手持电动工具应采用H 类设备。
在潮湿或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用H 类或E类设备。
在锅炉内、金属容器内、管道内等狭窄的特别危险场所,应使用E类设备;如果使用E类设备,则必须装设额定漏电动作电流不大于15 m A、动作时间不大于0 . 1 s 的漏电保护装置;而且,E类设备的安全隔离变压器、E 类设备的漏电保护装置以及E、E类设备的控制箱和电源连接器件等必须放在外部。
( 7 )鉴于不接地配电网中单相触电的危险性小于接地配电网中单相触电的危险性,在接地配电网中,可以装设一台隔离变压器,并由该隔离变压器给设备供电。
除上述几项措施外,操作时使用绝缘于套、绝缘鞋、绝缘垫等安全用具也是一种防止触电的安全措施。
(四)电气照明QQ249430426(微

Front: 电气照明的光滑、分为热辐射光源、气体放电光源和半导体光源。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 127

Q: [...]。应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明。在爆炸危险环境、中毒危险环境、火灾危险性较大的环境、手术室之类一旦停电即关系到人身安危的环境、5 0 0人以上的公共环境、一旦停电使生产受到影响会造成大量废品的环境都应该有应急照明。
A: 按照明功能,电气照明分为正常照明、应急、照明、值班照明、警卫照明和障碍照明
Q: [...]。应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明。在爆炸危险环境、中毒危险环境、火灾危险性较大的环境、手术室之类一旦停电即关系到人身安危的环境、5 0 0人以上的公共环境、一旦停电使生产受到影响会造成大量废品的环境都应该有应急照明。
A: 按照明功能,电气照明分为正常照明、应急、照明、值班照明、警卫照明和障碍照明
MNLink: <2019版安全技术教材> - 127

Front: 一般照明的电源采用2 2 0V电压。在特别潮湿场所、高温场所、有导电灰尘的场所或有导电地面的场所,对于容易触及而又无防触电措施的固定式灯具,其安装高度不足2. 2 m时,应采用2 4V安全电压。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 127

Front: 建筑物照明电源线路的进户处,应装设带有保护装置的总开关。配电箱内单相照明线路的开关必须采用双极开关;照明器具的单极开关必须装在相线上。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 127

Front: 应急照明的电源,应区别于正常照明的电源。应急照明线路不能与动力线路或照明线路合用,而必须有自己的供电线路。应急照明应根据需要选择切换装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 127

Front: 白炽灯的功率不应超过1 0 0 0W
MNLink: <2019版安全技术教材> - 127

Front: 应当根据环境条件选用适当防护型式的照明装置。爆炸危险环境应选用防爆型灯具。在有腐蚀性气体或蒸气或特别潮湿的环境应选用防水型灯具。户外也应选用防水型灯具0多尘环境应选用防尘型灯具。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 127

Front: 库房内不应装设帆鸽灯、卤鸽灯、6 0W以上的白炽灯等高温灯具。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 127

Front: 灯具不带电,金属件、金属吊管和吊链应连接保护线;保护线应与中性线分开。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 127

Front: 热继电器的核心元件是热元件,利用电流的热效应实施保护作用。当热元件温度达到设定值时迅速动作,并通过控制触头断开主电路。有些热继电器在一次电路缺相时也能动作,起缺相保护作用。热继电器和热脱扣器的热容量较大,动作延时也较大,只宜用于过载保护,不能用于短路保护。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 129

Front: 熔断器是将易熔元件串联在线路上,遇到短路电流时迅速熔断来实施保护的保护电器。低熔点易熔元件由锦铅合金、锡铅合金、钵等材料制成;高熔点易熔元件由铜、银、铝制成。易熔元件刚刚不会熔断的电流称为临界电流。易熔元件的临界电流大于其额定电流。临界电流多为额定电流的1 . 3 ~ 1. 5倍。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 129

MNLink: <2019版安全技术教材> - 130
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 4 .
低压配电箱和配电柜低压配电箱和配电柜是低压成套电器。
配电箱和配电柜的安全要求如下:( 1 )箱柜用不可燃材料制作。
( 2 )除触电危险性小的生产场所和办公室外,不得采用开启式的配电板。
( 3 )触电危险性大或作业环境较差的场所,如铸造车间、锻造车间、热处理车间、锅炉房、木工房等,应安装封闭式箱柜。
( 4 )有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型箱柜。
( 5 )箱柜里各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐、安装牢固、操作方便,箱柜内应无积尘、积水和杂物。
( 6 )落地安装的箱柜底面应高出地面5 0~1 0 0mm,操作手柄中心高度一般为1 . 2 -1. 5 m,箱柜前方0 . 8 ~ 1. 2 m的范围内无障碍物。
( 7 )箱柜安装稳固,保护线连接可靠。
( 8 )箱柜外不得有裸带电体外露,装设在箱柜外表面或配电板上的电气元件必须有可靠的屏护。
( 9 )箱柜内各电气元件及线路应连接可靠、接触良好,不得有严重发热、烧损迹象。
( 1 0 )箱柜的门应完好,门锁应有专人保管。
QQ2494304 .
低压配电箱和配电柜低压配电箱和配电柜是低压成套电器。
配电箱和配电柜的安全要求如下:( 1 )箱柜用不可燃材料制作。
( 2 )除触电危险性小的生产场所和办公室外,不得采用开启式的配电板。
( 3 )触电危险性大或作业环境较差的场所,如铸造车间、锻造车间、热处理车间、锅炉房、木工房等,应安装封闭式箱柜。
( 4 )有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型箱柜。
( 5 )箱柜里各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐、安装牢固、操作方便,箱柜内应无积尘、积水和杂物。
( 6 )落地安装的箱柜底面应高出地面5 0~1 0 0mm,操作手柄中心高度一般为1 . 2 -1. 5 m,箱柜前方0 . 8 ~ 1. 2 m的范围内无障碍物。
( 7 )箱柜安装稳固,保护线连接可靠。
( 8 )箱柜外不得有裸带电体外露,装设在箱柜外表面或配电板上的电气元件必须有可靠的屏护。
( 9 )箱柜内各电气元件及线路应连接可靠、接触良好,不得有严重发热、烧损迹象。
( 1 0 )箱柜的门应完好,门锁应有专人保管。
QQ249430

从供电角度考虑,变、配电站应接近负荷中心,以降低有色金属的消耗和电能损耗;变、配电站进出线应方便等。从生产角度考虑,变、配电站不应妨碍生产和厂内运输;变、配电站本身设备的运输也应当方便。从安全角度考虑,变、配电站应避开易燃易爆场所;应设在企业的上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和纤维的场所;不应设在人员密集的场所。变、配电站的选址和建筑还应考虑到灭火、防蚀、防污、防水、防雨、防雪、防振以及防止小动物钻人的要求。
从供电角度考虑,变、配电站应接近负荷中心,以降低有色金属的消耗和电能损耗;变、配电站进出线应方便等。从生产角度考虑,变、配电站不应妨碍生产和厂内运输;变、配电站本身设备的运输也应当方便。从安全角度考虑,变、配电站应避开易燃易爆场所;应设在企业的上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和纤维的场所;不应设在人员密集的场所。变、配电站的选址和建筑还应考虑到灭火、防蚀、防污、防水、防雨、防雪、防振以及防止小动物钻人的要求。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 131

Front: 高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于二级;低压配电室耐火等级不应低于三级。油浸电力变压器室应为一级耐火建筑;对于不易取得钢材和水泥的地区,可以采用三级耐火等级的独立单层建筑。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 131

MNLink: <2019版安全技术教材> - 131
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 变、配电站各间隔的门应向外开启;门的两面都有配电装置时,门应能向两个方向开启。
门应为非燃烧或难燃烧材料制作的实体门。
长度超过7m的高压配电室和长度超过10 m的低压配电室至少应有两个门。
Q249变、配电站各间隔的门应向外开启;门的两面都有配电装置时,门应能向两个方向开启。
门应为非燃烧或难燃烧材料制作的实体门。
长度超过7m的高压配电室和长度超过10 m的低压配电室至少应有两个门。
Q249

MNLink: <2019版安全技术教材> - 131
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。
若两个出口之间的距离超过6 0m,还应增加出口。
QQ长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。
若两个出口之间的距离超过6 0m,还应增加出口。
QQ

Front: 10 k V变、配电站应装有电流速断保护、过电流保护、熔断器保护和防雷保护,1 0 kV 不接地系统应装有绝缘监视;1 0k V接地系统应装有零序电流保护。油浸式变压器应装有气体保护,干式变压器应装有温控保护等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 132

Front: 技术资料变、配电站应备有高压系统图、低压系统图、电缆布线图、二次回路接线图、设备使用说明书、出验记录、测量记录、检修记录、运行记录等技术资料及重要设备的技术档案。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 132

Front: 油浸式变压器不但火灾危险性较大,而且还有爆炸危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 133

Front: 干式变压器没有油箱和变压器袖,在很大程度上排除了火灾、爆炸隐患。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 133

MNLink: <2019版安全技术教材> - 133
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( a )泊浸自冷式( b )全密闭汕浸式( c )干式图2 -34 电力变压器)( a )泊浸自冷式( b )全密闭汕浸式( c )干式图2 -34 电力变压器)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 134
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( a )固定式柜( b )移开式柜图2 -35 高压开关柜 · ( c )环网柜( a )固定式柜( b )移开式柜图2 -35 高压开关柜 · ( c )环网柜

MNLink: <2019版安全技术教材> - 134
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
高压开关安全要点( 1 )整体完好、机构灵活、绝缘件元损伤并保持清洁、灭弧装置完善。
( 2 )安装牢固、间距合格、屏护完好、连接紧密、电气接触良好。
( 3 )运行时无异常声音、气昧、过热点。
( 4 )高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用,由断路器接通和分断电流,由隔离开关或隔离插头隔断电源。
( 5 )高压负荷开关必须串联有高压熔断器。
由熔断器切断短路电流。
负荷开关只用来操作负荷电流。
( 6 )正常情况下,跌开式熔断器只用来操作空载线路或空载变压器。
( 7 )隔离开关不具备操作负荷电流的能力。
切断电路时必须先拉开断路器,后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关,后合上断路器。
如果断路器两侧都有隔离开关,分断电路时拉开断路器后,应先拉开负荷侧隔离开关,后拉开电源侧隔离开关;接通电路时顺序相反。
为确保断路器与隔离开关之间的正确操作顺序,除严格执行操作制度外 ,1 0k V系统中常安装机械式或电磁式联锁装置。
( 8 )跌开式熔断器正确的操作顺序是拉闸时先拉开中相,再拉开下风侧边相,最后拉开上风侧边相;合闸时先合上上风侧边相,再合上下风侧边相,最后合上中相。
( 9 )高压开关喷出电弧方向不得有可燃物O QQ249430426(微信同号)2 .
高压开关安全要点( 1 )整体完好、机构灵活、绝缘件元损伤并保持清洁、灭弧装置完善。
( 2 )安装牢固、间距合格、屏护完好、连接紧密、电气接触良好。
( 3 )运行时无异常声音、气昧、过热点。
( 4 )高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用,由断路器接通和分断电流,由隔离开关或隔离插头隔断电源。
( 5 )高压负荷开关必须串联有高压熔断器。
由熔断器切断短路电流。
负荷开关只用来操作负荷电流。
( 6 )正常情况下,跌开式熔断器只用来操作空载线路或空载变压器。
( 7 )隔离开关不具备操作负荷电流的能力。
切断电路时必须先拉开断路器,后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关,后合上断路器。
如果断路器两侧都有隔离开关,分断电路时拉开断路器后,应先拉开负荷侧隔离开关,后拉开电源侧隔离开关;接通电路时顺序相反。
为确保断路器与隔离开关之间的正确操作顺序,除严格执行操作制度外 ,1 0k V系统中常安装机械式或电磁式联锁装置。
( 8 )跌开式熔断器正确的操作顺序是拉闸时先拉开中相,再拉开下风侧边相,最后拉开上风侧边相;合闸时先合上上风侧边相,再合上下风侧边相,最后合上中相。
( 9 )高压开关喷出电弧方向不得有可燃物O QQ249430426(微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 135
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 )高压开关柜的基本要求各种开关柜柜体应有足够的力学强度;柜体结构应具有防止事故扩大的设计;开关柜应装有必需的安全联锁装置;柜内各相导体之间及带电导体与接地导体之间均应保持规定的安全距离。
当通过额定电流时,柜内导体最高温度不得超过规定值。
高压开关柜应具备“五防”功能。
例如,开关柜的“五防”功能:( 1 )保证只有断路器处在断开位置时才能操作隔离开关,防止带负荷操作隔离开关。
( 2 )防止未拆除临时接地线之前或未拉开接地隔离开关之前合闸送电。
( 3 )防止未断开电源前挂临时接地线或合上接地隔离开关。
( 4 )防止断路器在合闸状态移动手车、防止断路器未处在工作位置或试验位置误合闸。
( 5 )保证断路器、隔离开关未断开前,开关柜的门不能打开,防止工作人员误入带电间隔。
以上功能都是由高压开关柜的联锁装置保证的。
联锁装置是用强制性的技术方法防止错误操作的自动化装置。
联锁装置可分为机械式联锁装置和电磁式联锁装置。
微信同号)2 )高压开关柜的基本要求各种开关柜柜体应有足够的力学强度;柜体结构应具有防止事故扩大的设计;开关柜应装有必需的安全联锁装置;柜内各相导体之间及带电导体与接地导体之间均应保持规定的安全距离。
当通过额定电流时,柜内导体最高温度不得超过规定值。
高压开关柜应具备“五防”功能。
例如,开关柜的“五防”功能:( 1 )保证只有断路器处在断开位置时才能操作隔离开关,防止带负荷操作隔离开关。
( 2 )防止未拆除临时接地线之前或未拉开接地隔离开关之前合闸送电。
( 3 )防止未断开电源前挂临时接地线或合上接地隔离开关。
( 4 )防止断路器在合闸状态移动手车、防止断路器未处在工作位置或试验位置误合闸。
( 5 )保证断路器、隔离开关未断开前,开关柜的门不能打开,防止工作人员误入带电间隔。
以上功能都是由高压开关柜的联锁装置保证的。
联锁装置是用强制性的技术方法防止错误操作的自动化装置。
联锁装置可分为机械式联锁装置和电磁式联锁装置。
微信同号)

Front: 高压开关柜使用
Back: 高压开关柜使用
)采用油断路器的开关柜应定期巡视油面是否在油标管的两条红线之间;采用真空断路器时,应注意其真空度。( 6 )油断路器未注足油前,不得快速分合操作
MNLink: <2019版安全技术教材> - 135

Front: 电气线路分为电力线路和控制线路。前者用来输送电能,后者用来输送信号。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 135

Front: 电力电缆主要由导电芯线、绝缘层和保护层组成。芯线分铜芯和铝芯两种。绝缘层分塑料绝缘、橡皮绝缘、浸渍纸绝缘等几种。保护层分内护层和外护层。内护层分铅包、铝包、聚氯乙烯护套、交联聚乙烯护套、橡胶套等多种。外护层包括黄麻衬垫、钢铠、防腐层等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 136

Q: [...]。
A: 常见的室内配线有金属管配线、硬塑料管配线、金属槽配线、塑料峭配线、护套线直敷配线、瓷绝缘配线等多种类型
Q: [...]。
A: 常见的室内配线有金属管配线、硬塑料管配线、金属槽配线、塑料峭配线、护套线直敷配线、瓷绝缘配线等多种类型
MNLink: <2019版安全技术教材> - 136

MNLink: <2019版安全技术教材> - 136
Other fields (not shown on cards):
Remarks: .
表2 -30 各种配线方式的特点和适用范围配线方式特点金属管配线机械防护性能好、封闭式配线金属槽配线防护式配线、机械防护性能好、机动性较好硕塑料管配线封闭式配线塑料槽配线防护式配线、机动性较好护套线直敷配线非防护式配线瓷绝缘配线非防护式配线、维修方便适用范围适用于爆炸危险环境、火灾危险环境、多尘环境、高温环境、建筑物顶棚内;不适用于特别潮湿的环境不适用于特别潮湿的环境、多尘环境适用于潮湿和特别潮湿的环境、有腐蚀性物质的环境、多尘环境;不适用于高温和易受机械损伤的环境不适用于在高温和l 易受机械损伤的环境适用于室内正常的环境和室外挑檐下方;不适用于建筑物顶棚内适用于正常的环境、高温环境备注水管(或煤气管)的防护性能较电线管好一一塑料管的氧指数应高于2 7 % 塑料管的氧指数应高于2 7 % QQ2494304.
表2 -30 各种配线方式的特点和适用范围配线方式特点金属管配线机械防护性能好、封闭式配线金属槽配线防护式配线、机械防护性能好、机动性较好硕塑料管配线封闭式配线塑料槽配线防护式配线、机动性较好护套线直敷配线非防护式配线瓷绝缘配线非防护式配线、维修方便适用范围适用于爆炸危险环境、火灾危险环境、多尘环境、高温环境、建筑物顶棚内;不适用于特别潮湿的环境不适用于特别潮湿的环境、多尘环境适用于潮湿和特别潮湿的环境、有腐蚀性物质的环境、多尘环境;不适用于高温和易受机械损伤的环境不适用于在高温和l 易受机械损伤的环境适用于室内正常的环境和室外挑檐下方;不适用于建筑物顶棚内适用于正常的环境、高温环境备注水管(或煤气管)的防护性能较电线管好一一塑料管的氧指数应高于2 7 % 塑料管的氧指数应高于2 7 % QQ2494304

Front: 导体的导电能力应满足发热、电压损失和短路电流等三方面的要求。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 136

Front: 在设计规定的短路电流的冲击下,线路应保持热稳定和动稳定。此外,在T N系统中,如果线路导线太细.则单相短路电流可能不能推动短路保护动作。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 137

Front: 运行中低压电力线路的绝缘电阻一般不得低于每伏工作电压1 0 0 00,新安装和大修后的低压电力线路一般不得低于0 . 5M i l
MNLink: <2019版安全技术教材> - 137

Front: 导线连接必须紧密。原则上导线连接处的力学强度不得低于原导线力学强度的8 0 % ;绝缘强度不得低于原导线的绝缘强度;接头部位电阻不得大于原导线电阻的1 .2倍。铜导线与铝导线之间的连接应尽量采用铜-铝过渡接头,特别是在潮温环境,或在户外,或遇大截面导线,必须采用铜-铝过渡接头。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 137

Front: 指针式兆欧表俗称摇表,主要由作为电掘的手摇发电机和作为测量机构的磁电系比率计组成。手摇发电机输出较高电压直流电源,施加到被测绝缘电阻上,运用欧姆定律进行测量。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 138

Front: 数字式兆欧表由脉冲宽带调制器、升压变压器、倍压整流器等将电池电压转换为直流高电压加到被测绝缘电阻上,由运算放大器、反相器、双积分模数转换器处理数据,由液晶显示器或发光二极管显示测量结果。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 138

MNLink: <2019版安全技术教材> - 138
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 兆欧表有E(接地端)、L(线路端)、G(屏蔽端)三个端子。
一般测量只用到E端和L端 。
E端接外壳或接地、L接被测导体。
G端是消除表面电流影响测量准确性的专用端子。
测量电缆的绝缘电阻须将G端连接到被测缆芯的绝缘层上。
测量电缆绝缘电阻的接线如图2- 3 7所示。
QQ2494兆欧表有E(接地端)、L(线路端)、G(屏蔽端)三个端子。
一般测量只用到E端和L端 。
E端接外壳或接地、L接被测导体。
G端是消除表面电流影响测量准确性的专用端子。
测量电缆的绝缘电阻须将G端连接到被测缆芯的绝缘层上。
测量电缆绝缘电阻的接线如图2- 3 7所示。
QQ2494

MNLink: <2019版安全技术教材> - 138
Other fields (not shown on cards):
Remarks: " 1 : i . 赂环图2- 3 7电缆绝缘电阻测量" 1 : i . 赂环图2- 3 7电缆绝缘电阻测量

MNLink: <2019版安全技术教材> - 138
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 线路或设备应采用较低电压的兆欧表。
使用兆欧表测量绝缘电阻时,应当注意下列事项:( 1 )被测设备必须停电。
对于有较大电容的设备,停电后还必须充分放电。
( 2 )测量连接导线不得采用双股绝缘线,而应采用绝缘良好单股线分开连接,以免双股线绝缘不良带来测量误差。
· 136 · 第二章电气安全技术〈( 3 )使用指针式兆欧表摇把的转速应由慢至快,转速应稳定,不要时快[|才慢O一般在转速1 2 0 r/n 慢,逐渐停止下来。
( 4 )使用指针式兆欧表测量过程中,如果指针指向“0 ”位,表明被测绝缘已经失效。
应立即停止转动摇把,防止烧坏兆欧表。
( 5 )对于有较大电容的线路和设备,测量终了也应进行放电。
( 6 )测量应尽可能在设备刚停止运转时进行,以使测量结果符合运转时的实际温度。
线路或设备应采用较低电压的兆欧表。
使用兆欧表测量绝缘电阻时,应当注意下列事项:( 1 )被测设备必须停电。
对于有较大电容的设备,停电后还必须充分放电。
( 2 )测量连接导线不得采用双股绝缘线,而应采用绝缘良好单股线分开连接,以免双股线绝缘不良带来测量误差。
· 136 · 第二章电气安全技术〈( 3 )使用指针式兆欧表摇把的转速应由慢至快,转速应稳定,不要时快[|才慢O一般在转速1 2 0 r/n 慢,逐渐停止下来。
( 4 )使用指针式兆欧表测量过程中,如果指针指向“0 ”位,表明被测绝缘已经失效。
应立即停止转动摇把,防止烧坏兆欧表。
( 5 )对于有较大电容的线路和设备,测量终了也应进行放电。
( 6 )测量应尽可能在设备刚停止运转时进行,以使测量结果符合运转时的实际温度。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 139
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (功机械式( b )数字式图2 -38 接地电阻测量仪QQ249430426((功机械式( b )数字式图2 -38 接地电阻测量仪QQ249430426(

Front: 指针式接地电阻测量仪俗称接地摇表,主要由于摇交流发电机和电位差计式测量机构组成。数字式接地电阻测量仪采用中大规模集成电路,应用D C / A C等转换技术进行测量和显示。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 139

MNLink: <2019版安全技术教材> - 140
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 接地电阻测量仪LIE p 电压极电流极图2 -39 接地电阻测量仪接线微信同号)接地电阻测量仪LIE p 电压极电流极图2 -39 接地电阻测量仪接线微信同号)

Front: 如被测接地电阻很小,且接线很长,接线电阻可能带来较大的误差。为消除这一误差,应将仪器上的C 2、P 2 端子拆开,分别接向被测接地体。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 140

MNLink: <2019版安全技术教材> - 140
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
接地电阻测量仪使用( 1 )正确选定测量电极的位置。
如测量电极位置选择不当,会产生很大的测量误差,而且土壤电阻率越高,测量误差越大。
令电流极与被测接地体之间的距离为乱,电压极与被测接地体之间的距离为S p a为了得到比较准确的测量结果,对于占地面积较大的网络接地体,可取S c 为接地网对角线长度的2~3 倍,取S p =0. 5~0 . 6 S c ;对于小型复合接地体,可取S c =80 m, Sp =20 m;对于占地面积不大的简单接地体,可取S c = 4 0 m ,Sr= 20 m0 ( 2 )尽可能将被测接地与电力网分开。
这样既有利于测量的安全,也有利于消除杂散电流引起的误差,还能防止将测量电压反馈到与被测接地体连接的其他导体上引起事故。
( 3 )测量电极间的连线应避免与邻近的高压架空线路平行,以防止感应电压的危险。
( 4 )雷雨天气不得测量防雷接地装置的接地电阻。
( 5 )使用机械式接地电阻测量仪测量时,摇把的转速应由慢至快,至1 2 0r / m i n 左右时调节电位器,边调边摇;至指针稳定指在中心刻线位置停止调节,再逐渐减速,停止摇动。
然后将刻度盘指示值乘以倍率得到被测接地电阻值,并记录。
QQ249430422 .
接地电阻测量仪使用( 1 )正确选定测量电极的位置。
如测量电极位置选择不当,会产生很大的测量误差,而且土壤电阻率越高,测量误差越大。
令电流极与被测接地体之间的距离为乱,电压极与被测接地体之间的距离为S p a为了得到比较准确的测量结果,对于占地面积较大的网络接地体,可取S c 为接地网对角线长度的2~3 倍,取S p =0. 5~0 . 6 S c ;对于小型复合接地体,可取S c =80 m, Sp =20 m;对于占地面积不大的简单接地体,可取S c = 4 0 m ,Sr= 20 m0 ( 2 )尽可能将被测接地与电力网分开。
这样既有利于测量的安全,也有利于消除杂散电流引起的误差,还能防止将测量电压反馈到与被测接地体连接的其他导体上引起事故。
( 3 )测量电极间的连线应避免与邻近的高压架空线路平行,以防止感应电压的危险。
( 4 )雷雨天气不得测量防雷接地装置的接地电阻。
( 5 )使用机械式接地电阻测量仪测量时,摇把的转速应由慢至快,至1 2 0r / m i n 左右时调节电位器,边调边摇;至指针稳定指在中心刻线位置停止调节,再逐渐减速,停止摇动。
然后将刻度盘指示值乘以倍率得到被测接地电阻值,并记录。
QQ24943042

Front: 谐波是频率为基波(5 0H z )整数倍的正弦波。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 140

Front: 谐波的产生必然影响电能质量。谐波的出现可能引起谐振,会增加变压器、电动机、电容器、电缆等设备发热,会在中性线上产生很大的电流,还会影响电子设备正常工作,会产生电磁干扰,甚至危及系统的稳定等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 141

MNLink: <2019版安全技术教材> - 141
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
谐波测试与监测钳形谐波测试仪如图2- 4 0所示。
测试仪能测量谐波电压、电流的流峰值和真有效值,还能测量有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率。
配置外设装置后,测试仪可实现监测、打印等功能。
图2 - 4 0钳形谐波测试仪图2 -41 谐波分析仪谐波分析仪如图2- 4 1所示。
这种仪器可同时测量各相谐疵,可实时显示波形,并能完成相关计算,把结果以波形、图表的形式显示出来。
430426(微信同号)2 .
谐波测试与监测钳形谐波测试仪如图2- 4 0所示。
测试仪能测量谐波电压、电流的流峰值和真有效值,还能测量有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率。
配置外设装置后,测试仪可实现监测、打印等功能。
图2 - 4 0钳形谐波测试仪图2 -41 谐波分析仪谐波分析仪如图2- 4 1所示。
这种仪器可同时测量各相谐疵,可实时显示波形,并能完成相关计算,把结果以波形、图表的形式显示出来。
430426(微信同号)

Front: 不同类型的可燃气体检测仪由传感器(探测器)、测量电路和显示单元组成。检测浓度用百万分比p p m表示。为了安全,当可燃气体浓度达到其爆炸下限(LEL) 的2 0 %时应警报。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 142

Front: 半导体型传感器用半导体材料制成探测元件,利用N型半导体获得电子后电阻减小,P 型半导体获得电子后电阻增大的特征进行检测。半导体气敏传感器具有灵敏度高、响应快、简单等特点,可用于天然气、煤气、氢气、烧类气体、烯类气体、汽油、煤油、乙快、氨气、酒精、烟雾等的检测和报警。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 142

Front: 催化燃烧型传感器属于热电阻传感器。这种传感器一般用铅丝作为载体催化元件。被测气体经小气泵吸入探头,在探头里的钳丝表面发生无焰燃烧,使铅丝温度升高。随着可燃气体成分、被度的不同,无焰燃烧产生的热量也不同,铀丝温度发生变化,电阻率随之发生变化。利用桥式测量电路测量铅丝的电阻,经过放大、比较和运算,再经转换后发出声、光信号,显示可燃气体的含量。幸自丝的特点是精度高、稳定性好、选择性好、性能可靠。也有的检测仪是让被测气体经扩散进入探头,其成本较低,但容易受环境条件的影响。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 142

Front: 《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 5 0 0 5 8 )第3 . 1. 3 条规定:“对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点应设置自动测量仪器装置,当气体或蒸气浓度接近爆炸下限值的5 0 %时,应能可靠地发出信号或切断电隙。”
MNLink: <2019版安全技术教材> - 142

Front: 建筑设计防火规范》(G B5 0 0 1 6 )第8 . 4 .3 条规定:“建筑物内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 142

Front: 《石油化工企业设计防火规范》(GB 5 0 1 6 0 )第5 . 1. 3 条规定:“在使用或产生甲类气体或甲、乙A 类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内,应按区域控制和重点控制相结合的原则,装设可燃气体报警系统。”《危险场所电气防爆安全规范》(AQ 3 0 0 9 )第7 . 1 . 3 . 1 . 2条规定:“应指定化验分析人员经常检测设备周围爆炸性?昆合物的浓度。”等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 142

Front: 可燃气体检测探要求
Back: 可燃气体检测探要求
探头所接电线应采用三芯屏蔽电缆,芯线截面不应小于1m m 2,屏蔽层应接地;电线安装应符合所在场所电力线路的安装要求。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 143

Front: 可燃气探头1
Back: 可燃气探头1
应尽量接近阀门、管道接头等较容易泄漏处安装探头,与阀门、管道接头等之间的距离不宜超过1m
MNLink: <2019版安全技术教材> - 142

Front: 可燃气探头2
Back: 可燃气探头2
)可燃气体比空气轻时,探头应安装在设备上方;离屋顶距离视建筑特征、建筑物内设备安装等因素确定,通常lm左右。( 5 )可燃气体比空气重时,探头应安装在设备下方;离地面高度不应太大,通常不超过1 . 5 ~ 2 mo
MNLink: <2019版安全技术教材> - 142

Q: ,[...]。
A: 特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆
Q: ,[...]。
A: 特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆
MNLink: <2019版安全技术教材> - 144

Q: 特种设备依据其主要工作特点,[...]。
A: 分为承压类特种设备和机电类特种设备
Q: 特种设备依据其主要工作特点,[...]。
A: 分为承压类特种设备和机电类特种设备
MNLink: <2019版安全技术教材> - 144

Front: 承压类特种设备是指承载一定压力的密闭设备或管状设备,包括锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 144

锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并通过对外输出介质的形式提供热能的设备,其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于3 0L ,且额定蒸汽压力大于或者等于0 . 1 MPa (表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0 . 1 MPa (表压),且额定功率大于或者等于0 . 1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于0 . 1MW的有机热载体锅炉。
锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并通过对外输出介质的形式提供热能的设备,其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于3 0L ,且额定蒸汽压力大于或者等于0 . 1 MPa (表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0 . 1 MPa (表压),且额定功率大于或者等于0 . 1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于0 . 1MW的有机热载体锅炉。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 144

压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0 . I MPa (表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于3 0L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于1 5 0m m的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0 . 2 MPa (表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1 . 0 MPa · L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于6 0℃液体的气瓶;氧舱。
压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0 . I MPa (表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于3 0L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于1 5 0m m的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0 . 2 MPa (表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1 . 0 MPa · L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于6 0℃液体的气瓶;氧舱。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 144

Q: [...],其范围规定为[...]),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,[...]。公称直径小于1 5 0mm ,且其最高工作压力小于1 . 6 MPa (表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和I 设备本体所属管道除外。
A: 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备; 最高工作压力大于或者等于0 . 1 MPa (表压; 且公称直径大于或者等于5 0m m的管道
Q: [...],其范围规定为[...]),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,[...]。公称直径小于1 5 0mm ,且其最高工作压力小于1 . 6 MPa (表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和I 设备本体所属管道除外。
A: 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备; 最高工作压力大于或者等于0 . 1 MPa (表压; 且公称直径大于或者等于5 0m m的管道
MNLink: <2019版安全技术教材> - 144

Front: 机电类特种设备是指必须由电力牵引或驱动的设备,包括电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 144

Q: )电梯,[...],包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。
A: 是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备
Q: )电梯,[...],包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。
A: 是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备
MNLink: <2019版安全技术教材> - 144

Q: [...],其范围规定为额定起重量大于或者等于0 . 5t的升降机;额定起重量大于或者等于3t (或额定起重力矩大于或者等于4 0t • m的塔式起重机,或生产率大于或者等于3 0 0t / h的装卸桥),且提升高度大于或者等于2m的起重机;层数大于或者等于2 层的机械式停车设备。
A: 起重机械,是指用于垂直升降或者垂直升降井水平移动重物的机电设备
Q: [...],其范围规定为额定起重量大于或者等于0 . 5t的升降机;额定起重量大于或者等于3t (或额定起重力矩大于或者等于4 0t • m的塔式起重机,或生产率大于或者等于3 0 0t / h的装卸桥),且提升高度大于或者等于2m的起重机;层数大于或者等于2 层的机械式停车设备。
A: 起重机械,是指用于垂直升降或者垂直升降井水平移动重物的机电设备
MNLink: <2019版安全技术教材> - 145

Q: [...],包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。
A: 客运索道,是指动力驱动,利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备
Q: [...],包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。
A: 客运索道,是指动力驱动,利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备
MNLink: <2019版安全技术教材> - 145

Q: 大型游乐设施,[...],其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m /s ,或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。
A: 是指用于经营目的,承载乘客游乐的设施
Q: 大型游乐设施,[...],其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m /s ,或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。
A: 是指用于经营目的,承载乘客游乐的设施
MNLink: <2019版安全技术教材> - 145

Q: [...]。
A: 场(厂)内专用机动车辆,是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆
Q: [...]。
A: 场(厂)内专用机动车辆,是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆
MNLink: <2019版安全技术教材> - 145

Front: 锅炉产生热水或蒸汽需要以下3个过程:( 1 )燃料的燃烧过程:燃料在炉膛内燃烧放出热量的过程。( 2 )传热过程:燃料燃烧后产生的热量,通过受热面传递给锅内的水或蒸汽的过程。( 3 )水的加热、汽化过程:锅内的水吸收热量转变成具有一定温度和压力的热水或蒸汽的过程。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 146

Front: 锅炉的工作过程是通过两个工作系统来实现的:一个系统是介质系统,在蒸汽锅炉中称为汽水系统,另一个系统是燃烧系统。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 146

Front: 锅炉工作特性
Back: 锅炉工作特性
工作特性( 1 )爆炸危险性。锅炉在使用中容器或管路破裂、超压、严重缺水等均可能导致爆炸。( 2 )易于损坏性。锅炉由于长期运行在高温高压的恶劣工况下,因而经常受到局部损坏,如不能及时发现处理,会进一步导致重要部件和整个系统的全面受损。( 3 )应用的广泛性。由于锅炉为整个社会生产提供了能源和动力,因而其应用范围极其广泛。( 4 )连续运行性。锅炉一旦投用,一般要求连续运行,而不能任意停车,否则会影响一条生产线、一个厂甚至一个地区的生活和生产,其间接经济损失巨大,有时还会造成恶劣后果。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 146

Front: 锅炉分类
Back: 锅炉分类
1 )按用途分为电站锅炉、工业锅炉。用锅炉产生的蒸汽带动汽轮机发电用的锅炉称为电站锅炉。产生的蒸汽或热水主要用于工业生产或民用的锅炉称为士. 2 l l t . t - / 功 炉o( 2 )按锅炉产生的蒸汽压力分为超|临界压力锅炉、亚临界月二 力锅炉、超高压锅炉、高压锅炉、中压锅炉、低压锅炉。1出口蒸汽压力超过水蒸气的临界压力(22. I M P a )的锅炉为超临界压力锅炉。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 146

Front: ( 3 )按锅炉的蒸发量分为大型、中型、小型锅炉。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 147

Front: 按载热介质分为蒸汽锅炉、热水锅炉和有机热载体锅炉。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 147

Front: 按燃料种类分为燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、余热锅炉、废料锅炉等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 147

Front: 按燃烧方式分为层燃炉、室燃炉、旋风炉和流化床燃烧锅炉。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 147

Q: [...]。它被广泛用于石油、化工、能源、冶金、机械、轻纺、医药、国防等工业领域。
A: 压力容器,二般泛指在工业生产中盛装用于完成反应、传质、传热、分离和储存等生产工艺过程的气体或液体,并能承载一定压力的密闭设备
Q: [...]。它被广泛用于石油、化工、能源、冶金、机械、轻纺、医药、国防等工业领域。
A: 压力容器,二般泛指在工业生产中盛装用于完成反应、传质、传热、分离和储存等生产工艺过程的气体或液体,并能承载一定压力的密闭设备
MNLink: <2019版安全技术教材> - 147

Front: 压力容器一般由筒体(又称壳体)、封头(又称端盖)、法兰、密封元件、开孔与接管(人孔、于孔、视镜孔、物料进出口接管)、附件(液位计、流量计、测温管、安全阀等)和支座等所组成。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 148

Q: [...]。
A: 压力容器的主要工艺参数为压力、温度、介质。此外,容积、直径、壁厚也是重要的特性指标
Q: [...]。
A: 压力容器的主要工艺参数为压力、温度、介质。此外,容积、直径、壁厚也是重要的特性指标
MNLink: <2019版安全技术教材> - 148

Q: 压力容器的压力可以来自两个方面,[...]。( 1 )[...],多指在正常操作情况下,容器顶部可能出现的最高压力。( 2 )[...],系指在相应设计温度下用以确定容器壳体厚度及其元件尺寸的压力,即标注在容器铭牌上的设计压力。压力容器的设计压力值不得低于最高工作压力。
A: 一是在容器外产生(增大)的,二是在容器内产生(增大)的; 最高工作压力; 设计压力
Q: 压力容器的压力可以来自两个方面,[...]。( 1 )[...],多指在正常操作情况下,容器顶部可能出现的最高压力。( 2 )[...],系指在相应设计温度下用以确定容器壳体厚度及其元件尺寸的压力,即标注在容器铭牌上的设计压力。压力容器的设计压力值不得低于最高工作压力。
A: 一是在容器外产生(增大)的,二是在容器内产生(增大)的; 最高工作压力; 设计压力
MNLink: <2019版安全技术教材> - 148

Front: 1 )设计温度,系指容器在正常工作情况下,设定的元件的金属温度。设计温度与设计压力一起作为设计载荷条件。当壳壁或元件金属的温度低于-2 0℃,按最低温度确定设计温度;除此之外,设计温度一律按最高温度选取。( 2 )试验温度,指的是压力试验时,壳体的金属温度。( 3 )实际工作温度,是相对设计温度而言的一个参数,是容器在实际工作情况下,元件的金属温度。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 148

MNLink: <2019版安全技术教材> - 149
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 . 按压力等级划分按承压方式分类,压力容器可以分为内压容器和外压容器,内压容器按设计压力( p)可以划分为低压、中压、高压和超高压4个压力等级:( 1 )低压容器,0 . 1 M P a运p< 1. 6 MPa0 ( 2 )中压容器,1 . 6 M P a= : : 三 p< 10. 0 M P a。 ( 3 )高压容器,1 0 . 0 M P a= : : 三 p< 100. 0 M P a。 ( 4 )超高压容器,p~ 100. 0 MPa0 外压容器中,当容器的内压力小于一个绝对大气压(约0 . 1 M P a )时,又称为真空容器。信同号)1 . 按压力等级划分按承压方式分类,压力容器可以分为内压容器和外压容器,内压容器按设计压力( p)可以划分为低压、中压、高压和超高压4个压力等级:( 1 )低压容器,0 . 1 M P a运p< 1. 6 MPa0 ( 2 )中压容器,1 . 6 M P a= : : 三 p< 10. 0 M P a。 ( 3 )高压容器,1 0 . 0 M P a= : : 三 p< 100. 0 M P a。 ( 4 )超高压容器,p~ 100. 0 MPa0 外压容器中,当容器的内压力小于一个绝对大气压(约0 . 1 M P a )时,又称为真空容器。信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 149
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 4 .
按制造许可划分国家市场监督管理总局颁布的《特种设备生产单位许可目录》中,以制造难度、结构特点、设备能力、工艺水平、人员条件等为基础,将压力容器划分为A、B、C、D共4 个许可级别。
( 1 )制造许可A级:大型高压容器(A l ),其他高压容器(A 2 ),球罐(A 3 ),非金属压力容器(A 4 ),氧舱(A S ),超高压容器(A 6) 。
· 147 · 安全生产技术基础( 2 )制造许可B级:无缝气瓶(B l ),焊接气瓶(B 2 ),特种气瓶[纤维缠绕气瓶( B 3 )、低温绝热气瓶(B 4 )、内装填料气瓶(B 5) ] 。
( 3 )制造许可C级:铁路罐车(C l ),汽车罐车、罐式集装箱(C 2 ),长管拖车、管束式集装箱(C 3) 。
( 4 )制造许可D级:中、低压容器。
> . 一· .
..
. .
·.
.· ‘" t ~ 」‘.
’飞「= ” ... -.
’, 4 .
按制造许可划分国家市场监督管理总局颁布的《特种设备生产单位许可目录》中,以制造难度、结构特点、设备能力、工艺水平、人员条件等为基础,将压力容器划分为A、B、C、D共4 个许可级别。
( 1 )制造许可A级:大型高压容器(A l ),其他高压容器(A 2 ),球罐(A 3 ),非金属压力容器(A 4 ),氧舱(A S ),超高压容器(A 6) 。
· 147 · 安全生产技术基础( 2 )制造许可B级:无缝气瓶(B l ),焊接气瓶(B 2 ),特种气瓶[纤维缠绕气瓶( B 3 )、低温绝热气瓶(B 4 )、内装填料气瓶(B 5) ] 。
( 3 )制造许可C级:铁路罐车(C l ),汽车罐车、罐式集装箱(C 2 ),长管拖车、管束式集装箱(C 3) 。
( 4 )制造许可D级:中、低压容器。
> . 一· .
..
. .
·.
.· ‘" t ~ 」‘.
’飞「= ” ... -.
’,

Front: 压力管道是指在生产和生活中用于输送流体介质,并能承载一定压力的密闭管状设备
MNLink: <2019版安全技术教材> - 150

Front: 压力管道安全装置
Q: [...]、[...]。
A: 安全保护装置包括紧急切断装置(紧急切断阅等)、安全泄压装置(安全阀、爆破片等)、测漏装置、测温测压装置(温度计、压力表等)、静电接地装置、阻火器; 液位计和泄漏气体安全报警装置
MNLink: <2019版安全技术教材> - 152

Front: 压力管道压力划分
Q: [...]) 。
A: 按介质压力划分第三章特种设备安全技术《通常分为超高压管道(> 42 M P a )、高压管道( 1 0~4 2M P a )、中压管道(1. 6 ~ 10 M P a )、低压管道(< 1. 6 M P a
MNLink: <2019版安全技术教材> - 153

Front: 压力管道温度分类
Q: [...]
A: 按介质温度划分一般可分为高温管道(>2 0 0℃)、常温管道(- 2 9~2 0 0℃)、低温管道(<-2 9℃ )0
MNLink: <2019版安全技术教材> - 153

Front: 接管道用途划分可分为长输油气管道、城镇燃气管道、热力管道、工业管道(包括工艺管道、公用工程管道)、动力管道、制冷管道。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 153

Q: 为满足安全监督管理的需要,将压力管道分为[...](G A类)、[...](GB 类)、[...](G C类)共三类。相关安全技术规范对各类压力管道给出了定义,并进一步进行了分级。
A: 长输管道; 公用管道; 工业管道
Q: 为满足安全监督管理的需要,将压力管道分为[...](G A类)、[...](GB 类)、[...](G C类)共三类。相关安全技术规范对各类压力管道给出了定义,并进一步进行了分级。
A: 长输管道; 公用管道; 工业管道
MNLink: <2019版安全技术教材> - 153

MNLink: <2019版安全技术教材> - 153
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 1 )符合下列条件之一的长输管道为G A l级 :1输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4 . 0 M P a的长输管道。
2输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于6 . 4 M P a ,并且输送距离(指产地、储存地、用户间的用于输送商品介质管道的长度)大于或者等于2 0 0k m的长输管道。
(2) G A l级以外的长输管道为G A 2级。
Q2494304( 1 )符合下列条件之一的长输管道为G A l级 :1输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4 . 0 M P a的长输管道。
2输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于6 . 4 M P a ,并且输送距离(指产地、储存地、用户间的用于输送商品介质管道的长度)大于或者等于2 0 0k m的长输管道。
(2) G A l级以外的长输管道为G A 2级。
Q2494304

MNLink: <2019版安全技术教材> - 153
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 )公用管道(G B类)公用管道(G B类)是指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的燃气管道和热力管道,划分为G B l级和G B 2级。
(1) G B l级:城镇燃气管道。
(2) G B 2级:城镇热力管道。
QQ2 )公用管道(G B类)公用管道(G B类)是指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的燃气管道和热力管道,划分为G B l级和G B 2级。
(1) G B l级:城镇燃气管道。
(2) G B 2级:城镇热力管道。
QQ

MNLink: <2019版安全技术教材> - 153
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 1 )符合下列条件之一的工业管道为G C l级 :1输送《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ 2 3 0 )中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质的管道。
2输送《石油化工企业设计防火规范》(GB 5 0 1 6 0 )及《建筑设计防火规范》( GB 5 0 0 1 6 )中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化炬),并且设计压力大于或者等于4 . 0 M P a的管道。
• 151 · 知安全生产技术基础3输送流体介质并且设计压力大于或者等于1 0 . 0 M P a ,或者设计压力大于或者等于4. 0 M P a并且设计温度大于或者等于4 0 0℃的管道。
( 1 )符合下列条件之一的工业管道为G C l级 :1输送《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ 2 3 0 )中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质的管道。
2输送《石油化工企业设计防火规范》(GB 5 0 1 6 0 )及《建筑设计防火规范》( GB 5 0 0 1 6 )中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化炬),并且设计压力大于或者等于4 . 0 M P a的管道。
• 151 · 知安全生产技术基础3输送流体介质并且设计压力大于或者等于1 0 . 0 M P a ,或者设计压力大于或者等于4. 0 M P a并且设计温度大于或者等于4 0 0℃的管道。

Front: ( 2 )除G C 3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度小于G C l级管道的工业管道为G C 2级。(
3 )输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0 M P a ,并且设计温度大于-2 0℃但小于1 8 5 ℃的工业管道为G C 3级。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 154

Q: [...],其桥架梁通过运行装置直接支承在轨道上的起重机。其使用广泛的有单主梁或双主梁桥式起重机,它的主梁和两个端梁组成桥架,整个起重机直接运行在建筑物高架结构的轨道上。最简单的是梁式起重机,采用电动葫芦在工字钢梁或其他简单梁上运行。
A: 桥式起重机
Q: [...],其桥架梁通过运行装置直接支承在轨道上的起重机。其使用广泛的有单主梁或双主梁桥式起重机,它的主梁和两个端梁组成桥架,整个起重机直接运行在建筑物高架结构的轨道上。最简单的是梁式起重机,采用电动葫芦在工字钢梁或其他简单梁上运行。
A: 桥式起重机
MNLink: <2019版安全技术教材> - 154

Q: [...],[...]。[...]。门式起重机有时制造成单支腿的半门式起重机。
A: 门式起重机; 桥架梁通过支腿支承在轨道上的起重机,又被称为带腿的桥式起重机; 其主梁通过支撑在地面轨道上的两个刚性支腿或刚性-柔性支腿,形成一个可横跨铁路轨道或货场的门架,夕|、伸到支腿外侧的主梁悬臂部分可扩大作业面积
Q: [...],[...]。[...]。门式起重机有时制造成单支腿的半门式起重机。
A: 门式起重机; 桥架梁通过支腿支承在轨道上的起重机,又被称为带腿的桥式起重机; 其主梁通过支撑在地面轨道上的两个刚性支腿或刚性-柔性支腿,形成一个可横跨铁路轨道或货场的门架,夕|、伸到支腿外侧的主梁悬臂部分可扩大作业面积
MNLink: <2019版安全技术教材> - 154

Front: 塔式起重机,臂架安装在垂直塔身顶部的回转式臂架型起重机
MNLink: <2019版安全技术教材> - 154

Front: 流动式起重机,可以配置立柱(塔柱),能带载或不带载情况下沿元轨道路面行驶,且依靠自重保持稳定的臂架型起重机。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 155

Front: 主
MNLink: <2019版安全技术教材> - 154

Front: 桥式起重机
MNLink: <2019版安全技术教材> - 154

Front: 门式起重机
MNLink: <2019版安全技术教材> - 154

Q: .[...]以固定在[...]。它适用于跨度大、地形复杂的货场飞水库或工地作业。由于跨度大,固定在两个塔架顶部的缆索取代了桥形主梁。悬挂在起主小车上的取物装置被牵引索高速牵引,沿承载索往返运行,两塔架分别在相距较远的两岸轨道上,可以低速运行。
A: 缆索起重机; 支架顶部的承载索作为承载件的起重机
Q: .[...]以固定在[...]。它适用于跨度大、地形复杂的货场飞水库或工地作业。由于跨度大,固定在两个塔架顶部的缆索取代了桥形主梁。悬挂在起主小车上的取物装置被牵引索高速牵引,沿承载索往返运行,两塔架分别在相距较远的两岸轨道上,可以低速运行。
A: 缆索起重机; 支架顶部的承载索作为承载件的起重机
MNLink: <2019版安全技术教材> - 155

MNLink: <2019版安全技术教材> - 155
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5 .
门座式起重机门座式起重机,安装在门座上,下方可通过铁路或公路车辆的移动式回转起重机。
它是回转臂架安装在门形座架上的起重机,沿地面轨道运行的门座架下可通过铁路车辆或其他车辆,多用于港口装卸作业,或造船厂进行船体与设备装配。
号)5 .
门座式起重机门座式起重机,安装在门座上,下方可通过铁路或公路车辆的移动式回转起重机。
它是回转臂架安装在门形座架上的起重机,沿地面轨道运行的门座架下可通过铁路车辆或其他车辆,多用于港口装卸作业,或造船厂进行船体与设备装配。
号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 155
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 8 .
梳杆式起重机榄杆式起重机,其臂架伎接在上下两端均有支承的垂直梳杆下部的回转起重机。
一类简易的、移动不方便且需拉设较多缆风绳保持稳定的起重和安装用起重机。
它制作简单、94308 .
梳杆式起重机榄杆式起重机,其臂架伎接在上下两端均有支承的垂直梳杆下部的回转起重机。
一类简易的、移动不方便且需拉设较多缆风绳保持稳定的起重和安装用起重机。
它制作简单、9430

MNLink: <2019版安全技术教材> - 156
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (三)场(厂)内专用机动车辆分类( 1 )机动工业车辆,指叉车,是指通过门架和货叉将载荷起升到一定高度进行堆垛作业的自行式车辆,包括平衡重式叉车、前移式叉车、侧面是叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车、三向堆垛车。
( 2 )非公路用旅游观光车辆,包括观光车和列车观光。
观光车是指具有4 个以上(含4个)车轮的非轨道无架线的非封闭型自行式乘用车辆,包括蓄电池观光车和内燃观光车。
列车观光是指具有8 个以上(含8 个)车轮的非轨道元架线的,由一个牵引车头与一节或者多节车厢组合的非封闭型自行式乘用车辆,包括蓄电池观光列车和内燃观光列车。
QQ249430426((三)场(厂)内专用机动车辆分类( 1 )机动工业车辆,指叉车,是指通过门架和货叉将载荷起升到一定高度进行堆垛作业的自行式车辆,包括平衡重式叉车、前移式叉车、侧面是叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车、三向堆垛车。
( 2 )非公路用旅游观光车辆,包括观光车和列车观光。
观光车是指具有4 个以上(含4个)车轮的非轨道无架线的非封闭型自行式乘用车辆,包括蓄电池观光车和内燃观光车。
列车观光是指具有8 个以上(含8 个)车轮的非轨道元架线的,由一个牵引车头与一节或者多节车厢组合的非封闭型自行式乘用车辆,包括蓄电池观光列车和内燃观光列车。
QQ249430426(

MNLink: <2019版安全技术教材> - 157
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 客运索道是指动力驱动,利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备,包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。
客运架空索道:以架空的柔性绳索承载,用来输送物料或人员的索道。
客运缆车:运载工具沿地面轨道或由固定结构支承的轨道运行的索道。
客运拖牵索道:用绳索牵引,在地面上运送乘客的索道。
客运索道是指动力驱动,利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备,包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。
客运架空索道:以架空的柔性绳索承载,用来输送物料或人员的索道。
客运缆车:运载工具沿地面轨道或由固定结构支承的轨道运行的索道。
客运拖牵索道:用绳索牵引,在地面上运送乘客的索道。

Front: 循环式架空索道是用一根首尾相接的环行钢丝绳(运载索)绕于驱动轮和迂回轮上,中间支撑在各支架的托压索轮组上,并用张紧装置张紧,保证运载索具有一定的初张力,利用摩擦原理带动运载索做循环运动。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 158

Front: 往复式索道的布置形式是两侧各用一根或两根钢丝绳(承载索)作为运载工具的轨道,由牵引索牵引客车沿承载索往复运动。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 158

Front: 游乐设施:在特定的区域内运行,承载游客游乐的载体
MNLink: <2019版安全技术教材> - 158

MNLink: <2019版安全技术教材> - 159
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 大型游乐设施:《特种设备安全监察条例》所定义的大驯游乐设施,是指肘子经营目的,原载乘客册’:乐的设施,; !{/[罔规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m / s ,或者运行高度阻地闹1 吉 1 T 或者咛寸· 2 川的载人游乐设施。
大型游乐设施:《特种设备安全监察条例》所定义的大驯游乐设施,是指肘子经营目的,原载乘客册’:乐的设施,; !{/[罔规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m / s ,或者运行高度阻地闹1 吉 1 T 或者咛寸· 2 川的载人游乐设施。

Q: )[...]游乐设施在每日投人运营前,使用单位必须进行试运行和相应的安全检查,并记录检查情况。每次运行前,作业和服务人员必须向游客讲解安全注意事项,并对安全装置进行检查确认。运行中要注意游客动态,及时制止游客的危险行为。室外游乐设施在暴风雨等危险的天气条件下不得操作和使用;高度超过2 0m的游乐设施在风速大于1 5m i s时,必须停止运行。游乐设施在操作和使用时,全部通道和出口处都应有充足的照明,以防止发生人身伤害。在醒目之处张贴“乘客须知”,其内容应包括该设施的运动特点,适应对象,禁止事宜及注意事项等。游乐设施的运行区域应用护栏或其他保护措施加以隔离,防止公众受到运行设施的伤害。当有人处于危险位置时,游乐设施禁止操作。
A: 游乐设施现场工作条件
Q: )[...]游乐设施在每日投人运营前,使用单位必须进行试运行和相应的安全检查,并记录检查情况。每次运行前,作业和服务人员必须向游客讲解安全注意事项,并对安全装置进行检查确认。运行中要注意游客动态,及时制止游客的危险行为。室外游乐设施在暴风雨等危险的天气条件下不得操作和使用;高度超过2 0m的游乐设施在风速大于1 5m i s时,必须停止运行。游乐设施在操作和使用时,全部通道和出口处都应有充足的照明,以防止发生人身伤害。在醒目之处张贴“乘客须知”,其内容应包括该设施的运动特点,适应对象,禁止事宜及注意事项等。游乐设施的运行区域应用护栏或其他保护措施加以隔离,防止公众受到运行设施的伤害。当有人处于危险位置时,游乐设施禁止操作。
A: 游乐设施现场工作条件
MNLink: <2019版安全技术教材> - 160

Front: 锅炉事故原因
Back: 锅炉事故原因
锅炉事故发生原因(
1 )超压运行。
2 )超温运行。
3 )锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故,
4 )水质管理不善。
5 )水循环被破坏。
6 )违章操作。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 160

Front: 锅炉爆炸事故的几种类型1水蒸气爆炸。2超压爆炸。3缺陷导致爆炸。4严重缺水导致爆炸。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 162
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 6 )水冷壁、对流管束或省煤器管子爆破漏水。
3 )锅炉缺水的处理发现锅炉缺水H 才 ,E v . 首先判断是轻微缺水还是严重缺水,然后酌情予以不同的处理。
通常判断缺水程度的方法是“H 叫水”。
“叫水”的操作方法是:打开水位表的放水旋塞冲洗汽连管及水连管,关闭水位表的汽连接管旋塞,关闭放水旋塞。
如果此时水位表中有水位出现,则为轻微缺水。
如果通过“叫水”水位表内仍无水位出现,说明水位已降到水连管以F甚至更严重,属于严重缺水。
轻微缺水时,可以在即向锅炉|二水,使水位恢复正常。
如果|二水后水位仍不能恢复正常 , 应 立 即 停 炉 检 ? 台 : , .
严重缺水时,必须紧急停炉。
在未判定缺水程度l " . " 飞 r i · 巳判定属于严重缺水的情况下,严禁给锅炉|二水,以免造成锅炉爆炸非故。
( 6 )水冷壁、对流管束或省煤器管子爆破漏水。
3 )锅炉缺水的处理发现锅炉缺水H 才 ,E v . 首先判断是轻微缺水还是严重缺水,然后酌情予以不同的处理。
通常判断缺水程度的方法是“H 叫水”。
“叫水”的操作方法是:打开水位表的放水旋塞冲洗汽连管及水连管,关闭水位表的汽连接管旋塞,关闭放水旋塞。
如果此时水位表中有水位出现,则为轻微缺水。
如果通过“叫水”水位表内仍无水位出现,说明水位已降到水连管以F甚至更严重,属于严重缺水。
轻微缺水时,可以在即向锅炉|二水,使水位恢复正常。
如果|二水后水位仍不能恢复正常 , 应 立 即 停 炉 检 ? 台 : , .
严重缺水时,必须紧急停炉。
在未判定缺水程度l " . " 飞 r i · 巳判定属于严重缺水的情况下,严禁给锅炉|二水,以免造成锅炉爆炸非故。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 163
Other fields (not shown on cards):
Remarks: l )锅炉满水的后果锅炉水位高于水位表最高安全水位刻度线的现象,称为锅炉满水。
锅炉满水时,水位表内也往往看不到水位,但表内发睛,这是满水与缺水的重要区别。
满水发生后,高水位报警器动作并发出警报,过热蒸汽温度降低,给水流量不正常的大于蒸汽流量。
严重满水时,锅水可进入蒸汽管道和过热器,造成水击及过热器结垢。
因而满水的主要危害是降低蒸汽品质,损害以致破坏过热器。
l )锅炉满水的后果锅炉水位高于水位表最高安全水位刻度线的现象,称为锅炉满水。
锅炉满水时,水位表内也往往看不到水位,但表内发睛,这是满水与缺水的重要区别。
满水发生后,高水位报警器动作并发出警报,过热蒸汽温度降低,给水流量不正常的大于蒸汽流量。
严重满水时,锅水可进入蒸汽管道和过热器,造成水击及过热器结垢。
因而满水的主要危害是降低蒸汽品质,损害以致破坏过热器。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 163
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 )锅炉满水的处理发现锅炉满水后,应冲洗水位表,检查水位表有无故障;一旦确认满水,应立即关闭给水阀停止向锅炉上水,启用省煤器再循环管路,减弱燃烧,开启排污阅及过热器、蒸汽管道上的疏水阀;待水位恢复正常后,关闭排污间及各疏水间;查清事故原因并予以消除”恢复正常运行。
如果满水时出现水击,则在恢复正常水位后,还须检查蒸汽管道、附件、支架等,确定元异常情况,才可恢复正常运行。
30426(微信3 )锅炉满水的处理发现锅炉满水后,应冲洗水位表,检查水位表有无故障;一旦确认满水,应立即关闭给水阀停止向锅炉上水,启用省煤器再循环管路,减弱燃烧,开启排污阅及过热器、蒸汽管道上的疏水阀;待水位恢复正常后,关闭排污间及各疏水间;查清事故原因并予以消除”恢复正常运行。
如果满水时出现水击,则在恢复正常水位后,还须检查蒸汽管道、附件、支架等,确定元异常情况,才可恢复正常运行。
30426(微信

MNLink: <2019版安全技术教材> - 163
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 )汽水共腾的后果锅炉蒸发表面(水面)汽水共同升起,产生大量泡沫并上下波动翻腾的现象,叫汽水共腾。
发生汽水共腾时,水位表内也出现泡沫,水位急剧波动,汽水界线难以分清;过热蒸汽温度急剧下降;严重时,蒸汽管道内发生水冲击。
汽水共腾与满水一样,会使蒸汽带水,降低蒸汽品质,造成过热器结垢及水击振动,损坏过热器或影响用汽设备的安全运行。
QQ24941 )汽水共腾的后果锅炉蒸发表面(水面)汽水共同升起,产生大量泡沫并上下波动翻腾的现象,叫汽水共腾。
发生汽水共腾时,水位表内也出现泡沫,水位急剧波动,汽水界线难以分清;过热蒸汽温度急剧下降;严重时,蒸汽管道内发生水冲击。
汽水共腾与满水一样,会使蒸汽带水,降低蒸汽品质,造成过热器结垢及水击振动,损坏过热器或影响用汽设备的安全运行。
QQ2494

MNLink: <2019版安全技术教材> - 164
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 )省煤器损坏原因( 1 )炯速过高或烟气含灰量过大,飞灰磨损严重。
( 2 )给水品质不符合要求,特别是未进行除氧,管子水侧被严重腐蚀。
( 3 )省煤器出口烟气温度低于其酸露点,在省煤器出口段烟气侧产生酸性腐蚀。
( 4 )材质缺陷或制造安装时的缺陷导致破裂。
( 5 )水击或炉膛、烟道爆炸剧烈振动省煤器并使之损坏等。
2 )省煤器损坏原因( 1 )炯速过高或烟气含灰量过大,飞灰磨损严重。
( 2 )给水品质不符合要求,特别是未进行除氧,管子水侧被严重腐蚀。
( 3 )省煤器出口烟气温度低于其酸露点,在省煤器出口段烟气侧产生酸性腐蚀。
( 4 )材质缺陷或制造安装时的缺陷导致破裂。
( 5 )水击或炉膛、烟道爆炸剧烈振动省煤器并使之损坏等。

Q: [...]。
A: 水击事故水在管道中流动时,因速度突然变化导致压力突然变化,形成压力波并在管道中传播的现象,叫水击。1 )水击事故的后果发生水击时管道承受的压力骤然升高,发生猛烈振动并发出巨大声响,常常造成管道、法兰、阅门等的损坏
Q: [...]。
A: 水击事故水在管道中流动时,因速度突然变化导致压力突然变化,形成压力波并在管道中传播的现象,叫水击。1 )水击事故的后果发生水击时管道承受的压力骤然升高,发生猛烈振动并发出巨大声响,常常造成管道、法兰、阅门等的损坏
MNLink: <2019版安全技术教材> - 165

Front: 给水管道的水击常常是由于管道阀门关闭或开启过快造成的。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 165

Front: 省煤器管道的水击分两种情况:一种是省煤器内部分水变成了蒸汽,蒸汽与温度较低的(未饱和)水相遇时,水将蒸汽冷凝,原蒸汽区压力降低,使水速突然发生变化并造成水击;另一种则和给水管道的水击相同,是由阀门的突然开闭造成的。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 165

Front: 过热器管道的水击常发生在满水或汽水共腾事故中,在暖管时也可能出现。造成水击的原因是蒸汽管道中出现了水,水使部分蒸汽降温甚至冷凝,形成压力降低区,蒸汽携水向压力降低区流动,使水速突然变化而产生水击。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 165

Front: 锅筒的水击也有两种情况:一是上锅筒内水位低于给水管出口而给水温度又较低时,大量低温进水造成蒸汽凝结,使压力降低而导致水击;二是下锅筒内采用蒸汽加热时,进汽速度太快,蒸汽迅速冷凝形成低压区,造成水击。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 166

Q: [...]为了预防水击事故,给水管道和省煤器管道的问门启闭不应过于频繁,开闭速度要缓慢;对可分式省煤器的出口水温要严格控制,使之低于同压力下的饱和温度4 0℃;防止满水和汽水共腾事故,暖管之前应彻底疏水;上锅筒进水速度应缓慢,下锅筒进汽速度也应缓慢。发生水击时,除立即采取措施使之消除外,还应认真检查管道、阀门、法兰、支撑等,如无异常情况,才能使锅炉继续运行。
A: 水击事故的预防与处理
Q: [...]为了预防水击事故,给水管道和省煤器管道的问门启闭不应过于频繁,开闭速度要缓慢;对可分式省煤器的出口水温要严格控制,使之低于同压力下的饱和温度4 0℃;防止满水和汽水共腾事故,暖管之前应彻底疏水;上锅筒进水速度应缓慢,下锅筒进汽速度也应缓慢。发生水击时,除立即采取措施使之消除外,还应认真检查管道、阀门、法兰、支撑等,如无异常情况,才能使锅炉继续运行。
A: 水击事故的预防与处理
MNLink: <2019版安全技术教材> - 166

Q: [...]是指炉膛内积存的可燃性?昆合物瞬间同时爆燃,从而使炉膛烟气侧压力突然升高,超过了设计允许值而造成水冷壁、同l j 性梁及炉顶、炉墙破坏的现象,即正压爆炸。此外还有负压爆炸,即在送风机突然停转时,引风机继续运转,烟气侧压力急降,造成炉膛、刚性梁及炉墙破坏的现象。
A: 炉膛爆炸
Q: [...]是指炉膛内积存的可燃性?昆合物瞬间同时爆燃,从而使炉膛烟气侧压力突然升高,超过了设计允许值而造成水冷壁、同l j 性梁及炉顶、炉墙破坏的现象,即正压爆炸。此外还有负压爆炸,即在送风机突然停转时,引风机继续运转,烟气侧压力急降,造成炉膛、刚性梁及炉墙破坏的现象。
A: 炉膛爆炸
MNLink: <2019版安全技术教材> - 166

Q: [...]。
A: 炉膛爆炸(外爆)要同时具备3个条件:一是燃料必须以游离状态存在于炉膛中;二是燃料和空气的混合物达到爆燃的浓度;三是有足够的点火能源。炉膛爆炸常发生于燃油、燃气、燃煤粉的锅炉。不同可燃物的爆炸极限和爆炸范围各不相同
Q: [...]。
A: 炉膛爆炸(外爆)要同时具备3个条件:一是燃料必须以游离状态存在于炉膛中;二是燃料和空气的混合物达到爆燃的浓度;三是有足够的点火能源。炉膛爆炸常发生于燃油、燃气、燃煤粉的锅炉。不同可燃物的爆炸极限和爆炸范围各不相同
MNLink: <2019版安全技术教材> - 166

Q: [...]。[...]。尾部烟道二次燃烧常将空气预热器、省煤器破坏。引起尾部烟道二次燃烧的条件是:在锅炉尾部烟道上有可燃物堆积下来,井达到一定的温度,有一定量的空气可供燃烧。这3 个条件同时满足时,可燃物就有可能自燃或被引燃着火。
A: 尾部烟道二次燃烧事故结果尾部烟道二次燃烧主要发生在燃油锅炉上; 当锅炉运行中燃烧不完好时,部分可燃物随着烟气进人尾部烟道,积存于烟道内或黠附在尾部受热面上,在一定条件下这些可燃物向行着火燃烧
Q: [...]。[...]。尾部烟道二次燃烧常将空气预热器、省煤器破坏。引起尾部烟道二次燃烧的条件是:在锅炉尾部烟道上有可燃物堆积下来,井达到一定的温度,有一定量的空气可供燃烧。这3 个条件同时满足时,可燃物就有可能自燃或被引燃着火。
A: 尾部烟道二次燃烧事故结果尾部烟道二次燃烧主要发生在燃油锅炉上; 当锅炉运行中燃烧不完好时,部分可燃物随着烟气进人尾部烟道,积存于烟道内或黠附在尾部受热面上,在一定条件下这些可燃物向行着火燃烧
MNLink: <2019版安全技术教材> - 166

Q: [...] )结构不合理、材质不符合要求、焊接质量不好、受压元件强度不够以及其他设计制造方面的原因。( 2 )安装不符合技术要求,安全附件规格不对、质量不好,以及其他安装、改造或修理方面的原因。( 3 )在运行中超压、超负荷、超温,违反劳动纪律、违章作业、超过检验期限没有进行定期检验、操作人员不懂技术,以及其他运行管理不善方面的原因。
A: 力容器事故发生原因( 1
Q: [...] )结构不合理、材质不符合要求、焊接质量不好、受压元件强度不够以及其他设计制造方面的原因。( 2 )安装不符合技术要求,安全附件规格不对、质量不好,以及其他安装、改造或修理方面的原因。( 3 )在运行中超压、超负荷、超温,违反劳动纪律、违章作业、超过检验期限没有进行定期检验、操作人员不懂技术,以及其他运行管理不善方面的原因。
A: 力容器事故发生原因( 1
MNLink: <2019版安全技术教材> - 168

Q: [...]( 1 )压力容器发生超压超温时要马上切断进汽阀门;对于反应容器停止进料;对于无毒非易燃介质,要打开放空管排汽;对于有毒易燃易爆介质要打开放空管,将介质通过接管排至安全地点。( 2 )如果属超温引起的超压,除采取上述措施外,还要通过水喷淋冷却以降温。( 3 )压力容器发生泄漏时,要马上切断进料阀门及泄漏处前端阀门。( 4 )压力容器本体泄漏或第一道阀门泄漏时,要根据容器、介质不同使用专用堵漏技术和堵漏工具进行堵漏。( 5 )易燃易爆介质泄漏时,要对周边明火进行控制,切断电源,严禁一切用电设备运行,并防止静电产生。
A: 压力容器事故应急措施
Q: [...]( 1 )压力容器发生超压超温时要马上切断进汽阀门;对于反应容器停止进料;对于无毒非易燃介质,要打开放空管排汽;对于有毒易燃易爆介质要打开放空管,将介质通过接管排至安全地点。( 2 )如果属超温引起的超压,除采取上述措施外,还要通过水喷淋冷却以降温。( 3 )压力容器发生泄漏时,要马上切断进料阀门及泄漏处前端阀门。( 4 )压力容器本体泄漏或第一道阀门泄漏时,要根据容器、介质不同使用专用堵漏技术和堵漏工具进行堵漏。( 5 )易燃易爆介质泄漏时,要对周边明火进行控制,切断电源,严禁一切用电设备运行,并防止静电产生。
A: 压力容器事故应急措施
MNLink: <2019版安全技术教材> - 168

Front: 压力容器快开门事故危害。快开门式压力容器开关盖频繁,在容器泄压未尽前或带压下打开端盖,以及端盖未完全闭合就升压,极易造成快开门式压力容器爆炸事故。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 169

MNLink: <2019版安全技术教材> - 170
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 5 )在压力容器的使用过程中,发生下列异常现象时,应立即采取紧急措施,停止容器的运行:1超温、超压、超负荷时,采取措施后仍不能得到有效控制。
2容器主要受压元件发生裂纹、鼓包、变形等现象。
3安全附件失效。
4接管、紧固件损坏,难以保证安全运行。
5发生火灾、撞击等直接威胁压力容器安全运行的情况。
6充装过量。
7压力容器液位超过规定,采取措施仍不能得到有效控制。
8压力容器与管道发生严重振动,危及安全运行。
微信同号)( 5 )在压力容器的使用过程中,发生下列异常现象时,应立即采取紧急措施,停止容器的运行:1超温、超压、超负荷时,采取措施后仍不能得到有效控制。
2容器主要受压元件发生裂纹、鼓包、变形等现象。
3安全附件失效。
4接管、紧固件损坏,难以保证安全运行。
5发生火灾、撞击等直接威胁压力容器安全运行的情况。
6充装过量。
7压力容器液位超过规定,采取措施仍不能得到有效控制。
8压力容器与管道发生严重振动,危及安全运行。
微信同号)

Front: 另外,含氢介质在一定的压力、温度条件下,会使管道材料产生氢损伤(蚓氢脆、氢鼓包、氧腐蚀、氢致剥离等),造成材料性能下降。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 171

Front: 管道操作人员在运行中发现操作条件异常时应及时进行调整。遇有下列情况时,应立即采取紧急措施并及时报告有关部门和人员:( 1 )介质压力、温度超过材料允许的使用范围且采取措施后仍不见效。( 2 )管道及管件发生裂纹、鼓包、变形、泄漏或异常振动、声响等。( 3 )安全保护装置失效。( 4 )发生火灾等事故且直接威胁正常安全运行。( 5 )管道的阀门及监控装置失灵,危及安全运行。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 172

Front: 因为带压堵漏的特殊性,有些紧急情况下不能采取带压堵漏技术进行处理,这些情况包括:( 1 )毒性极大的介质管道。( 2 )管道受压元件因裂纹而产生泄漏。( 3 )管道腐蚀、冲刷壁厚状况不清。( 4 )由于介质泄漏使螺栓承受高于设计使用温度的管道。( 5 )泄漏特别严重(当量直径大于1 0m m),压力高、介质易燃易爆或有腐蚀性的管道。( 6 )现场安全措施不符合要求的管道。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 172

Q: 输送液体或气液两相介质的管道中,由于生产装置的开停和生产过程的调节,常需要启闭阀门、机泵,这时管道内的液体速度就会发生突然变化。[...]。
A: 液体速度的变化使液体的动量改变,反映在管道内的压强迅速上升或下降,并伴有液体锤击的声音,这种现象叫液击,也称为水锤或水击
Q: 输送液体或气液两相介质的管道中,由于生产装置的开停和生产过程的调节,常需要启闭阀门、机泵,这时管道内的液体速度就会发生突然变化。[...]。
A: 液体速度的变化使液体的动量改变,反映在管道内的压强迅速上升或下降,并伴有液体锤击的声音,这种现象叫液击,也称为水锤或水击
MNLink: <2019版安全技术教材> - 173

Q: [...]。金属在大小和方向都随时间发生周期性变化的交变载荷的作用下,尽管载荷所产生的应力不大,而且往往低于材料的屈服极限,但如果长期受这种载荷的作用,也会发生断裂。疲劳破坏主要有爆破和泄漏两种:[...]。
A: 疲劳破坏是指管道长期受到反复加压和卸压的交变载荷作用,金属材料出现疲劳产生破坏; 如果材料强度高而韧性差,疲劳裂纹产生并扩展到临界裂纹尺寸时,就会突然以极快的速度扩展而爆破;如果材料的强度较低而韧性较好,疲劳裂纹扩展到相当尺寸后,即使穿透了管壁仍未达到临界裂纹尺寸,此时管道只发生介质泄漏而不爆破
Q: [...]。金属在大小和方向都随时间发生周期性变化的交变载荷的作用下,尽管载荷所产生的应力不大,而且往往低于材料的屈服极限,但如果长期受这种载荷的作用,也会发生断裂。疲劳破坏主要有爆破和泄漏两种:[...]。
A: 疲劳破坏是指管道长期受到反复加压和卸压的交变载荷作用,金属材料出现疲劳产生破坏; 如果材料强度高而韧性差,疲劳裂纹产生并扩展到临界裂纹尺寸时,就会突然以极快的速度扩展而爆破;如果材料的强度较低而韧性较好,疲劳裂纹扩展到相当尺寸后,即使穿透了管壁仍未达到临界裂纹尺寸,此时管道只发生介质泄漏而不爆破
MNLink: <2019版安全技术教材> - 174

Front: 低碳钢、碳钮钢具有较好的塑性应变能力,同时又具有抗低周疲劳破坏的特性,高强钢则与之相反。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 175

Front: 蠕变
Back: 蠕变
在一定的高温环境下,即使钢所受到的拉应力低于该泪度下的屈服强度,也会随时间的延长而发生缓慢持续的伸长,即发生钢的蠕变现象。材料长期发生蠕变,使得性能下降或产生蠕变裂纹,最终造成破坏失效。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 175

Front: 合理设计管系布置和结构。蠕变破坏部位常位于弯头、三通焊缝等高拉伸应力区域和承受弯曲应力、支撑不良、布置不合理的管道端部。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 175

Front: 地质灾害是油气管道主要风险源之一。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 176

MNLink: <2019版安全技术教材> - 176
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 滑坡区、黄土冲沟区等,地震、泥石流、塌陷和洪水冲击等易对管道造成破坏。
目前,因洪灾、暴雨、滑坡造成的管线爆管、悬空、露管、护坡堡坎垮塌事故频繁发生。
地质灾害是油气管道主要风险源之一。
地质灾害主要有以下八大类:( 1 )矿产地下采空区。
采空区塌陷会对油气管道造成严重后果,沉陷导致的地表大幅变形,将使高压管道发生严重变形、扭曲,甚至发生火灾、爆炸事故,严重污染环境,甚至使人民生命财产蒙受巨大损失。
( 2 )黄土湿陷区。
黄土湿陷导致的灾害是多方面的,有地表大面积不均匀下陷、地裂缝,还可以诱发滑坡和崩塌的发生。
( 3 )潜在崩塌滑坡区。
管道建设可采取绕避措施,但经济上需付出相当大的代价,有时无法避开。
在管道营运期,管道附近的堆土、开挖等人类工程活动也会对士体稳定产生破坏,进而诱发崩塌滑坡。
另外,地震灾害也会诱发崩塌和滑坡。
( 4 )泥石流区。
这种现象普遍存在于山区小流域的上游沟道或坡谷。
( 5 );地质沉降区。
这种地质灾害主要是由过量开采地下水诱发的。
容易发生在经济发达、需水量大而超规模开采地下水的地区。
( 6 )风蚀沙埋区。
这种地质灾害类型主要分布在气候干燥、风力强劲、土地沙化和荒漠化较严重的西部地区。
( 7 )膨胀土和盐渍土。
盐渍土是干旱气候环境中由于地下水埋深浅、运移滞缓、强烈蒸发而造成土壤中盐分聚集地表所致。
高矿化盐水对金属管材具腐蚀性,可溶盐结晶时产生体胀又会对管材和站场地基产生附加压力,从而对管线工程系统产生危害。
( 8 )活动断层区。
活动断层易发地震,地震是威胁管道安全的一种最为严重的自然灾害。
地震对埋地管道主要有三种破坏方式,即地震波的传播效应、永久地面变形和次生灾害。
Q249430426(微信同号)滑坡区、黄土冲沟区等,地震、泥石流、塌陷和洪水冲击等易对管道造成破坏。
目前,因洪灾、暴雨、滑坡造成的管线爆管、悬空、露管、护坡堡坎垮塌事故频繁发生。
地质灾害是油气管道主要风险源之一。
地质灾害主要有以下八大类:( 1 )矿产地下采空区。
采空区塌陷会对油气管道造成严重后果,沉陷导致的地表大幅变形,将使高压管道发生严重变形、扭曲,甚至发生火灾、爆炸事故,严重污染环境,甚至使人民生命财产蒙受巨大损失。
( 2 )黄土湿陷区。
黄土湿陷导致的灾害是多方面的,有地表大面积不均匀下陷、地裂缝,还可以诱发滑坡和崩塌的发生。
( 3 )潜在崩塌滑坡区。
管道建设可采取绕避措施,但经济上需付出相当大的代价,有时无法避开。
在管道营运期,管道附近的堆土、开挖等人类工程活动也会对士体稳定产生破坏,进而诱发崩塌滑坡。
另外,地震灾害也会诱发崩塌和滑坡。
( 4 )泥石流区。
这种现象普遍存在于山区小流域的上游沟道或坡谷。
( 5 );地质沉降区。
这种地质灾害主要是由过量开采地下水诱发的。
容易发生在经济发达、需水量大而超规模开采地下水的地区。
( 6 )风蚀沙埋区。
这种地质灾害类型主要分布在气候干燥、风力强劲、土地沙化和荒漠化较严重的西部地区。
( 7 )膨胀土和盐渍土。
盐渍土是干旱气候环境中由于地下水埋深浅、运移滞缓、强烈蒸发而造成土壤中盐分聚集地表所致。
高矿化盐水对金属管材具腐蚀性,可溶盐结晶时产生体胀又会对管材和站场地基产生附加压力,从而对管线工程系统产生危害。
( 8 )活动断层区。
活动断层易发地震,地震是威胁管道安全的一种最为严重的自然灾害。
地震对埋地管道主要有三种破坏方式,即地震波的传播效应、永久地面变形和次生灾害。
Q249430426(微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 177
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 按要求进行检验,带“病”运行,从而埋下安全隐患。
占比例较大的起重机械事故起因主要有:( 1 )重物坠落。
吊具或吊装容器损坏、物件捆绑不牢、挂钩不当、电磁吸盘突然失电、起升机构的零件故障(特别是制动器失灵,钢丝绳断裂)等都会引发重物坠落。
上吨重的吊载意外坠落,或起重机的金属结构件破坏、坠落,都可能造成严重后果。
( 2 )起重机失稳倾翻。
起重机失稳有两种类型:一是由于操作不当(如超载、臂架变幅或旋转过快等)、支腿未找平或地基沉陷等原因使倾翻力矩增大,导致起重机倾翻;二是由于坡度或风载荷作用,使起重机沿路面或轨道滑动,导致脱轨翻倒。
( 3 )金属结构的破坏。
庞大的金属结构是各类桥架起重机、塔式起重机和门座起重机的重要构成部分,作为整台起重机的骨架,不仅承载起重机的自重和吊重,而且构架了起重作业的立体空间。
金属结构的破坏常常会导致严重伤害,甚至群死群伤的恶果。
( 4 )挤压。
起重机轨道两侧缺乏良好的安全通道或与建筑结构之间缺少足够的安全距离,使运行或回转的金属结构机体对人员造成夹挤伤害;运行机构的操作失误或制动器失灵引起溜车,造成碾压伤害等。
· 175 · QQ .
.i ·"… ..
. .
〉 除安全生产技术基础( 5 )高处跌落。
人员在离地面大于2m的高度进行起重机的安装、拆卸、检查、维修或操作等作业时,从高处跌落造成的伤害。
( 6 )触电。
起重机在输电线附近作业时,其任何组成部分或吊物与高压带电体距离过近,感应带电或触碰带电物体,都可以引发触电伤害。
( 7 )其他伤害。
其他伤害是指人体与运动零部件接触引起的绞、碾、戳等伤害;液压起重机的液压元件破坏造成高压液体的喷射伤害;飞出物件的打击伤害;装卸高温液体金属、易燃易爆、有毒、腐蚀等危险品,由于坠落或包装捆绑不牢破损引起的伤害等。
按要求进行检验,带“病”运行,从而埋下安全隐患。
占比例较大的起重机械事故起因主要有:( 1 )重物坠落。
吊具或吊装容器损坏、物件捆绑不牢、挂钩不当、电磁吸盘突然失电、起升机构的零件故障(特别是制动器失灵,钢丝绳断裂)等都会引发重物坠落。
上吨重的吊载意外坠落,或起重机的金属结构件破坏、坠落,都可能造成严重后果。
( 2 )起重机失稳倾翻。
起重机失稳有两种类型:一是由于操作不当(如超载、臂架变幅或旋转过快等)、支腿未找平或地基沉陷等原因使倾翻力矩增大,导致起重机倾翻;二是由于坡度或风载荷作用,使起重机沿路面或轨道滑动,导致脱轨翻倒。
( 3 )金属结构的破坏。
庞大的金属结构是各类桥架起重机、塔式起重机和门座起重机的重要构成部分,作为整台起重机的骨架,不仅承载起重机的自重和吊重,而且构架了起重作业的立体空间。
金属结构的破坏常常会导致严重伤害,甚至群死群伤的恶果。
( 4 )挤压。
起重机轨道两侧缺乏良好的安全通道或与建筑结构之间缺少足够的安全距离,使运行或回转的金属结构机体对人员造成夹挤伤害;运行机构的操作失误或制动器失灵引起溜车,造成碾压伤害等。
· 175 · QQ .
.i ·"… ..
. .
〉 除安全生产技术基础( 5 )高处跌落。
人员在离地面大于2m的高度进行起重机的安装、拆卸、检查、维修或操作等作业时,从高处跌落造成的伤害。
( 6 )触电。
起重机在输电线附近作业时,其任何组成部分或吊物与高压带电体距离过近,感应带电或触碰带电物体,都可以引发触电伤害。
( 7 )其他伤害。
其他伤害是指人体与运动零部件接触引起的绞、碾、戳等伤害;液压起重机的液压元件破坏造成高压液体的喷射伤害;飞出物件的打击伤害;装卸高温液体金属、易燃易爆、有毒、腐蚀等危险品,由于坠落或包装捆绑不牢破损引起的伤害等。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 178
Other fields (not shown on cards):
Remarks: , . (四)典型起重机械事故及预防1 . 重物坠落事故起重机械重物坠蔼事故是指起重作业中,吊载、吊具等重物从空中坠落所造成的人身伤亡和|设备毁坏的事故。常见的重物坠落事故有以下几种类型。 1 )脱绳事故脱绳事故是指重物从捆绑的吊装绳索中脱落溃散发生的伤亡毁坏事故。造成脱绳事故的主要原因有:重物的捆绑方法与要领不当,造成重物滑脱;吊装重心选择不当,造成偏载起吊或吊装中心不稳,使重物脱落;吊载遭到碰撞、冲击而摇摆不定,造成重物失落等。 2 )脱钩事故脱钩事故是指重物、吊装绳或专用吊具从吊钩口脱出而引起的重物失落事故。造成脱钩事故的主要原因有:吊钩缺少护钩装置;护钩保护装置机能失效;吊装方法不当,吊钩钩口变形引起开口过大等。 3 )断绳事故断绳事故是指起升绳和吊装绳因破断造成的重物失落事故。 • 176 · QQ2 第二幸特种设备安全技术< 造成起升绳破断的主要原因有:超载起吊t J I . 断钢丝绳;起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳;斜吊、斜拉造成乱绳挤伤切断钢丝绳;钢丝绳住|长期使用又缺乏维护保养,造成疲劳变形、磨损损伤;达到或超过报废标准仍然使用等。造成吊装绳破断的主要原因有:吊钩上吊装绳夹角太大(> 1 2 0 ° ),使吊装绳上的拉力超过极限值而拉断;吊装钢丝绳品种规格选择不当,或仍使用已达到报废标准的钢丝绳捆绑吊装重物,造成吊装绳破断;吊装细与重物之间接触处无垫片等保护措施,造成棱角割断钢丝绳。 4 )吊钩断裂事故吊钩断裂事故是指吊钩断裂造成的重物失落事故。造成吊钩断裂事故的原因有吊钩材质有缺陷;吊钩因长期磨损,使断面减小去|]仍然使用或经常超载使用,造成疲劳断裂。起重机械重物坠落事故主要是发生在起升机构取物缠绕系统中,如脱绳、脱钩、断绳和断钩。每根起升钢丝绳两端的固定也十分重要,如钢丝绳在卷筒上的极限安全圈是否能保证在2圈以仁,是否有下降限位保护,钢丝绳在卷筒装置上的压板固定及模块固定是否安全可靠。另外,钢丝绳脱槽(脱离卷筒绳槽)或脱轮(脱离滑轮),也会造成失落事故。 6(微信同号), . (四)典型起重机械事故及预防1 . 重物坠落事故起重机械重物坠蔼事故是指起重作业中,吊载、吊具等重物从空中坠落所造成的人身伤亡和|设备毁坏的事故。常见的重物坠落事故有以下几种类型。 1 )脱绳事故脱绳事故是指重物从捆绑的吊装绳索中脱落溃散发生的伤亡毁坏事故。造成脱绳事故的主要原因有:重物的捆绑方法与要领不当,造成重物滑脱;吊装重心选择不当,造成偏载起吊或吊装中心不稳,使重物脱落;吊载遭到碰撞、冲击而摇摆不定,造成重物失落等。 2 )脱钩事故脱钩事故是指重物、吊装绳或专用吊具从吊钩口脱出而引起的重物失落事故。造成脱钩事故的主要原因有:吊钩缺少护钩装置;护钩保护装置机能失效;吊装方法不当,吊钩钩口变形引起开口过大等。 3 )断绳事故断绳事故是指起升绳和吊装绳因破断造成的重物失落事故。 • 176 · QQ2 第二幸特种设备安全技术< 造成起升绳破断的主要原因有:超载起吊t J I . 断钢丝绳;起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳;斜吊、斜拉造成乱绳挤伤切断钢丝绳;钢丝绳住|长期使用又缺乏维护保养,造成疲劳变形、磨损损伤;达到或超过报废标准仍然使用等。造成吊装绳破断的主要原因有:吊钩上吊装绳夹角太大(> 1 2 0 ° ),使吊装绳上的拉力超过极限值而拉断;吊装钢丝绳品种规格选择不当,或仍使用已达到报废标准的钢丝绳捆绑吊装重物,造成吊装绳破断;吊装细与重物之间接触处无垫片等保护措施,造成棱角割断钢丝绳。 4 )吊钩断裂事故吊钩断裂事故是指吊钩断裂造成的重物失落事故。造成吊钩断裂事故的原因有吊钩材质有缺陷;吊钩因长期磨损,使断面减小去|]仍然使用或经常超载使用,造成疲劳断裂。起重机械重物坠落事故主要是发生在起升机构取物缠绕系统中,如脱绳、脱钩、断绳和断钩。每根起升钢丝绳两端的固定也十分重要,如钢丝绳在卷筒上的极限安全圈是否能保证在2圈以仁,是否有下降限位保护,钢丝绳在卷筒装置上的压板固定及模块固定是否安全可靠。另外,钢丝绳脱槽(脱离卷筒绳槽)或脱轮(脱离滑轮),也会造成失落事故。 6(微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 181
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 )室外作业的触电事故随着土木建筑工程的发展,在室外施工现场从事起重运输作业的自行式起重机,如汽车起重机、轮胎起重机和履带起重机越来越多,虽然这些起重机的动力源非电力,但出现触电事故并不少见O这主要是在作业现场往往有裸露的高压输电线,由于现场安全指挥监督混乱,常有自行起重机的臂架或起升钢丝绳摆动触及高压输电线,使机体连电,进而造成操作人员或吊装作业人员间接遭到高压电线中的高压电击伤。
2 )室外作业的触电事故随着土木建筑工程的发展,在室外施工现场从事起重运输作业的自行式起重机,如汽车起重机、轮胎起重机和履带起重机越来越多,虽然这些起重机的动力源非电力,但出现触电事故并不少见O这主要是在作业现场往往有裸露的高压输电线,由于现场安全指挥监督混乱,常有自行起重机的臂架或起升钢丝绳摆动触及高压输电线,使机体连电,进而造成操作人员或吊装作业人员间接遭到高压电线中的高压电击伤。

Q: [...]。
A: 起重机械操作过程中要坚持“十不吊”原则:1指挥信号不明或乱指挥不吊;2物体重量不清或超负荷不吊;3斜拉物体不吊;4重物上站人或有浮置物不吊;5工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物及指挥信号不吊;6遇有拉力不清的埋置物时不吊;7工件捆绑、吊挂不牢不吊;8重物棱角处与吊绳之间未加衬垫不吊;9结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;⑩钢(铁)水装得过满不吊
Q: [...]。
A: 起重机械操作过程中要坚持“十不吊”原则:1指挥信号不明或乱指挥不吊;2物体重量不清或超负荷不吊;3斜拉物体不吊;4重物上站人或有浮置物不吊;5工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物及指挥信号不吊;6遇有拉力不清的埋置物时不吊;7工件捆绑、吊挂不牢不吊;8重物棱角处与吊绳之间未加衬垫不吊;9结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;⑩钢(铁)水装得过满不吊
MNLink: <2019版安全技术教材> - 182

MNLink: <2019版安全技术教材> - 184
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
典型(厂)内机动车辆事故( I )超速造成事故。
场(厂)内机动车辆超速行驶,为躲避前方情况,操作不当,坠入海中;叉车转弯不减速,车辆侧翻、倾翻造成事故;汽车载货高速转弯,货物甩出。
( 2 )元证驾驶造成事故。
搬运工无证驾驶场(厂)内机动车辆,由于对车辆性能不熟,车辆启动过猛,将旁人挤压造成事故;兀证驾驶铲车,违章指挥自翻伤亡。
( 3 )违章载人造成事故。
站在场(厂)内机动车辆脚踏板上违章乘车,行驶途中掉下,或车未停稳就跳下车,造成人员伤亡;前翻斗车载人,车厢翻起人落,造成事故。
( 4 )违章作业造成事故。
场(厂)内机动车辆司机误操作,货叉下降造成事故。
( 5 )设备故障造成事故。
叉车货叉断裂,造成事故;刹车失灵,造成事故。
QQ242 .
典型(厂)内机动车辆事故( I )超速造成事故。
场(厂)内机动车辆超速行驶,为躲避前方情况,操作不当,坠入海中;叉车转弯不减速,车辆侧翻、倾翻造成事故;汽车载货高速转弯,货物甩出。
( 2 )元证驾驶造成事故。
搬运工无证驾驶场(厂)内机动车辆,由于对车辆性能不熟,车辆启动过猛,将旁人挤压造成事故;兀证驾驶铲车,违章指挥自翻伤亡。
( 3 )违章载人造成事故。
站在场(厂)内机动车辆脚踏板上违章乘车,行驶途中掉下,或车未停稳就跳下车,造成人员伤亡;前翻斗车载人,车厢翻起人落,造成事故。
( 4 )违章作业造成事故。
场(厂)内机动车辆司机误操作,货叉下降造成事故。
( 5 )设备故障造成事故。
叉车货叉断裂,造成事故;刹车失灵,造成事故。
QQ24

MNLink: <2019版安全技术教材> - 184
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 5 )设备故障造成事故。
叉车货叉断裂,造成事故;刹车失灵,造成事故。
3 .
场(厂)内机动车辆事故的预防措施( 1 )加强对场(厂)内机动车辆的管理。
认真执行场(厂)内机动车辆各项管理制度和安全检查制度,做好场(厂)内机动车辆的定期检查、维护、保养,及时消除隐患,使场(厂)内机动车辆始终处于良好的工作状态。
( 2 )加强对场(厂)内机动车辆操作人员的教育和培训||,严格执行安全操作规程,提高操作技术能力和处理紧急情况的能力。
( 3 )各种场(厂)内机动车辆操作过程中要严格遵守安全操作规程。
· 182 · 第二章特种设备安全技术《( 4 )加强厂区、自|区直路行车、交叉路口、倒车、装卸过程、夜间行车、信号灯和交通标识等环节的管理。
六、害运索道事故( 5 )设备故障造成事故。
叉车货叉断裂,造成事故;刹车失灵,造成事故。
3 .
场(厂)内机动车辆事故的预防措施( 1 )加强对场(厂)内机动车辆的管理。
认真执行场(厂)内机动车辆各项管理制度和安全检查制度,做好场(厂)内机动车辆的定期检查、维护、保养,及时消除隐患,使场(厂)内机动车辆始终处于良好的工作状态。
( 2 )加强对场(厂)内机动车辆操作人员的教育和培训||,严格执行安全操作规程,提高操作技术能力和处理紧急情况的能力。
( 3 )各种场(厂)内机动车辆操作过程中要严格遵守安全操作规程。
· 182 · 第二章特种设备安全技术《( 4 )加强厂区、自|区直路行车、交叉路口、倒车、装卸过程、夜间行车、信号灯和交通标识等环节的管理。
六、害运索道事故

Q: [...]。具体包括以下文件:一是紧急救护人员组织分工表(明确各岗位的人员),二是紧急救护人员职责(明确各岗位的职责范围),三是紧急救护方式及程序(采用何种救护方式的规定),四是紧急救护程序流程表(救护具体操作程序),五是紧急救护纪律(营救人员的纪律要求),六是紧急救护规范用语(宣传人员规范用语)。
A: 客运索道的使用单位应当制定应急措施和救援预案
Q: [...]。具体包括以下文件:一是紧急救护人员组织分工表(明确各岗位的人员),二是紧急救护人员职责(明确各岗位的职责范围),三是紧急救护方式及程序(采用何种救护方式的规定),四是紧急救护程序流程表(救护具体操作程序),五是紧急救护纪律(营救人员的纪律要求),六是紧急救护规范用语(宣传人员规范用语)。
A: 客运索道的使用单位应当制定应急措施和救援预案
MNLink: <2019版安全技术教材> - 185

Front: 客运索道
MNLink: <2019版安全技术教材> - 187
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
事故预防措施( I )加强管理,认真执行客运索道各项管理制度和安全检查制度,做好客运索道的定r n 检查、维护、保养,及时消除隐患,使客运索道始终处于良好的运行状态。
( 2 )加强对客运索道操作人员的教育和培训,严格执行安全操作规程,提高操作技术能力和处理紧急情况的能力。
( 3 )乘坐前,认真阅读《乘客须知》,查看该索道有元安全检验合格标志。
( 4 )心脏病、高血压、恐高症患者不要乘坐客运索道。
( 5 )年老体弱及未成年人乘坐客运索道必须有成年人陪同。
( 6 )进入轿厢(吊椅)后,不要嬉戏,打闹,不要将头、手伸出窗(栏)外。
QQ249430426(

MNLink: <2019版安全技术教材> - 188
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 .
自控飞机类游乐设施( 1 )当座舱的平衡拉杆出现异常,座舱倾斜或座舱某处出现断裂情况时,应立即停机使座舱下降,同时通过广播告诉乘客一定要紧握扶手。
( 2 )游乐设施运行中突然断电时,座舱不能自动下降,服务人员应该迅速打开手动阀门泄泊,将高空的乘客降到地面。
若未停电,换向阀门因故不能换向时,亦采用此办法将乘客降到地面。
( 3 )游乐设施运行中,出现异常振动、冲击和声响时,要立即按紧急事故按钮,- \ ; J ] 断电源。
经过检查排除故障后,再开机。
QQ24941 .
自控飞机类游乐设施( 1 )当座舱的平衡拉杆出现异常,座舱倾斜或座舱某处出现断裂情况时,应立即停机使座舱下降,同时通过广播告诉乘客一定要紧握扶手。
( 2 )游乐设施运行中突然断电时,座舱不能自动下降,服务人员应该迅速打开手动阀门泄泊,将高空的乘客降到地面。
若未停电,换向阀门因故不能换向时,亦采用此办法将乘客降到地面。
( 3 )游乐设施运行中,出现异常振动、冲击和声响时,要立即按紧急事故按钮,- \ ; J ] 断电源。
经过检查排除故障后,再开机。
QQ2494

MNLink: <2019版安全技术教材> - 188
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
观览车类游乐设施( 1 )当乘客上机产生恐惧时,要立即停车并反转,将恐惧的乘客疏散下来。
不要等转一圈后再停下来,以免出现意外。
( 2 )当吊箱门未锁好时,要立即停车并反转,服务人员将两道门锁均锁好后再开机。
( 3 )当运转中突然停电时,要及时通过广播或者想办法向乘客说明情况,让乘客放心等待。
立即采取备用动力源将乘客疏散下来。
2 .
观览车类游乐设施( 1 )当乘客上机产生恐惧时,要立即停车并反转,将恐惧的乘客疏散下来。
不要等转一圈后再停下来,以免出现意外。
( 2 )当吊箱门未锁好时,要立即停车并反转,服务人员将两道门锁均锁好后再开机。
( 3 )当运转中突然停电时,要及时通过广播或者想办法向乘客说明情况,让乘客放心等待。
立即采取备用动力源将乘客疏散下来。

Q: [...],由国家市场监督管理总局核准的鉴定机构对锅炉设计文件中的安全性能和节能是否符合特种设备安全技术规范和有关规定进行审查。[...]。
A: 锅炉实行设计文件鉴定制度; 未经鉴定的设计文件,不得用于制造安装
Q: [...],由国家市场监督管理总局核准的鉴定机构对锅炉设计文件中的安全性能和节能是否符合特种设备安全技术规范和有关规定进行审查。[...]。
A: 锅炉实行设计文件鉴定制度; 未经鉴定的设计文件,不得用于制造安装
MNLink: <2019版安全技术教材> - 191

购置、选用的锅炉应是许可厂家的合格产品,井有齐全的技术文件、产品质量合格证明书、监督检验证书和产品竣工图。从事锅炉安装、改造、维修的单位,必须取得《特种设备安装改造维修许可证》,方可在许可的范围内从事相应工作。
购置、选用的锅炉应是许可厂家的合格产品,井有齐全的技术文件、产品质量合格证明书、监督检验证书和产品竣工图。从事锅炉安装、改造、维修的单位,必须取得《特种设备安装改造维修许可证》,方可在许可的范围内从事相应工作。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 191

Q: [...]。使用单位也应建立锅炉设备档案,保存设计、制造、安装、使用、修理、改造和检验等过程的技术资料。
A: 锅炉在正式使用前,必须到当地特种设备安全监察机构登记,经审查批准登记建档、取得使用证方可使用
Q: [...]。使用单位也应建立锅炉设备档案,保存设计、制造、安装、使用、修理、改造和检验等过程的技术资料。
A: 锅炉在正式使用前,必须到当地特种设备安全监察机构登记,经审查批准登记建档、取得使用证方可使用
MNLink: <2019版安全技术教材> - 191

Q: [...]、[...],应接受专业安全技术培训并考试合格,持证上岗。严格依照操作规程操作运行,任何人在任何情况下不得元证作业。
A: 锅炉司炉; 水质化验人员
Q: [...]、[...],应接受专业安全技术培训并考试合格,持证上岗。严格依照操作规程操作运行,任何人在任何情况下不得元证作业。
A: 锅炉司炉; 水质化验人员
MNLink: <2019版安全技术教材> - 191

Q: 定期检验是指在设备的[...],[...]。使用单位应按照锅炉的检验周期,按时向取得[...]。
A: 设计使用期限内; 每隔→定的时间对锅炉承压部件和安全装置进行检测检查,或做必要的试验; 国家市场监督管理总局核准资格的特种设备检验机构申请检验
Q: 定期检验是指在设备的[...],[...]。使用单位应按照锅炉的检验周期,按时向取得[...]。
A: 设计使用期限内; 每隔→定的时间对锅炉承压部件和安全装置进行检测检查,或做必要的试验; 国家市场监督管理总局核准资格的特种设备检验机构申请检验
MNLink: <2019版安全技术教材> - 191

Q: [...]。
A: 水中杂质会使锅炉结垢、腐蚀及产生汽水共腾,降低锅炉效率、寿命及供汽质量。必须严格监督、控制锅炉给水及锅水水质,使之符合锅炉水质标准的规定
Q: [...]。
A: 水中杂质会使锅炉结垢、腐蚀及产生汽水共腾,降低锅炉效率、寿命及供汽质量。必须严格监督、控制锅炉给水及锅水水质,使之符合锅炉水质标准的规定
MNLink: <2019版安全技术教材> - 192

Front: 压力表锅炉
Back: 压力表锅炉
根据工作压力选用压力表的量程范围,一般应在工作压力的1 .5~3倍。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 192

Front: 水位计用于显示锅炉内水位的高低。水位计应安装合理,便于观察,且灵敏可靠。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 192

Front: 锅炉防爆门
Back: 锅炉防爆门
为防止炉膛和尾部烟道再次燃烧造成破坏,常采用在炉膛和烟道易爆处装设防爆门。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 193

Front: 锅炉运行中,为了保持受热面内部清洁,避免锅水发生汽水共腾及蒸汽品质恶化,除了对给水进行必要而有效的处理外,还必须坚持排污。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 195

Front: 由于烟灰的导热能力很差,受热面上积灰会严重影响锅炉传热,降低锅炉效率,影响锅炉运行工况特别是蒸汽温度,对锅炉安全也造成不利影响。因此,应定期吹灰
MNLink: <2019版安全技术教材> - 195

MNLink: <2019版安全技术教材> - 196
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 停炉操作应按规程规定的次序进行。
锅炉正常停炉的次序应该是先停燃料供应,随之停止送风,减少引风;与此同时,逐渐降低锅炉负荷,相应地减少锅炉上水,{ E l 应维持锅炉水位稍高于正常水位。
对于燃气、燃油锅炉,炉膛停火后,引风机至少要继续引风5 m i n以上。
锅炉停止供汽后,应隔断与蒸汽母管的连接,排气降压。
为保护过热器,防止其金属超温,可打开过热器出口集箱疏水阀适当放气。
降压过程中,司炉人员应连续监视锅炉,待锅内元气压时,开启空气间,以免锅内因降温形成真空。
停炉时应打开省煤器旁通烟道,关闭省煤器烟道挡板,但锅炉进水仍需经省煤器。
对停炉操作应按规程规定的次序进行。
锅炉正常停炉的次序应该是先停燃料供应,随之停止送风,减少引风;与此同时,逐渐降低锅炉负荷,相应地减少锅炉上水,{ E l 应维持锅炉水位稍高于正常水位。
对于燃气、燃油锅炉,炉膛停火后,引风机至少要继续引风5 m i n以上。
锅炉停止供汽后,应隔断与蒸汽母管的连接,排气降压。
为保护过热器,防止其金属超温,可打开过热器出口集箱疏水阀适当放气。
降压过程中,司炉人员应连续监视锅炉,待锅内元气压时,开启空气间,以免锅内因降温形成真空。
停炉时应打开省煤器旁通烟道,关闭省煤器烟道挡板,但锅炉进水仍需经省煤器。
对

MNLink: <2019版安全技术教材> - 196
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 为防止锅炉降温过快,在正常停炉的4~6 h内,应紧闭炉门和烟道挡板。
之后打开烟道挡板,缓慢加强通风,适当放水。
停炉1 8~2 4h ,在锅水温度降至7 0℃以下时·,方可全部放水。
(微信同为防止锅炉降温过快,在正常停炉的4~6 h内,应紧闭炉门和烟道挡板。
之后打开烟道挡板,缓慢加强通风,适当放水。
停炉1 8~2 4h ,在锅水温度降至7 0℃以下时·,方可全部放水。
(微信同

MNLink: <2019版安全技术教材> - 196
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 锅炉遇有下列情况之一者,应紧急停炉:锅炉水位低于水位表的下部可见边缘;不断加大向锅炉进水及采取其他措施,但水位仍继续下降;锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位;给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水;水位表或安全阀全部失效;设置在汽空间的压力表全部失效;锅炉元件损坏,危及操作人员安全;燃烧设备损坏、炉墙倒塌或锅炉构件被烧红等,严重威胁锅炉安全运行;其他异常情况危及锅炉安全运行。
9430426(锅炉遇有下列情况之一者,应紧急停炉:锅炉水位低于水位表的下部可见边缘;不断加大向锅炉进水及采取其他措施,但水位仍继续下降;锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位;给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水;水位表或安全阀全部失效;设置在汽空间的压力表全部失效;锅炉元件损坏,危及操作人员安全;燃烧设备损坏、炉墙倒塌或锅炉构件被烧红等,严重威胁锅炉安全运行;其他异常情况危及锅炉安全运行。
9430426(

MNLink: <2019版安全技术教材> - 196
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 紧急停炉的操作次序是:立即停止添加燃料和送风,减弱引风;与此同时,设法熄灭炉膛内的燃料,对于一般层燃炉可以用砂土或湿灰灭火,链条炉可以开快挡使炉排快速运转,把红火送入灰坑;灭火后即把炉门、灰门及烟道挡板打.
开,以加强通风冷却;锅内可以较快降斥并更换锅水,饷*冷却至7 0℃左右允许排水。
[t J 缺水紧急停炉时,严禁给锅炉上水,并不得开启空气阀及安全阀快速降压。
QQ249紧急停炉的操作次序是:立即停止添加燃料和送风,减弱引风;与此同时,设法熄灭炉膛内的燃料,对于一般层燃炉可以用砂土或湿灰灭火,链条炉可以开快挡使炉排快速运转,把红火送入灰坑;灭火后即把炉门、灰门及烟道挡板打.
开,以加强通风冷却;锅内可以较快降斥并更换锅水,饷*冷却至7 0℃左右允许排水。
[t J 缺水紧急停炉时,严禁给锅炉上水,并不得开启空气阀及安全阀快速降压。
QQ249

Front: 停炉保养主要指锅内保养,即汽水系统内部为避免或减轻腐蚀而进行的防护似养。常用的保养方式有:压力保养、湿法保养、干法保养和I 充气保养。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 196

Front: 瓶装气体分类
MNLink: <2019版安全技术教材> - 197
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 1 )压缩气体:是指在一5 0 ℃时加压后完全是气态的气体,包括临界温度( T J低于或者等于-5 0℃的气体,也称压缩气体。
( 2 )液化气体:高、低压被化气体是指在温度高于-5 0℃时加压后部分是液态的气体,包括临界温度( T 巳)在-5 0~6 5℃( T J的高压液化气体和临界温度( T J高于6 5℃的低压液化气体。
( 3 )低温液化气体:是指在运输过程中由于深冷低温而部分呈液态的气体,临界温度(T J一般低于或者等于-5 0℃,也称为深冷液化气体或者冷冻液化气体。
( 4 )溶解气体:在压力下熔解于气瓶内榕剂中的气体。
易分解或聚合的可燃气体。
( 5 )吸附气体:在压力下吸附于吸附剂中的气体。
( 6 )混合气体与标准气体。
0426(微信同号)

把容积不超过3 0 0 0L ,用于储存和运输压缩气体、液化气体的可重复充装的可移动的容器叫作气瓶,是运输压缩气体和液化气体最常用的容器。常见的气瓶有无缝气瓶(图3 - 4 )、焊接气瓶、缠绕气瓶、低温绝热气瓶(图3- 5)、内装填料气瓶等。
把容积不超过3 0 0 0L ,用于储存和运输压缩气体、液化气体的可重复充装的可移动的容器叫作气瓶,是运输压缩气体和液化气体最常用的容器。常见的气瓶有无缝气瓶(图3 - 4 )、焊接气瓶、缠绕气瓶、低温绝热气瓶(图3- 5)、内装填料气瓶等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 197

MNLink: <2019版安全技术教材> - 197
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 《气瓶安全技术监察规程》按照公称工作压力,分为高压气瓶(大于或等于1 0 MPa) 和低压气瓶(小于1 0M P a )。
气瓶水压试验压力为公称工作压力的1 .
5 倍,见表3 -10 力一力别一压一压类一作一验力一工一同压-称一压公一水表3 -1 公称工作压力与水压试验压力高压MP a 低j 玉30 20 15 I 12. s 8 5 3 2 45 30 I 22. s I 18. 8 I 12 7. s I 4. s 3 I. 5 QQ24《气瓶安全技术监察规程》按照公称工作压力,分为高压气瓶(大于或等于1 0 MPa) 和低压气瓶(小于1 0M P a )。
气瓶水压试验压力为公称工作压力的1 .
5 倍,见表3 -10 力一力别一压一压类一作一验力一工一同压-称一压公一水表3 -1 公称工作压力与水压试验压力高压MP a 低j 玉30 20 15 I 12. s 8 5 3 2 45 30 I 22. s I 18. 8 I 12 7. s I 4. s 3 I. 5 QQ24

MNLink: <2019版安全技术教材> - 197
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 气瓶附件包括瓶阀、瓶帽、保护罩、安全泄压装置、防;-R 圈、气瓶专用爆破片、安全阅、液位计、紧急切断和充装限位装置等。
气瓶附件是气瓶的重要组成部分,对气瓶安全使用起着非常重要的作用。
气瓶附件包括瓶阀、瓶帽、保护罩、安全泄压装置、防;-R 圈、气瓶专用爆破片、安全阅、液位计、紧急切断和充装限位装置等。
气瓶附件是气瓶的重要组成部分,对气瓶安全使用起着非常重要的作用。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 198
Other fields (not shown on cards):
Remarks: //瓶阀瓶口瓶颈颈圈, J I 再加简体瓶根瓶底图3 -4 无缝气瓶的典型结构f 低用l简体山 / 娘 叫 良底座30426(微信同号)//瓶阀瓶口瓶颈颈圈, J I 再加简体瓶根瓶底图3 -4 无缝气瓶的典型结构f 低用l简体山 / 娘 叫 良底座30426(微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 198
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 12 11 10 9 8 " 7 l 一液位计;2 一安全阀;3 一管路控制;4 -绝热层;5 一内胆;6真空层;7底座;8 一外先:9 一抽真空口;10 保护圈支架;l l 一长圆槽孔;1 2保护圈图3 -5 低温绝热气瓶12 11 10 9 8 " 7 l 一液位计;2 一安全阀;3 一管路控制;4 -绝热层;5 一内胆;6真空层;7底座;8 一外先:9 一抽真空口;10 保护圈支架;l l 一长圆槽孔;1 2保护圈图3 -5 低温绝热气瓶

MNLink: <2019版安全技术教材> - 199
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 图3- 6瓶间外形图同号)图3- 6瓶间外形图同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 199
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 瓶阀应满足下列要求:( I )瓶阀上与气瓶连接的!螺纹,与瓶体蝶纹匹配并保证密封可靠性 。
( 2 )瓶阀出气口的连接型式和尺寸,设计成能够防止气体错装、错用的结构,盛装助燃和不可燃气体瓶阀的出气口螺纹为右旋,可燃气体瓶阀的出气口螺纹为左旋。
( 3 )工业用非重复充装焊接气瓶瓶阀设计成不可重复充装的图3- 6瓶间外形图结构,瓶阀与瓶体的连接采用焊接方式。
( 4 )公称容积大于1 0 0L的液化石油气瓶使用的气相瓶阀,宜设计成带有液位限定功能或者带有电子防伪识读功能的直阀或者角阀,液相瓶阀宜设计成单向阀。
( 5 )在规定的操作条件下,任何与气体接触的金属或者非金属瓶阀材料与气瓶内所充装的气体具有相容性。
( 6 )与乙:快接触的瓶阀材料,选用含铜量小于7 0 %的铜合金(质量比);这是因为铜位与乙快起反应,生成乙:块铜,乙快铜是一种爆炸性化合物。
( 7 )盛装易燃气体的气瓶瓶阀的手轮,选用阻燃材料制造。
( 8 )盛装氧气或者其他强氧化性气体的气瓶瓶阀的非金属密封材料,具有阻燃性和抗龙化性。
430426(微信同号)瓶阀应满足下列要求:( I )瓶阀上与气瓶连接的!螺纹,与瓶体蝶纹匹配并保证密封可靠性 。
( 2 )瓶阀出气口的连接型式和尺寸,设计成能够防止气体错装、错用的结构,盛装助燃和不可燃气体瓶阀的出气口螺纹为右旋,可燃气体瓶阀的出气口螺纹为左旋。
( 3 )工业用非重复充装焊接气瓶瓶阀设计成不可重复充装的图3- 6瓶间外形图结构,瓶阀与瓶体的连接采用焊接方式。
( 4 )公称容积大于1 0 0L的液化石油气瓶使用的气相瓶阀,宜设计成带有液位限定功能或者带有电子防伪识读功能的直阀或者角阀,液相瓶阀宜设计成单向阀。
( 5 )在规定的操作条件下,任何与气体接触的金属或者非金属瓶阀材料与气瓶内所充装的气体具有相容性。
( 6 )与乙:快接触的瓶阀材料,选用含铜量小于7 0 %的铜合金(质量比);这是因为铜位与乙快起反应,生成乙:块铜,乙快铜是一种爆炸性化合物。
( 7 )盛装易燃气体的气瓶瓶阀的手轮,选用阻燃材料制造。
( 8 )盛装氧气或者其他强氧化性气体的气瓶瓶阀的非金属密封材料,具有阻燃性和抗龙化性。
430426(微信同号)

瓶帽和保护罩瓶帽是装在气瓶顶部、阀门之外的帽罩式安全附件,是气瓶保护帽的简称。其功能在于避免气瓶在搬运、运输或者使用过程中,受碰撞或冲击损伤阀门。为防止气体泄漏或由于超压泄放,造成瓶帽爆炸,在瓶帽上要开有对称的泄气孔。泄气孔对称开设是为了避免气体由一侧排出而产生的反作用,使气瓶倾倒或旋转。
瓶帽和保护罩瓶帽是装在气瓶顶部、阀门之外的帽罩式安全附件,是气瓶保护帽的简称。其功能在于避免气瓶在搬运、运输或者使用过程中,受碰撞或冲击损伤阀门。为防止气体泄漏或由于超压泄放,造成瓶帽爆炸,在瓶帽上要开有对称的泄气孔。泄气孔对称开设是为了避免气体由一侧排出而产生的反作用,使气瓶倾倒或旋转。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 199

MNLink: <2019版安全技术教材> - 199
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 泄压孔( a )可卸式( b )固定式因3 -7 瓶帽结构示意图泄压孔( a )可卸式( b )固定式因3 -7 瓶帽结构示意图

Front: 瓶帽和保护罩应满足下列要求:( 1 )公称容积大于或等于5 L的钢质无缝气瓶,应当配有螺纹连接的快装式瓶帽或者固定式保护罩。( 2 )公称容积大于或等于1 0L的钢质焊接气瓶(含溶解乙快气瓶),应当配有不可拆卸的保护罩或者固定式瓶帽。( 3 )瓶帽应当有良好的抗撞击性,不得用灰口铸铁制造。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 200

Front: 目前常用的安全泄压装置有4种,即易熔塞合金装置、爆破片装置、安全阀和爆破片-易熔塞复合装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 200

MNLink: <2019版安全技术教材> - 200
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 1 )易熔塞合金装置。易熔塞合金装置结构简单,其结构1 示意图如图3 - 8所示。这种装置是通过控制温度来控制瓶内的温升压力的,所以也只适用于气瓶,而不是用于固定式容器。易熔塞合金装置由钢制塞体及其中心孔中挠铸的易熔合金2 塞构成。为了防止易熔合金塞因受压力而脱落,常常将塞体内孔做成带螺纹形、阶梯形或锥形。易熔塞合金由熔点很低的金属组成。组成的金属必须与瓶l →塞(, I ; :2-. l讪ri 1 金内介质相适应,不上j J 阮l 均气体发坐化学反应,山不胳1 1 1 l 1 J 气体的图3 -8 导培在台合装置质量;易熔合金(1 臼r n l 刷刷出r m 怕,炜化后具. , ( { 良好的流础性;的结构示意罔易熔合金塞座与)剧本连接( 1 < 1 ! 惚 纹I 应 保 证 ? 寄 : 封· ti : . , 装设有易熔塞合金装置的气瓶,在正常环境温度下运行,填满塞孔内的易熔合金保证气瓶的良好密封性能。一且气瓶周围发生火灾或遇到其他意外高温,达到预定的温度值,劫熔合金目J J 熔化,瓶内气体由此塞孔排除,气瓶泄压。我国目前使用的易熔塞合金装置的公称动作温度有1 0 2 . 5℃ 、1 0 0 ℃和7 0 ℃;兰种。其中用于溶解乙快的易熔塞合金装置,其公称动作植度为1 0 0 ℃。公称动作温度为7 0℃的易熔塞合金装置用于除溶解乙快气瓶外的公称工作压力小于或等于3 . 45 M P a的气瓶;公称动作温度为1 0 2 . 5 ℃的易熔塞合金装置H J 于公称t作压力大于3 . 45 M P a且不大于3 0M P a的气瓶。车用压缩天然气气瓶的易熔塞合金装置的动作温度为1 1 0 ℃。 QQ24943( 1 )易熔塞合金装置。易熔塞合金装置结构简单,其结构1 示意图如图3 - 8所示。这种装置是通过控制温度来控制瓶内的温升压力的,所以也只适用于气瓶,而不是用于固定式容器。易熔塞合金装置由钢制塞体及其中心孔中挠铸的易熔合金2 塞构成。为了防止易熔合金塞因受压力而脱落,常常将塞体内孔做成带螺纹形、阶梯形或锥形。易熔塞合金由熔点很低的金属组成。组成的金属必须与瓶l →塞(, I ; :2-. l讪ri 1 金内介质相适应,不上j J 阮l 均气体发坐化学反应,山不胳1 1 1 l 1 J 气体的图3 -8 导培在台合装置质量;易熔合金(1 臼r n l 刷刷出r m 怕,炜化后具. , ( { 良好的流础性;的结构示意罔易熔合金塞座与)剧本连接( 1 < 1 ! 惚 纹I 应 保 证 ? 寄 : 封· ti : . , 装设有易熔塞合金装置的气瓶,在正常环境温度下运行,填满塞孔内的易熔合金保证气瓶的良好密封性能。一且气瓶周围发生火灾或遇到其他意外高温,达到预定的温度值,劫熔合金目J J 熔化,瓶内气体由此塞孔排除,气瓶泄压。我国目前使用的易熔塞合金装置的公称动作温度有1 0 2 . 5℃ 、1 0 0 ℃和7 0 ℃;兰种。其中用于溶解乙快的易熔塞合金装置,其公称动作植度为1 0 0 ℃。公称动作温度为7 0℃的易熔塞合金装置用于除溶解乙快气瓶外的公称工作压力小于或等于3 . 45 M P a的气瓶;公称动作温度为1 0 2 . 5 ℃的易熔塞合金装置H J 于公称t作压力大于3 . 45 M P a且不大于3 0M P a的气瓶。车用压缩天然气气瓶的易熔塞合金装置的动作温度为1 1 0 ℃。 QQ24943

MNLink: <2019版安全技术教材> - 201
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )爆破片装置。
爆破片装置是1 : i : 1 爆破片(压力敏感元件)和夹持器(或支撑圈)等组装而成的安全世压装置。
当气瓶内介质的压力因环境温度升高等原因而增加到规定的压力限定值(一般为气瓶的水压试验压力)时,爆破片立即动作(破裂),形成通道,使气瓶排气泄压。
( 2 )爆破片装置。
爆破片装置是1 : i : 1 爆破片(压力敏感元件)和夹持器(或支撑圈)等组装而成的安全世压装置。
当气瓶内介质的压力因环境温度升高等原因而增加到规定的压力限定值(一般为气瓶的水压试验压力)时,爆破片立即动作(破裂),形成通道,使气瓶排气泄压。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 201
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 3 )安全阀。
安全阀是广泛用于固定式压力容器的油压装置。
它的特点是机构简单、紧凑,而且可重新关闭,保持密封状态。
具有这些特点,用作气瓶的安全泄压装置就更能显示其元比的优越性。
但安全阀也有不足之处,如?世压反应慢(因阀的开启具有滞后作用)、对介质的洁净度要求很高、密封性能差(是各类泄压装置中最差的一种)等。
特别是气瓶在运输、使用、搬运过程中的颠簸振动,使装在气瓶上的安全阀的密封性能更受影响,增加泄漏量。
一般气瓶都没有安装这种泄压装置。
同号)( 3 )安全阀。
安全阀是广泛用于固定式压力容器的油压装置。
它的特点是机构简单、紧凑,而且可重新关闭,保持密封状态。
具有这些特点,用作气瓶的安全泄压装置就更能显示其元比的优越性。
但安全阀也有不足之处,如?世压反应慢(因阀的开启具有滞后作用)、对介质的洁净度要求很高、密封性能差(是各类泄压装置中最差的一种)等。
特别是气瓶在运输、使用、搬运过程中的颠簸振动,使装在气瓶上的安全阀的密封性能更受影响,增加泄漏量。
一般气瓶都没有安装这种泄压装置。
同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 201
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 4 )复合装置。
爆破片-易熔塞复合装置由爆破片与易熔塞串联组装而成。
易熔合金塞装设在爆破片排放一侧。
这种复合装置兼有爆破片与易熔塞的优越性,尤其是密封性能更加,因为它具有双重密封机构。
在正常情况下,易熔塞不承受瓶内介质压力(被爆破片隔离),所以不易被挤压脱落。
复合装置只有在环境植度和瓶内压力都分别达到了规定值的条件才发生动作、地压排气,一般不会发生误动作。
由于结构较为复杂,爆破片-易烨塞复合装置一般是用于对密封性能要求特别严格的气瓶。
如盛装三氟化棚、氯化氢、硅炖、氟乙烯、1 臭化氢等气体的气瓶。
至于盛装其他气体的气瓶,如果在经济上或安全上有特殊密封性要求的,也可以装设这种复合装置,如汽车用天然气钢瓶。
30426(微信同( 4 )复合装置。
爆破片-易熔塞复合装置由爆破片与易熔塞串联组装而成。
易熔合金塞装设在爆破片排放一侧。
这种复合装置兼有爆破片与易熔塞的优越性,尤其是密封性能更加,因为它具有双重密封机构。
在正常情况下,易熔塞不承受瓶内介质压力(被爆破片隔离),所以不易被挤压脱落。
复合装置只有在环境植度和瓶内压力都分别达到了规定值的条件才发生动作、地压排气,一般不会发生误动作。
由于结构较为复杂,爆破片-易烨塞复合装置一般是用于对密封性能要求特别严格的气瓶。
如盛装三氟化棚、氯化氢、硅炖、氟乙烯、1 臭化氢等气体的气瓶。
至于盛装其他气体的气瓶,如果在经济上或安全上有特殊密封性要求的,也可以装设这种复合装置,如汽车用天然气钢瓶。
30426(微信同

Front: 2盛装剧毒气体的气瓶,禁止装设安全泄压装置。3液化石油气钢瓶,不宜装设安全泄压装置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 201

Front: 2盛装恪解乙:快的气瓶,应当装设易熔塞合金装置。3盛装易于分解或者聚合的可燃气体的气瓶,宜装设易熔塞合金装置。4盛装液化天然气及其他可燃气体的焊接绝热气瓶,应当装设两级安全阀;盛装其他低温液化气体的焊接绝热气瓶应当装设爆破片和安全阀。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 201

MNLink: <2019版安全技术教材> - 202
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 3 )安全泄压装置的装设部位:1不应当妨碍气瓶的正常使用和搬运。
2元缝气瓶,应当装设在瓶阀上。
3焊接气瓶,可以装设在瓶阀上,也允许单独装设在气瓶的封头部位。
4工业用非重复充装焊接钢瓶,应当将爆破片直接焊接在气瓶封头部位。
5溶解乙快气瓶,应当将易熔合金塞装设在气瓶上封头、间座或者瓶阀上。
6每个安全泄压装置都应当有明显的标志。
信同号)( 3 )安全泄压装置的装设部位:1不应当妨碍气瓶的正常使用和搬运。
2元缝气瓶,应当装设在瓶阀上。
3焊接气瓶,可以装设在瓶阀上,也允许单独装设在气瓶的封头部位。
4工业用非重复充装焊接钢瓶,应当将爆破片直接焊接在气瓶封头部位。
5溶解乙快气瓶,应当将易熔合金塞装设在气瓶上封头、间座或者瓶阀上。
6每个安全泄压装置都应当有明显的标志。
信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 203
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 国产无缝气瓶制造钢印包含以下内容(图3 -9): ( 1 )气瓶制造依据标准编号。
( 2 )气瓶编号。
( 3 )检验压力(M P a) 。
( 4 )公称工作压力(M P a) 。
( 5 )制造厂代码、生产日期。
( 6 )制造许可证编号。
( 7 )充装介质。
( 8 )气瓶质量(k g) 。
( 9 )气瓶容积(L) 。
( 1 0 )气瓶壁厚(mm) 。
( 1 1 )国家监督检查标记。
( 1 2 )检验单位代码、检验日期及检验周期。
2 - r 一-L i J 4 . t > b 白V V O V ,• r 了l nav, • ;:".
寸》1 2 4 一卜-W l "l f iJP 03. 04 5--" 1 一气瓶制造依据标准编号;2 一气瓶编号;3 一检验压力(MPa); 4 一公称工作压力(MPa); 5 一制造厂代码、生产日 期 ;6 一制造许可证编号;7 一充装介质而一气瓶质量(k g ); 9 -气瓶容积(L ) ; 1 0 一气瓶壁厚(m m ) ;1 1 一国家监督检查标记:1 2 一检验单位代码、检验日期及检验周期图3 -9 .
气瓶制造钢印标记内容QQ249430426(微信同号)国产无缝气瓶制造钢印包含以下内容(图3 -9): ( 1 )气瓶制造依据标准编号。
( 2 )气瓶编号。
( 3 )检验压力(M P a) 。
( 4 )公称工作压力(M P a) 。
( 5 )制造厂代码、生产日期。
( 6 )制造许可证编号。
( 7 )充装介质。
( 8 )气瓶质量(k g) 。
( 9 )气瓶容积(L) 。
( 1 0 )气瓶壁厚(mm) 。
( 1 1 )国家监督检查标记。
( 1 2 )检验单位代码、检验日期及检验周期。
2 - r 一-L i J 4 . t > b 白V V O V ,• r 了l nav, • ;:".
寸》1 2 4 一卜-W l "l f iJP 03. 04 5--" 1 一气瓶制造依据标准编号;2 一气瓶编号;3 一检验压力(MPa); 4 一公称工作压力(MPa); 5 一制造厂代码、生产日 期 ;6 一制造许可证编号;7 一充装介质而一气瓶质量(k g ); 9 -气瓶容积(L ) ; 1 0 一气瓶壁厚(m m ) ;1 1 一国家监督检查标记:1 2 一检验单位代码、检验日期及检验周期图3 -9 .
气瓶制造钢印标记内容QQ249430426(微信同号)

《气瓶安全技术监察规程》规定,我国气瓶检验标志的内容,检验合格的气瓶包括:检验单位代号;本次检验日期(年、月)和下次检验日期(年)规定了色标的使用年限循环法则和具体的方法。在气瓶定期检验标志上,按不同检验年份喷涂不同颜色和不同形状的色标。
《气瓶安全技术监察规程》规定,我国气瓶检验标志的内容,检验合格的气瓶包括:检验单位代号;本次检验日期(年、月)和下次检验日期(年)规定了色标的使用年限循环法则和具体的方法。在气瓶定期检验标志上,按不同检验年份喷涂不同颜色和不同形状的色标。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 203

)充裴管理要求( 1 )气瓶充装单位应当按照《气瓶充装许可规则》(TSG R 4 0 0 1 )的规定,取得气瓶充装许可。( 2 )气瓶充装单位应当按照规定申请办理气瓶使用登记。( 3 )气瓶实行固定充装单位充装制度,气瓶充装单位应当充装本单位自有并且办理使用登记的气瓶(车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶以及托管气瓶除外)。( 4 )气瓶充装单位应当在充装完毕验收合格的气瓶上牢固粘贴充装产品合格标签,基础标签上至少注明充装单位名称和电话、气体名称、充装日期和充装人员代号。无标签的气瓶不准出充装单位。( 5 )严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新气瓶和报废气瓶。( 6 )气瓶充装单位发生暂停充装等特殊情况,应当向所在市级质监部门报告,可委托辖区内有相应资质的单位临时充装,并告知省级质监部门。
)充裴管理要求( 1 )气瓶充装单位应当按照《气瓶充装许可规则》(TSG R 4 0 0 1 )的规定,取得气瓶充装许可。( 2 )气瓶充装单位应当按照规定申请办理气瓶使用登记。( 3 )气瓶实行固定充装单位充装制度,气瓶充装单位应当充装本单位自有并且办理使用登记的气瓶(车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶以及托管气瓶除外)。( 4 )气瓶充装单位应当在充装完毕验收合格的气瓶上牢固粘贴充装产品合格标签,基础标签上至少注明充装单位名称和电话、气体名称、充装日期和充装人员代号。无标签的气瓶不准出充装单位。( 5 )严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新气瓶和报废气瓶。( 6 )气瓶充装单位发生暂停充装等特殊情况,应当向所在市级质监部门报告,可委托辖区内有相应资质的单位临时充装,并告知省级质监部门。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 203

Q: 充装压缩气体( l )严格控制气瓶的充装量,充分考虑充装温度对最高充装压力的影响,气瓶充装后,[...]。( 2 )采用电解法制取氢气、氧气的充装单位,应当制定严格的[...]。
A: 在2 0℃时的压力不得超过气瓶的公称工作压力; 定时测定氢、氧纯度的制度,设置自动测定氢、氧浓度和超标报警的装置,并且定期进行手动检测;当氢气中含氧或者氧气中含氢超过0 . 5% (体积比)时,严禁充装,同时应当查明原因并妥善处置
Q: 充装压缩气体( l )严格控制气瓶的充装量,充分考虑充装温度对最高充装压力的影响,气瓶充装后,[...]。( 2 )采用电解法制取氢气、氧气的充装单位,应当制定严格的[...]。
A: 在2 0℃时的压力不得超过气瓶的公称工作压力; 定时测定氢、氧纯度的制度,设置自动测定氢、氧浓度和超标报警的装置,并且定期进行手动检测;当氢气中含氧或者氧气中含氢超过0 . 5% (体积比)时,严禁充装,同时应当查明原因并妥善处置
MNLink: <2019版安全技术教材> - 204

Front: 气瓶充装
Back: 气瓶充装
应当对充装量逐瓶复检(设复检用计量衡器),严禁过量充装。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 205

Front: 充装低温液化气体及低温液体应当对充装业逐瓶复检(车用焊接绝热气瓶除外),严禁过量充装。充装超量的气瓶不准出站并及时处置。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 205

MNLink: <2019版安全技术教材> - 205
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5 .
充装溶解乙烘( I )充装前,按照有关标准规定测定溶剂朴加量并补加溶剂。
( 2 )乙快瓶的乙快充装i d; 及乙快与溶剂的质量比(快酬比)应当符合有关标准的规定。
( 3 )充装过程中,瓶壁温度不得超过4 0 ℃,充装容积流速小于0 . 015 m3/(h · L) 。
( 4 )一般分两次充装,中间的间隔时间不少于8 h ;静置8h 后的瓶内压力应当符合有关标准的规定。
号)5 .
充装溶解乙烘( I )充装前,按照有关标准规定测定溶剂朴加量并补加溶剂。
( 2 )乙快瓶的乙快充装i d; 及乙快与溶剂的质量比(快酬比)应当符合有关标准的规定。
( 3 )充装过程中,瓶壁温度不得超过4 0 ℃,充装容积流速小于0 . 015 m3/(h · L) 。
( 4 )一般分两次充装,中间的间隔时间不少于8 h ;静置8h 后的瓶内压力应当符合有关标准的规定。
号)

充装混合气体( 1 )充装棍合气体的气瓶应当采用加温、抽真空等适当方式进行预处理。( 2 )气体充装前,应当根据混合气体的每-气体组分性质,确定各种气体组分的充装顺序。( 3 )在充人每一气体组分之前,应用待充气体对充装配制系统管道进行置换。
充装混合气体( 1 )充装棍合气体的气瓶应当采用加温、抽真空等适当方式进行预处理。( 2 )气体充装前,应当根据混合气体的每-气体组分性质,确定各种气体组分的充装顺序。( 3 )在充人每一气体组分之前,应用待充气体对充装配制系统管道进行置换。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 205

Q: 车用天然气瓶充装枪[...]。
A: 应当具有防伪识读信息化标签的功能,只能对可以识读的气瓶进行充装
Q: 车用天然气瓶充装枪[...]。
A: 应当具有防伪识读信息化标签的功能,只能对可以识读的气瓶进行充装
MNLink: <2019版安全技术教材> - 205

Q: 车用液化天然气气瓶充装站[...]。
A: 应当具备向气瓶充装蒸汽压不小于0 . 8 M P a的饱和液体的能力
Q: 车用液化天然气气瓶充装站[...]。
A: 应当具备向气瓶充装蒸汽压不小于0 . 8 M P a的饱和液体的能力
MNLink: <2019版安全技术教材> - 205

Q: [...];
A: 气瓶的公称工作压力系指在基准温度时(我国为2 0 ℃)所盛装气体的限定充装压力
Q: [...];
A: 气瓶的公称工作压力系指在基准温度时(我国为2 0 ℃)所盛装气体的限定充装压力
MNLink: <2019版安全技术教材> - 205

MNLink: <2019版安全技术教材> - 206
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )检查气瓶的气体产品合格证、将示标签是否与充装气体及气瓶标志的介质名称一致,要配带瓶帽、防震圈。运送要注意:1气瓶轻装、轻卸。 2严禁抛、滑、滚、碰。 3严禁拖拽、随地平滚、J I 顶坡横或坚滑下或用脚踢;严禁肩扛、背驮、怀抱、臂挟、托举等。当人工将气瓶向高处举放或气瓶从高处落地时必须二人同时操作。吊运气瓶应做到:1将散装瓶装人集装箱内,固定好气瓶,用机械起重设备吊运。 · 204 · 2不得使用电醋起重机吊运气瓶。 3不得使用金属链绳捆绑后吊运气瓶。 4不得吊气瓶瓶1 μ 冒吊运气瓶。第二幸特种设备安全技术<( 2 )检查气瓶的气体产品合格证、将示标签是否与充装气体及气瓶标志的介质名称一致,要配带瓶帽、防震圈。运送要注意:1气瓶轻装、轻卸。 2严禁抛、滑、滚、碰。 3严禁拖拽、随地平滚、J I 顶坡横或坚滑下或用脚踢;严禁肩扛、背驮、怀抱、臂挟、托举等。当人工将气瓶向高处举放或气瓶从高处落地时必须二人同时操作。吊运气瓶应做到:1将散装瓶装人集装箱内,固定好气瓶,用机械起重设备吊运。 · 204 · 2不得使用电醋起重机吊运气瓶。 3不得使用金属链绳捆绑后吊运气瓶。 4不得吊气瓶瓶1 μ 冒吊运气瓶。第二幸特种设备安全技术<

Front: 严禁用叉车、翻斗车或铲车搬运气瓶。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 207

MNLink: <2019版安全技术教材> - 207
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 4 )在气瓶运输车上,应注意:1氧气瓶不可与可燃气体气瓶同车。
2运输车辆应具有固定气瓶的相应装置,散装直立气) t r , i 高I I \栏阪部分不山大于气肌高度的1 / 4 0 3运输气瓶的车上严禁烟火。
4夏季时气瓶要防晒。
)( 4 )在气瓶运输车上,应注意:1氧气瓶不可与可燃气体气瓶同车。
2运输车辆应具有固定气瓶的相应装置,散装直立气) t r , i 高I I \栏阪部分不山大于气肌高度的1 / 4 0 3运输气瓶的车上严禁烟火。
4夏季时气瓶要防晒。
)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 207
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 5 )化学性质相抵触的气体(如氧气、氯气与氢气;乙快和!液化石油气)不得同车运输,氧化或强氧化气体气瓶不准和易燃品、油脂及?占有油J I 旨的物1 \ 7 1 同 / | 二 运 输。 ( 6 )严禁用自卸汽车、挂车或长途客运汽车运送气瓶,同时也不< f 卡 V F 装运气瓶的货车载客。 ( 7 )运送气瓶的汽车应遵守公安、交通部门有关危险品运输的安全规定,严禁在首脑机关、居民密集处、超市闹市区及学校等处停车。运输车停靠时-,司机和押运员不得同时离开车辆。 ( 8 )司机、装卸及押运员均应明确所运输的气体性质,安全注意事项和紧急处置措施。 0426(微信同号)( 5 )化学性质相抵触的气体(如氧气、氯气与氢气;乙快和!液化石油气)不得同车运输,氧化或强氧化气体气瓶不准和易燃品、油脂及?占有油J I 旨的物1 \ 7 1 同 / | 二 运 输。 ( 6 )严禁用自卸汽车、挂车或长途客运汽车运送气瓶,同时也不< f 卡 V F 装运气瓶的货车载客。 ( 7 )运送气瓶的汽车应遵守公安、交通部门有关危险品运输的安全规定,严禁在首脑机关、居民密集处、超市闹市区及学校等处停车。运输车停靠时-,司机和押运员不得同时离开车辆。 ( 8 )司机、装卸及押运员均应明确所运输的气体性质,安全注意事项和紧急处置措施。 0426(微信同号)

Front: 气瓶存放
Back: 气瓶存放
应当遵循先人库先发出的原则。应设立明显的警示标签,
MNLink: <2019版安全技术教材> - 207

Front: 空、实瓶应分开放置,井有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的,应分室存放,并设置防毒用具。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 208

Front: 气瓶存放2
Back: 气瓶存放2
库房应设有相应的灭火器材,库房周围严禁存放易燃易爆物品。库房内应设有适当的通道。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 208

Q: [...]。
A: 气瓶放置应整齐,并佩戴瓶帽,立放时,应有防倾倒措施;横放时,头部朝向一方
Q: [...]。
A: 气瓶放置应整齐,并佩戴瓶帽,立放时,应有防倾倒措施;横放时,头部朝向一方
MNLink: <2019版安全技术教材> - 208

Q: 专责管理方面,使用压力容器的单位,应设置安全管理机构,配备安全管理负责人和安全管理人员。[...]。
A: 使用石化与化工成套装置的单位,以及使用压力容器台数达到5 0台及以上的单位,应当设置专门的特种设备安全管理机构,配备专职安全管理人员,并且逐台落实安全责任人
Q: 专责管理方面,使用压力容器的单位,应设置安全管理机构,配备安全管理负责人和安全管理人员。[...]。
A: 使用石化与化工成套装置的单位,以及使用压力容器台数达到5 0台及以上的单位,应当设置专门的特种设备安全管理机构,配备专职安全管理人员,并且逐台落实安全责任人
MNLink: <2019版安全技术教材> - 208

Q: [...]。
A: 持证上岗方面,压力容器安全管理负责人和安全管理人员,应当按照规定持有相应的特种设备管理人员证。操作人员必须严格执行压力容器安全管理制度,依照操作规程及其他法规操作运行
Q: [...]。
A: 持证上岗方面,压力容器安全管理负责人和安全管理人员,应当按照规定持有相应的特种设备管理人员证。操作人员必须严格执行压力容器安全管理制度,依照操作规程及其他法规操作运行
MNLink: <2019版安全技术教材> - 208

Front: 压力容器安全阀分全启式安全阀和微启式安全阀。根据安全阀的整体结构和加载方式可以分为静重式、杠杆式、弹簧式和先导式4种 。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 209

Front: 压力容器爆破帽
Back: 压力容器爆破帽
爆破帽为一端封闭,中间有一薄弱层面的厚壁短管,爆破压力误差较小,泄放面积较小,多用于超高压容器。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 209

Q: [...]。
A: 紧急切断阀紧急切断间是一种特殊结构和特殊用途的阀门,它通常与截止阀串联安装在紧靠容器的介质出口管道上。其作用是在管道发生大量泄漏时紧急止漏,一般还具有过流闭止及超温闭止的性能,并能在近程和远程独立进行操作。紧急切断阀按操作方式的不同,可分为机械(或手动)牵引式、油压操纵式、气压操纵式和电动操纵式等多种,前两种目前在液化石油气槽车上应用非常广泛
Q: [...]。
A: 紧急切断阀紧急切断间是一种特殊结构和特殊用途的阀门,它通常与截止阀串联安装在紧靠容器的介质出口管道上。其作用是在管道发生大量泄漏时紧急止漏,一般还具有过流闭止及超温闭止的性能,并能在近程和远程独立进行操作。紧急切断阀按操作方式的不同,可分为机械(或手动)牵引式、油压操纵式、气压操纵式和电动操纵式等多种,前两种目前在液化石油气槽车上应用非常广泛
MNLink: <2019版安全技术教材> - 209

( 1 )安全阔的整定压力一般不大于该压力容器的设计压力。设计图样或者铭牌上标注有最高允许工作压力的,也可以采用最高允许工作压力确定安全阀的整定压力。( 2 )爆破片的爆破压力。压力容器上爆破片的设计爆破压力一般不大于该容器的设计压力,并且爆破片的最小爆破压力不得小于该容器的工作压力。( 3 )安全阀、爆破片的排放能力,应当大于或者等于压力容器的安全泄放量。排放能力和安全泄放量按照压力容器产品标准的有关规定进行计算。对于充装处于饱和状态或者过热状态的气液混合介质的压力容器,设计爆破片装置应当计算泄放口径,确保不产生空间爆炸。
( 1 )安全阔的整定压力一般不大于该压力容器的设计压力。设计图样或者铭牌上标注有最高允许工作压力的,也可以采用最高允许工作压力确定安全阀的整定压力。( 2 )爆破片的爆破压力。压力容器上爆破片的设计爆破压力一般不大于该容器的设计压力,并且爆破片的最小爆破压力不得小于该容器的工作压力。( 3 )安全阀、爆破片的排放能力,应当大于或者等于压力容器的安全泄放量。排放能力和安全泄放量按照压力容器产品标准的有关规定进行计算。对于充装处于饱和状态或者过热状态的气液混合介质的压力容器,设计爆破片装置应当计算泄放口径,确保不产生空间爆炸。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 210

Front: 对易爆介质或者毒性程度为极度、高度或者中度危害介质的压力容器,应当在安全阀或者爆破片的排出口装设导管,将排放介质引至安全地点,并且进行妥善处理;毒性介质不得直接排入大气。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 210

Front: 安全阀与爆破片装置井联组合时,爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力。安全阀的开启压力应略低于爆破片的标定爆破压力。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 210

MNLink: <2019版安全技术教材> - 210
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 当安全阀进口和容器之间串联安装爆破片装置时,应满足下列条件:( I )安全阀和爆破片装置组合的泄放能力应满足要求。
( 2 )爆破片破裂后的泄放面积应不小于安全阅进口面积,同时应保证爆破片破裂的碎片不影响安全阀的正常动作。
( 3 )爆破片装置与安全阀之间应装设压力表、旋塞、排气孔或报警指示器,以检查爆破片是再破裂或渗漏。
当安全阀进口和容器之间串联安装爆破片装置时,应满足下列条件:( I )安全阀和爆破片装置组合的泄放能力应满足要求。
( 2 )爆破片破裂后的泄放面积应不小于安全阅进口面积,同时应保证爆破片破裂的碎片不影响安全阀的正常动作。
( 3 )爆破片装置与安全阀之间应装设压力表、旋塞、排气孔或报警指示器,以检查爆破片是再破裂或渗漏。

Q: 按其结构和作用原理,压力表可分为[...]。活塞式压力计通常用作校验用的标准仪表,液柱式压力叶一般只用于测量很低的压力,压力容器广泛采用的是各种类型的弹性元件式压力计。
A: 液柱式、弹性元件式、活塞式和电量式四大类
Q: 按其结构和作用原理,压力表可分为[...]。活塞式压力计通常用作校验用的标准仪表,液柱式压力叶一般只用于测量很低的压力,压力容器广泛采用的是各种类型的弹性元件式压力计。
A: 液柱式、弹性元件式、活塞式和电量式四大类
MNLink: <2019版安全技术教材> - 211

Q: [...]。
A: 压力容器在运行中出现下列情况时,应立即停止运行:容器的操作压力或壁温超过安全操作规程规定的极限值,而且采取措施仍无法控制,井有继续恶化的趋势;容器的承压部件出现裂纹、鼓包变形、焊缝或可拆连接处泄漏等危及容器安全的迹象;安全装置全部失效,连接管件断裂,紧固件损坏等,难以保证安全操作;操作岗位发生火灾,威胁到容器的安全操作;高压容器的信号孔或警报孔泄漏
Q: [...]。
A: 压力容器在运行中出现下列情况时,应立即停止运行:容器的操作压力或壁温超过安全操作规程规定的极限值,而且采取措施仍无法控制,井有继续恶化的趋势;容器的承压部件出现裂纹、鼓包变形、焊缝或可拆连接处泄漏等危及容器安全的迹象;安全装置全部失效,连接管件断裂,紧固件损坏等,难以保证安全操作;操作岗位发生火灾,威胁到容器的安全操作;高压容器的信号孔或警报孔泄漏
MNLink: <2019版安全技术教材> - 212

Front: 一氧化碳气体只有在含有水分的情况下才可能对钢制容器产生应力腐蚀,应尽量采取干’燥、过滤等措施;碳钢容器的碱脆需要具备温度、拉伸应力和较高的碱液浓度等条件,介质中含有稀碱液的容器,必须采取措施消除使稀液浓缩的条件,如接缝渗漏,器壁粗糙或存在铁锈等多孔性物质等;盛装氧气的容器,常因底部积水造成水和氧气交界面的严重腐蚀,要防止这种腐蚀,最好使氧气经过干燥,或在使用中经常排放容器中的积水。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 212

Q: 压力管道常用的安全附件和安全保护装置中的安全阀、爆破片、温度计、压力表等与压力容器基本类似,除此之外,压力管道还有[...]。对于不同类别的压力管道,所需安全附件和安全保护装置也有所区别。
A: 一些根据管道特点所设置的保护装置,如阻火器、防静电装置、阴极保护装置等
Q: 压力管道常用的安全附件和安全保护装置中的安全阀、爆破片、温度计、压力表等与压力容器基本类似,除此之外,压力管道还有[...]。对于不同类别的压力管道,所需安全附件和安全保护装置也有所区别。
A: 一些根据管道特点所设置的保护装置,如阻火器、防静电装置、阴极保护装置等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 213

Q: 长输输气管道一般应设置安全泄放装置( 1 )[...]。
A: 输气站应在进站截断阀上游和出站截断阀下游设置泄压放空装置。( 2)输气干线截断阀上下游均应设置放空管,应能迅速放空两截断阀之间管段内的气体。( 3 )输气站存在超压可能的设备和容器,应设置安全闹
Q: 长输输气管道一般应设置安全泄放装置( 1 )[...]。
A: 输气站应在进站截断阀上游和出站截断阀下游设置泄压放空装置。( 2)输气干线截断阀上下游均应设置放空管,应能迅速放空两截断阀之间管段内的气体。( 3 )输气站存在超压可能的设备和容器,应设置安全闹
MNLink: <2019版安全技术教材> - 213

Front: 热力管道的超压保护装置泄压装置多采用安全间,安全阀开启压力一般为正常最高工作压力的l .1 倍,最低为l. 0 5倍。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 213

Front: 高压管道
MNLink: <2019版安全技术教材> - 214
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 站调压工艺系统的燃气入口处,也应当装设止回阀0 3 .
切断装置( 1 )紧急切断装置。
可燃液化气或者可燃压缩气贮运和装卸设施中,重要的气相和液相管道应当设置紧急切断装置。
紧急切断装置包括紧急切断阀、远程控制系统和易熔塞自动切断装置。
远程控制系统的关闭装置应当装在人员易于操作的位置,易熔塞自动切断装置应当设在环境温度升高至设定温度时,能自动关闭紧急切断阔的位置。
( 2 )线路截断阀。
长输管道均需设置线路截断阀。
截断阀可采用自动或者手动阀门,并应能通过清管器或者检测仪器。
( 3 )切断阀。
工业管道中进出装置的可燃、易爆、有毒介质管道应在边界处设置切断阀,并在装置侧设“8 ”字盲板。
Q249430426(微

Front: 阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。通常安装在可燃易爆气体、液体的管路上,当某一段管道发生事故时,阻止火焰影响另一段管道和|设备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 214

Front: ( 4 )阻火器不得靠近炉子和加热设备,除非阻火单元温度升高不会影响其阻火性能。( 5 )单向阻火器安装时,应当将阻火侧朝向潜在点火源。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 215

Q: 可燃介质管道应有静电接地设施,并测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。[...]。
A: 这些电阻值超过标准或者设计文件规定时,应当设置跨接导线(在法兰和螺纹接头间)和接地引线
Q: 可燃介质管道应有静电接地设施,并测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。[...]。
A: 这些电阻值超过标准或者设计文件规定时,应当设置跨接导线(在法兰和螺纹接头间)和接地引线
MNLink: <2019版安全技术教材> - 215

Q: 放散管是一种专门[...]。在管道投人运行时利用放散管排空管内的空气,防止在管道内形成爆炸性的混合气体。在管道或设备检修时,可利用放散管排空管道内的燃气。在城镇燃气管网中,放散管一般设在闸井中,在管网中安装在阀门前后,在单向供气的管道上则安装在阀门之前。
A: 用来排放管道中的空气或燃气的装置
Q: 放散管是一种专门[...]。在管道投人运行时利用放散管排空管内的空气,防止在管道内形成爆炸性的混合气体。在管道或设备检修时,可利用放散管排空管道内的燃气。在城镇燃气管网中,放散管一般设在闸井中,在管网中安装在阀门前后,在单向供气的管道上则安装在阀门之前。
A: 用来排放管道中的空气或燃气的装置
MNLink: <2019版安全技术教材> - 215

Q: [...]在易燃易爆场所,通常要安装世漏气体[...]。输油输气管道的泄漏监测报警装置一般采用固定装置(在管道上安装传感器)实时监测,可以实现对管道从不漏到发生泄漏的过程监测,-旦发生泄漏立即报警。根据传感器安装在管道的具体部位,泄漏监测技术可分为外监测和内监测两种。
A: 泄漏气体安全报警装直; 安全报警装置
Q: [...]在易燃易爆场所,通常要安装世漏气体[...]。输油输气管道的泄漏监测报警装置一般采用固定装置(在管道上安装传感器)实时监测,可以实现对管道从不漏到发生泄漏的过程监测,-旦发生泄漏立即报警。根据传感器安装在管道的具体部位,泄漏监测技术可分为外监测和内监测两种。
A: 泄漏气体安全报警装直; 安全报警装置
MNLink: <2019版安全技术教材> - 215

Q: [...]。
A: 阴极保护装直在埋地敷设的线路中,设置阴极保护装置是目前防止管道受地下外部环境影响而产生腐蚀破坏的最重要措施之一 。阴极保护有牺牲阳极法和强制电流法两种保护形式
Q: [...]。
A: 阴极保护装直在埋地敷设的线路中,设置阴极保护装置是目前防止管道受地下外部环境影响而产生腐蚀破坏的最重要措施之一 。阴极保护有牺牲阳极法和强制电流法两种保护形式
MNLink: <2019版安全技术教材> - 215

Front: 压力管道上装设的压力表必须与使用介质相适应。低压管道使用的压力表精度应当不低于2 .5 级,中压、高压管道使用的压力表精度应当不低于1 .5级 。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 215

MNLink: <2019版安全技术教材> - 217
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)压力管道维护保养维护保养是延长管道使用周期的基础。
管道的日常维护保养主要包括以下内容:( 1 )经常检查管道的腐蚀防护系统,确保管道腐蚀防护系统有效。
( 2 )阀门操作机构要经常除锈上油井定期进行活动,保证其开关灵活。
( 3 )安全阀、压力表要经常擦拭,确保其灵活、准确,并按时进行检查和校验。
( 4 )定期检查紧固螺栓完好状况,做到数量齐全、不锈蚀、丝扣完整,连接可靠。
( 5 )发现管道因外来因素产生较大振动或摩擦等情况时,应分析原因并消除异常振动和摩擦。
( 6 )静电跨接和接地装置要保持良好完整,及时消除缺陷,防止故障发生。
( 7 )及时消除跑冒滴漏。
( 8 )管道的底部和弯曲处是系统的薄弱环节,最易发生腐蚀和磨损,因此必须经常对这些部位进行检查,发现损坏时,应及时采取修理措施。
( 9 )禁止将管道及支架作为电焊的零线或起重工具的锚点和撬抬重物的支撑点。
( 1 0 )停用的管道应排除管内有毒、可燃介质,并进行置换,必要时作惰性介质保护。
管道外表面应涂刷油漆,防止环境因素腐蚀。
49430426(微信同号)(二)压力管道维护保养维护保养是延长管道使用周期的基础。
管道的日常维护保养主要包括以下内容:( 1 )经常检查管道的腐蚀防护系统,确保管道腐蚀防护系统有效。
( 2 )阀门操作机构要经常除锈上油井定期进行活动,保证其开关灵活。
( 3 )安全阀、压力表要经常擦拭,确保其灵活、准确,并按时进行检查和校验。
( 4 )定期检查紧固螺栓完好状况,做到数量齐全、不锈蚀、丝扣完整,连接可靠。
( 5 )发现管道因外来因素产生较大振动或摩擦等情况时,应分析原因并消除异常振动和摩擦。
( 6 )静电跨接和接地装置要保持良好完整,及时消除缺陷,防止故障发生。
( 7 )及时消除跑冒滴漏。
( 8 )管道的底部和弯曲处是系统的薄弱环节,最易发生腐蚀和磨损,因此必须经常对这些部位进行检查,发现损坏时,应及时采取修理措施。
( 9 )禁止将管道及支架作为电焊的零线或起重工具的锚点和撬抬重物的支撑点。
( 1 0 )停用的管道应排除管内有毒、可燃介质,并进行置换,必要时作惰性介质保护。
管道外表面应涂刷油漆,防止环境因素腐蚀。
49430426(微信同号)

Front: 可拆卸接头和密封填料处泄漏是管道系统常见故障,焊接接头有时也会因内部缺陷发展而发生泄漏。操作维修人员在可拆卸接头和密封填料处发现问题后,一般可采取紧固措施消除泄漏,但不得带压紧固连接件。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 217

Front: 管道发生异常振动和摩擦时,应采取隔断振源、调整支承、使相互摩擦的部位隔离等措施。( 3 )安全阀动作失灵时,应停车或泄压后对安全阀进行检查和调试,如发现阀座处有异物、密封副损坏、弹簧锈死或损坏等情况,应进行修理。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 217

Front: 仪表失灵可能是仪表本身质量问题或由于操作条件超出仪表的最大测量能力而发生的,应由专业人员进行检查和更换。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 218

Front: 完整性管理的主要内容包括:管道完整性管理信息系统、安全评价与检测、风险评估、管道的维修、事故的应急处理等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 218

起重机械检查方面,使用单位还应进行起重机械的自我检查、每日检查、每月检查和年度检查。( 1 )年度检查。每年对所有在用的起重机械至少进行1 次全面检查。停用1 年以上、遇4 级以上地震或发生重大设备事故、露天作业的起重机械经受9 级以上的风力后的起重机,使用前都应做全面检查。( 2 )每月检查。检查项目包括:安全装置、制动器、离合器等有无异常,可靠性和精度;重要零部件(如吊具、钢丝绳滑轮组、制动器、吊索及辅具等)的状态,有无损伤,是否应报废等;电气、液压系统及其部件的泄漏情况及工作性能;动力系统和控制器等。停用一个月以上的起重机构,使用前也应做上述检查。( 3 )每日检查。在每天作业前进行,应检查各类安全装置、制动器、操纵控制装置、紧急报警装置,轨道的安全状况,钢丝绳的安全状况。检查发现有异常情况时,必须及时处理，严禁带病运行。
起重机械检查方面,使用单位还应进行起重机械的自我检查、每日检查、每月检查和年度检查。( 1 )年度检查。每年对所有在用的起重机械至少进行1 次全面检查。停用1 年以上、遇4 级以上地震或发生重大设备事故、露天作业的起重机械经受9 级以上的风力后的起重机,使用前都应做全面检查。( 2 )每月检查。检查项目包括:安全装置、制动器、离合器等有无异常,可靠性和精度;重要零部件(如吊具、钢丝绳滑轮组、制动器、吊索及辅具等)的状态,有无损伤,是否应报废等;电气、液压系统及其部件的泄漏情况及工作性能;动力系统和控制器等。停用一个月以上的起重机构,使用前也应做上述检查。( 3 )每日检查。在每天作业前进行,应检查各类安全装置、制动器、操纵控制装置、紧急报警装置,轨道的安全状况,钢丝绳的安全状况。检查发现有异常情况时,必须及时处理，严禁带病运行。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 219

Front: 起重机所用的制动器是多种多样的。按结构特性可分为块式、带式和盘式三种,其中块式用得最多。块式的按工作状态,可分为常闭式和常开式两种。从工作安全出发,起重机的各工作机构都应采用常闭式制动器,常闭式制动器经常处于合闸状态,当机构工作时,可用电磁铁或电力液压推杆器等外力的作用使之松闸。起重机的常用制动器有:短行程电子块式制动器、长行程瓦式制动器、液压推杆瓦式制动器、液压电磁瓦块式制动器等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 220

Front: 起重量限制器也称超载限制器,它是用来限制起重机的起升机构起吊起重量的安全防护装置。它的工作原理是:当起升机构吊起的质量超过预警质量时,装置能发出报警信号;当吊起的质量超过允许的起质量时,能切断起升机构的工作电源,使起重机停止1 圣行。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 220

Front: 超载限制器按其功能型式可以分为自动停止型、报警型、综合型等兰大类型。按结构型式可以分为机械式、电子式和液压式等。综合型超载保护装置是在起升质量超过额定起重量时,能停止起重机向不安全方向继续动作,并发出声光报警信号,同时能允许起重机向安全方向动作。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 220

Front: 常用的起重力矩限制器有机械式和电子式等。臂架式起重机的工作特点是它的工作幅度可以改变,工作幅度是臂架式起重机的一个重要参数。起重量与工作幅度的乘积称为,扭重力矩。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 220

Front: 小车变幅式塔式起重机常用的是全力矩法机械式起重力矩限制器。全力矩法机械式起重力矩限制器并不直接控制起重力矩,而是测取和限制吊臂上所有载荷对臂根佼点力矩的大小。此时,被控制的起重力矩要符合臂根佼点力矩的要求。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 220

Front: 极限力矩限制器主要作用为防止回转驱动装置偶尔过载,保护电动机、金周结构及传动零部件免遭破坏。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 221

Front: 极限力矩限制装置通常选择两种:1弹簧和凸台结构的配合,是可恢复和重复作用的一种力矩限制机构。这个可以调节弹簧压力改变力矩限制值。2使用保险销钉结构,作为防止重要机构损坏的预防装置,属于不可恢复的最终保护。重新使用需要另行配置销钉。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 221

Front: 对有自锁功能的回转机构,应设极限力矩限制装置。保证当回转运动受到阻碍时,能由此力矩限制器发生的滑动而起到对超载的保护作用。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 221

Front: 《起重机械安全规程》(GB 6067. 1 )规定,凡是动力驱动的起重机,其起升机构(包括主副起升机构)均应装设上升极限位置限制器。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 221

Front: 运行机构行程限位器,也称运行极限位置限制器。凡是动力驱动的起重机,其运行极限位置都应装设运行极限位置限制器。《起重机械安全规程》(GB 6067. 1 )规定,轨道式起重机运行机构,应在每个运行方向装设行程限位开关。在行程端部应安装限位开关挡铁,挡铁的安装位置应充分考虑起重机的制动行程,保证起重机在驶入轨道末端时或与同一轨道上其他起重机相距在不小于0 . 5 m范围内时能自动停车,挡铁的安装距离应小于电缆长度。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 221

Front: 《起重机械安全规程》(G B6 0 6 7 . 1 )要求,桥式、门式起重机和装卸桥,以及门座起重机或升降机等都要装设缓冲器。起重机的大车(小车)轨道末段需安装挡架,缓冲器安装在挡架或起重机上,当起重机与轨道末段挡架相撞击时-,缓冲器能保证起重机能比较平稳的停车而不至于产生猛烈的冲击。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 221

动臂的支持制动器与动臂变幅机构之间,应设联锁保护装置,使制动器在撤去支承作用前,变幅机构不能开动;进人桥式起重机和门式起重机的门,和从司机室登|二桥架的舱口门,应设联锁保护装置;当门打开时,起重机应断开总电源;司机室设在起重机的运动部分上时,进入司机室的通道口,应设联锁保护装置;当通道口的门打开时,起重机的运行机构不能开动。可两处操作或采用有线控制的起重机,应装设联锁保护装置,以保证只能在一处操作,防止两处同时都能操作。
动臂的支持制动器与动臂变幅机构之间,应设联锁保护装置,使制动器在撤去支承作用前,变幅机构不能开动;进人桥式起重机和门式起重机的门,和从司机室登|二桥架的舱口门,应设联锁保护装置;当门打开时,起重机应断开总电源;司机室设在起重机的运动部分上时,进入司机室的通道口,应设联锁保护装置;当通道口的门打开时,起重机的运行机构不能开动。可两处操作或采用有线控制的起重机,应装设联锁保护装置,以保证只能在一处操作,防止两处同时都能操作。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 222

Q: [...]也称偏斜调整和显示装置。《起重机械安全规程》(GB 6067. 1) 要求,跨度等于或超过4 0m的装卸桥和门式起重机,应装偏斜调整和显示装置。
A: 偏斜显示(限制)装置
Q: [...]也称偏斜调整和显示装置。《起重机械安全规程》(GB 6067. 1) 要求,跨度等于或超过4 0m的装卸桥和门式起重机,应装偏斜调整和显示装置。
A: 偏斜显示(限制)装置
MNLink: <2019版安全技术教材> - 222

Q: [...]《起重机械安全规程》(GB 6067. 1 )要求,当物料有可能寄存在轨道上成为运行的障碍时,在轨道上行驶的起重机和起重小车,在台车架(或端梁)下面和小车架下面应装设轨道清扫器,其扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙一般为5~1 0mmo
A: 轨道清扫器
Q: [...]《起重机械安全规程》(GB 6067. 1 )要求,当物料有可能寄存在轨道上成为运行的障碍时,在轨道上行驶的起重机和起重小车,在台车架(或端梁)下面和小车架下面应装设轨道清扫器,其扫轨板底面与轨道顶面之间的间隙一般为5~1 0mmo
A: 轨道清扫器
MNLink: <2019版安全技术教材> - 222

Q: [...]《起重机械安全规程》(G B6067. 1 )规定,露天工作于轨道t 运行的起重机,如门式起重机、装卸桥、塔式起重机和门座起重机,均应装设抗风防1 骨装置。
A: 抗风防滑装直
Q: [...]《起重机械安全规程》(G B6067. 1 )规定,露天工作于轨道t 运行的起重机,如门式起重机、装卸桥、塔式起重机和门座起重机,均应装设抗风防1 骨装置。
A: 抗风防滑装直
MNLink: <2019版安全技术教材> - 222

Q: 起重机抗风|坊滑装置主要有3 类:[...]。按照防风装置的作用方式不同,可分为[...]。
A: 夹轨器、锚定装置和铁鞋; 自动作用与非自动作用两类
Q: 起重机抗风|坊滑装置主要有3 类:[...]。按照防风装置的作用方式不同,可分为[...]。
A: 夹轨器、锚定装置和铁鞋; 自动作用与非自动作用两类
MNLink: <2019版安全技术教材> - 222

Q: [...]《起重机械安全规程》(G B 6 0 6 7 . 1)规定,对于室外作业的高大起重机应安装风速仪,[...]。对于室外作业的高大起重机应装有[...]报警器,当风力大于工作状态的计算风速设定值时·,应能发出报警信号。
A: 风速仪; 风速仪应安装在起重机上部迎风处; 显示瞬时风速的风速
Q: [...]《起重机械安全规程》(G B 6 0 6 7 . 1)规定,对于室外作业的高大起重机应安装风速仪,[...]。对于室外作业的高大起重机应装有[...]报警器,当风力大于工作状态的计算风速设定值时·,应能发出报警信号。
A: 风速仪; 风速仪应安装在起重机上部迎风处; 显示瞬时风速的风速
MNLink: <2019版安全技术教材> - 222

MNLink: <2019版安全技术教材> - 223
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (十五)防碰撞装直同层多台起重机同时作业比较普遍,还有两层、甚至三层起重机共同作业的场所。
在这种工况环境中,单凭行程开关、安全尺,或者单凭起重机操作员目测等传统方式来防止碰撞,已经不能保证安全。
目前,在上述环境使用的起重机上要求安装防撞装配,川j 米防止上述起重机在交会时发生碰撞事故。
防撞装置通常采用红外线、超声波、微搅匀元刷t / 〔式开关与起重机电气控制系统相配合,当某台起重机运行到距离另一台起重机达到J - - . ; l ; 长(十五)防碰撞装直同层多台起重机同时作业比较普遍,还有两层、甚至三层起重机共同作业的场所。
在这种工况环境中,单凭行程开关、安全尺,或者单凭起重机操作员目测等传统方式来防止碰撞,已经不能保证安全。
目前,在上述环境使用的起重机上要求安装防撞装配,川j 米防止上述起重机在交会时发生碰撞事故。
防撞装置通常采用红外线、超声波、微搅匀元刷t / 〔式开关与起重机电气控制系统相配合,当某台起重机运行到距离另一台起重机达到J - - . ; l ; 长

MNLink: <2019版安全技术教材> - 223
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 防碰装置的结构型式主要有:( 1 )反射型。
由发射器、接收器、控制器和反射板组成。
( 2 )直射型。
检测波不经过反射板反射的产品统称为直射型。
防碰装置的结构型式主要有:( 1 )反射型。
由发射器、接收器、控制器和反射板组成。
( 2 )直射型。
检测波不经过反射板反射的产品统称为直射型。

Q: [...]《起重机械安全规程》(GB 6067. 1 )要求,在起重机上应设置蜂呜器、闪光灯等作业报警装置。流动式起重机倒退运行时,应发出清晰的报警音响并伴有灯光闪烁信号。
A: 报警装直
Q: [...]《起重机械安全规程》(GB 6067. 1 )要求,在起重机上应设置蜂呜器、闪光灯等作业报警装置。流动式起重机倒退运行时,应发出清晰的报警音响并伴有灯光闪烁信号。
A: 报警装直
MNLink: <2019版安全技术教材> - 223

Q: [...]。用柔性钢丝绳牵引吊臂进行变幅的起重机,当遇到突然卸载等情况时,会产生使吊臂后倾的力,从而造成吊臂超过最小幅度,发生吊臂后倾的事故。
A: 防止臂架向后倾翻装置也称防后倾装置
Q: [...]。用柔性钢丝绳牵引吊臂进行变幅的起重机,当遇到突然卸载等情况时,会产生使吊臂后倾的力,从而造成吊臂超过最小幅度,发生吊臂后倾的事故。
A: 防止臂架向后倾翻装置也称防后倾装置
MNLink: <2019版安全技术教材> - 223

Q: 了防止这类事故,《起重机械安全规程》(G B6067. 1 )[...])。
A: 明确规定,流动式起重机和动臂式塔式起重机上应安装防后倾装置(液压变幅除外
Q: 了防止这类事故,《起重机械安全规程》(G B6067. 1 )[...])。
A: 明确规定,流动式起重机和动臂式塔式起重机上应安装防后倾装置(液压变幅除外
MNLink: <2019版安全技术教材> - 223

Q: [...]电缆长度需大于起重机运行轨道的长度,[...],应设置电缆卷筒终端限位装置,防止电缆因长度不足被拉断。
A: 电缆卷筒终端限位装直; 当电缆长度小于起重机运行轨道的长度时
Q: [...]电缆长度需大于起重机运行轨道的长度,[...],应设置电缆卷筒终端限位装置,防止电缆因长度不足被拉断。
A: 电缆卷筒终端限位装直; 当电缆长度小于起重机运行轨道的长度时
MNLink: <2019版安全技术教材> - 223

Q: [...]也称回转锁定装置。回转锁定装置是指臂架起重机处于运输、行驶或非工作状态时,锁住回转部分,使之不能转动的装置。
A: 回转限位装置
Q: [...]也称回转锁定装置。回转锁定装置是指臂架起重机处于运输、行驶或非工作状态时,锁住回转部分,使之不能转动的装置。
A: 回转限位装置
MNLink: <2019版安全技术教材> - 223

Q: [...]。其结构比较简单,通常是用锁销插入方法、压板顶压方法或螺栓紧定方式等。液压式锁定器通常用双作用活塞式液斥缸对转台进行锁定。回转锁定装置的原理基本相同。
A: 回转锁定器常见形式有机械锁定器和液压锁定器两种
Q: [...]。其结构比较简单,通常是用锁销插入方法、压板顶压方法或螺栓紧定方式等。液压式锁定器通常用双作用活塞式液斥缸对转台进行锁定。回转锁定装置的原理基本相同。
A: 回转锁定器常见形式有机械锁定器和液压锁定器两种
MNLink: <2019版安全技术教材> - 223

Q: 小型移动式工程[...]由指示角度的刻度盘和可自由转动的垂直指针组成,置于起重臂下端司机便于观察处,用来指示吊臂工作中的倾角。大、中型起重机的幅度指示器是用来指示起重臂的倾角及i 亥角度下的起重量。
A: 起重机幅度指示器
Q: 小型移动式工程[...]由指示角度的刻度盘和可自由转动的垂直指针组成,置于起重臂下端司机便于观察处,用来指示吊臂工作中的倾角。大、中型起重机的幅度指示器是用来指示起重臂的倾角及i 亥角度下的起重量。
A: 起重机幅度指示器
MNLink: <2019版安全技术教材> - 224

Q: 《起重机械定期检验规则》(TSG Q 7 0 1 5 )明确规定,检查集装箱[...]。
A: 吊具转锁装置安全联锁、伸缩装置安全联锁、伸缩止挡及其限位是否有效
Q: 《起重机械定期检验规则》(TSG Q 7 0 1 5 )明确规定,检查集装箱[...]。
A: 吊具转锁装置安全联锁、伸缩装置安全联锁、伸缩止挡及其限位是否有效
MNLink: <2019版安全技术教材> - 225

MNLink: <2019版安全技术教材> - 225
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二十四)塔式起重机专项安全保护和防护装直l .
防小车坠落塔式起重机的变幅小车及其他起重机要求防坠落的小车,应设置使小车运行时不脱轨的装置,即使轮轴断裂,小车也不能坠落。
2 .
强迫换速装置对最大变幅速度超过4 0m / m i n的塔式起重机,在小车向外运行时,当起重力矩达到0. 8 倍的额定值时,检查是否自动转换为不高于4 0m / m i n的速度运行。
249430426((二十四)塔式起重机专项安全保护和防护装直l .
防小车坠落塔式起重机的变幅小车及其他起重机要求防坠落的小车,应设置使小车运行时不脱轨的装置,即使轮轴断裂,小车也不能坠落。
2 .
强迫换速装置对最大变幅速度超过4 0m / m i n的塔式起重机,在小车向外运行时,当起重力矩达到0. 8 倍的额定值时,检查是否自动转换为不高于4 0m / m i n的速度运行。
249430426(

Q: [...]是非电气、气动和手动控制的防止吊笼或对重坠落的机械式安全保护装置,主要用于施工升降机等起重设备上,其作用是限制吊宠的运行速度,防止吊笼坠落,保证人员设备安全
A: 防坠安全器
Q: [...]是非电气、气动和手动控制的防止吊笼或对重坠落的机械式安全保护装置,主要用于施工升降机等起重设备上,其作用是限制吊宠的运行速度,防止吊笼坠落,保证人员设备安全
A: 防坠安全器
MNLink: <2019版安全技术教材> - 225

MNLink: <2019版安全技术教材> - 225
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二十六)流动式起重机专项安全保护和防护装直l .
支腿锁紧装置工作时利用垂直支腿支承作业的流动式起重机械,垂直支腿伸出定位应由液压系统实现,且应装设支腿回缩锁定装置,使支腿在缩回后,能可靠地锁定。
液压锁是当液压管路意外破裂导致安全事故时,液压缸能瞬间停止其动作的装置。
2 .
回转锁紧装置起重机的回转机构应在特定位置设置机械式锁定装置,防止起重机行驶时转台意外转动。
(二十六)流动式起重机专项安全保护和防护装直l .
支腿锁紧装置工作时利用垂直支腿支承作业的流动式起重机械,垂直支腿伸出定位应由液压系统实现,且应装设支腿回缩锁定装置,使支腿在缩回后,能可靠地锁定。
液压锁是当液压管路意外破裂导致安全事故时,液压缸能瞬间停止其动作的装置。
2 .
回转锁紧装置起重机的回转机构应在特定位置设置机械式锁定装置,防止起重机行驶时转台意外转动。

Front: 流动式起重机安全防护装置
MNLink: <2019版安全技术教材> - 226
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 .
水平仪利用支腿支承或履带支承进行作业的起重机,应装设水平仪,用来检查起重机底座的倾叫程度。
水平显示器应安装在起重机的司机室中或操作者附近的视线之内。
水平显示器应能有效飞真实地反映起重机的水平状态,结果易于观察。
4 .
铁路起重机专项安全保护和防护装置室外工作的轨道式起重机应装设可靠的抗风防滑装置,并应满足规定的工作状态和非工作状态抗风防滑要求。

Q: [...]包括:( [...] )[...]。
A: 吊运前的准备工作; 1; 正确佩戴个人防护用品,包括安全帽、工作服、工作鞋和手套,高处作业还必须佩戴安全带和工具包。( 2 )检查清理作业场地,确定搬运路线,清除障碍物;室外作业要了解当天的天气预报;流动式起重机要将支撑地面垫实垫平,防止作业中地墓沉陷。( 3 )对使用的起重机和吊装工具、辅件进行安全检查;不使用报废元件,不留安全隐患;熟悉被吊物品的种类、数量、包装状况以及周围联系。( 4 )根据有关技术数据(如质量、几何尺寸、精密程度、变形要求),进行最大受力计算,确定吊点位置和捆绑方式。( 5 )编制作业方案(对于大型、重要的物件的吊运或多台起重机共同作业的吊装,事先要在有关人员参与下,由指挥、起重机司机和司索工共同讨论,编制作业方案,必要时报请有关部门审查批准)。( 6 )预测可能出现的事故,采取有效的预防措施,选择安全通道,制定应急对策
Q: [...]包括:( [...] )[...]。
A: 吊运前的准备工作; 1; 正确佩戴个人防护用品,包括安全帽、工作服、工作鞋和手套,高处作业还必须佩戴安全带和工具包。( 2 )检查清理作业场地,确定搬运路线,清除障碍物;室外作业要了解当天的天气预报;流动式起重机要将支撑地面垫实垫平,防止作业中地墓沉陷。( 3 )对使用的起重机和吊装工具、辅件进行安全检查;不使用报废元件,不留安全隐患;熟悉被吊物品的种类、数量、包装状况以及周围联系。( 4 )根据有关技术数据(如质量、几何尺寸、精密程度、变形要求),进行最大受力计算,确定吊点位置和捆绑方式。( 5 )编制作业方案(对于大型、重要的物件的吊运或多台起重机共同作业的吊装,事先要在有关人员参与下,由指挥、起重机司机和司索工共同讨论,编制作业方案,必要时报请有关部门审查批准)。( 6 )预测可能出现的事故,采取有效的预防措施,选择安全通道,制定应急对策
MNLink: <2019版安全技术教材> - 227

MNLink: <2019版安全技术教材> - 227
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)起重机司机安全操作技术认真交接班,对吊钩、钢丝绳、制动器、安全防护装置的可靠性进行认真检查,发现异常情况及时报告。
( 1 )开机作业前,应确认处于安全状态方可开机:所有控制器是否置于零位;起重机上和作业区内是否有无关人员,作业人员是否撤离到安全区;起重机运行范围内是否有未清除的障碍物;起重机与其他设备或固定建筑物的最小距离是否在0 . 5 m以上;电源断路装置是否加锁或有警示标牌;流动式起重机是否按要求平整好场地,支脚是否牢固可靠。
( 2 )开车前,必须呜铃或示警;操作中接近人时,应给断续铃声或示警。
( 3 )司机在正常操作过程中,不得利用极限位置限制器停车;不得利用打反车进行制动;不得在起重作业过程中进行检查和维修;不得带载调整起升、变幅机构的制动器,· 225 · 安全生产技术基础或带载增大作业幅度;吊物不得从人头顶上通过,吊物和起重臂下不得站人。
( 4 )严格按指挥信号操作,对紧急停止信号,无论何人发出,都必须立即执行。
( 5 )吊载接近或达到额定值,或起吊危险器(液态金属、有害物、易燃易爆物)时·,吊运前认真检查制动器,并用小高度、短行程试吊,确认没有问题后再吊运。
( 6 )起重机各部位、吊载及辅助用具与输电线的最小距离应满足安全要求。
( 7 )有下述情况时,司机不应操作:起重机结构或零部件(如吊钩、钢丝绳、制动器、安全防护装置等)有影响安全工作的缺陷和损伤;吊物超载或有超载可能,吊物质量不清;吊物被埋置或冻结在地下、被其他物体挤压;吊物捆绑不牢,或吊挂不稳,被吊重物棱角与吊索之间未加衬垫;被吊物上有人或浮置物;作业场地昏暗,看不清场地、吊物情况或指挥信号。
在操作中不得歪拉斜吊。
( 8 )工作中突然断电时,应将所有控制器置零,关闭总电源。
重新工作前,应先检查起重机工作是否正常,确认安全后方可正常操作。
( 9 )有主、副两套起升机构的,不允许同时利用主、副钩工作(设计允许的专用起重机除外)。
( I O )用两台或多台起重机吊运同一重物时,每台起重机都不得超载。
吊运过程应保持钢丝绳垂直,保持运行同步。
吊运时,有关负责人员和安全技术人员应在场指导。
( 1 1 )露天作业的轨道起重机,当风力大于6级时,应停止作业;当工作结束时·,应锚定住起重机。
> · .
庐-.
- ·- ·-J .
.
.
.
,甸.
.
’,( -曹- . " .. -.
.
.· .
.
.
.
白 .
. ., . .
, .
.
.
.
.
426(微信同号)(二)起重机司机安全操作技术认真交接班,对吊钩、钢丝绳、制动器、安全防护装置的可靠性进行认真检查,发现异常情况及时报告。
( 1 )开机作业前,应确认处于安全状态方可开机:所有控制器是否置于零位;起重机上和作业区内是否有无关人员,作业人员是否撤离到安全区;起重机运行范围内是否有未清除的障碍物;起重机与其他设备或固定建筑物的最小距离是否在0 . 5 m以上;电源断路装置是否加锁或有警示标牌;流动式起重机是否按要求平整好场地,支脚是否牢固可靠。
( 2 )开车前,必须呜铃或示警;操作中接近人时,应给断续铃声或示警。
( 3 )司机在正常操作过程中,不得利用极限位置限制器停车;不得利用打反车进行制动;不得在起重作业过程中进行检查和维修;不得带载调整起升、变幅机构的制动器,· 225 · 安全生产技术基础或带载增大作业幅度;吊物不得从人头顶上通过,吊物和起重臂下不得站人。
( 4 )严格按指挥信号操作,对紧急停止信号,无论何人发出,都必须立即执行。
( 5 )吊载接近或达到额定值,或起吊危险器(液态金属、有害物、易燃易爆物)时·,吊运前认真检查制动器,并用小高度、短行程试吊,确认没有问题后再吊运。
( 6 )起重机各部位、吊载及辅助用具与输电线的最小距离应满足安全要求。
( 7 )有下述情况时,司机不应操作:起重机结构或零部件(如吊钩、钢丝绳、制动器、安全防护装置等)有影响安全工作的缺陷和损伤;吊物超载或有超载可能,吊物质量不清;吊物被埋置或冻结在地下、被其他物体挤压;吊物捆绑不牢,或吊挂不稳,被吊重物棱角与吊索之间未加衬垫;被吊物上有人或浮置物;作业场地昏暗,看不清场地、吊物情况或指挥信号。
在操作中不得歪拉斜吊。
( 8 )工作中突然断电时,应将所有控制器置零,关闭总电源。
重新工作前,应先检查起重机工作是否正常,确认安全后方可正常操作。
( 9 )有主、副两套起升机构的,不允许同时利用主、副钩工作(设计允许的专用起重机除外)。
( I O )用两台或多台起重机吊运同一重物时,每台起重机都不得超载。
吊运过程应保持钢丝绳垂直,保持运行同步。
吊运时,有关负责人员和安全技术人员应在场指导。
( 1 1 )露天作业的轨道起重机,当风力大于6级时,应停止作业;当工作结束时·,应锚定住起重机。
> · .
庐-.
- ·- ·-J .
.
.
.
,甸.
.
’,( -曹- . " .. -.
.
.· .
.
.
.
白 .
. ., . .
, .
.
.
.
.
426(微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 228
Other fields (not shown on cards):
Remarks: · 226 · (三)司索工安全操作技术司索工主要从事地面工作,如准备吊具、捆绑挂钩、摘钩卸载等,多数情况还担任指挥任务。
司索工的工作质量与整个搬运作业安全关系极大。
其操作工序要求如下:( 1 )准备吊具。
对吊物的质量和重心估计要准确,如果是目测估算,应增大2 0 %来选择吊具;每次吊装都要对吊具进行认真的安全检查,如果是旧吊索应根据情况降级使用,绝不可侥幸超载或使用己报废的吊具。
( 2 )捆绑吊物。
对吊物进行必要的归类、清理和检查,吊物不能被其他物体挤压,被埋或被冻的物体要完全挖出。
切断与周围管、线的一切联系,防止造成超载;清除吊物表面或空腔内的杂物,将可移动的零件锁紧或捆牢,形状或尺寸不同的物品不经特殊捆绑不得泪吊,防止坠落伤人;吊物捆扎部位的毛刺要打磨平滑,尖棱利角应加垫物,防止起吊吃力后损坏吊索;表面光滑的吊物应采取措施来防止起吊后吊索滑动或吊物滑脱;吊运大而重的物体应加诱导绳,诱导绳长应能使司索工既可握住绳头,同时又能避开吊物正下方,以便发生意外时司索工可利用该绳控制吊物。
( 3 )挂钩起钩。
吊钩要位于被吊物重心的正上方,不准斜拉吊钩硬挂,防止提升后吊物翻转、摆动;吊物高大需要垫物攀高挂钩、摘钩时,脚踏物一定要稳固垫实,禁止使用易熔动物体(如匮|木、管子、滚筒等)做脚踏物。
攀高必须佩戴安全带,防止人员坠落跌。
1 ;挂钩要坚持“五不挂”,即起重或吊物质量不明不挂,重心位置不清楚不挂,尖棱利角和易滑工件无衬垫物不挂,吊具及配套工具不合格或报废不挂,包装松散捆绑不良不挂等,将安全隐患消除在挂钩前;当多人吊挂同一吊物时,应由一专人负责指挥,在确认吊挂完备,所有人员都离开站在安全位置以后,才可发起钩信号;起钩时,地面人员不.
QQ2494304 第二幸特种设备安全技术《应站在吊物倾翻、坠j 在百 n 皮及的地方;如果作业场地为斜阳,则应站在斜面上方(不时在死角),防止吊物坠落后继续沿斜面滚移伤人。
( 4 )摘钩饲l 载。
吊物运输到位前,应选择好安置位置,卸载不要挤压电气线路和其他管线,不要阻塞通道;针对不同吊物种类应采取不同措施加以支撑、垫稳、归类摆放,不得混码、互相挤压、悬空摆放,防止吊物滚落、侧倒、塌垛;摘钩时应等所有吊索完全松弛再进行,确认所有绳索从钩上卸下再起钩,不允许抖绳摘索,更不许利用起重机抽索。
( 5 )搬运过程的指搏。
无论采用何种指挥信号,必须规范、准确、明了;指挥者所处位置应能全面观察作业现场,并使司机、司索工都可清楚看到;在作业进行的整个过程中(特别是重物悬挂在空中时),指挥者和司索工都不得擅离职守,应密切注意观察吊物及周围情况,发现问题,及时发出指挥信号ο)· 226 · (三)司索工安全操作技术司索工主要从事地面工作,如准备吊具、捆绑挂钩、摘钩卸载等,多数情况还担任指挥任务。
司索工的工作质量与整个搬运作业安全关系极大。
其操作工序要求如下:( 1 )准备吊具。
对吊物的质量和重心估计要准确,如果是目测估算,应增大2 0 %来选择吊具;每次吊装都要对吊具进行认真的安全检查,如果是旧吊索应根据情况降级使用,绝不可侥幸超载或使用己报废的吊具。
( 2 )捆绑吊物。
对吊物进行必要的归类、清理和检查,吊物不能被其他物体挤压,被埋或被冻的物体要完全挖出。
切断与周围管、线的一切联系,防止造成超载;清除吊物表面或空腔内的杂物,将可移动的零件锁紧或捆牢,形状或尺寸不同的物品不经特殊捆绑不得泪吊,防止坠落伤人;吊物捆扎部位的毛刺要打磨平滑,尖棱利角应加垫物,防止起吊吃力后损坏吊索;表面光滑的吊物应采取措施来防止起吊后吊索滑动或吊物滑脱;吊运大而重的物体应加诱导绳,诱导绳长应能使司索工既可握住绳头,同时又能避开吊物正下方,以便发生意外时司索工可利用该绳控制吊物。
( 3 )挂钩起钩。
吊钩要位于被吊物重心的正上方,不准斜拉吊钩硬挂,防止提升后吊物翻转、摆动;吊物高大需要垫物攀高挂钩、摘钩时,脚踏物一定要稳固垫实,禁止使用易熔动物体(如匮|木、管子、滚筒等)做脚踏物。
攀高必须佩戴安全带,防止人员坠落跌。
1 ;挂钩要坚持“五不挂”,即起重或吊物质量不明不挂,重心位置不清楚不挂,尖棱利角和易滑工件无衬垫物不挂,吊具及配套工具不合格或报废不挂,包装松散捆绑不良不挂等,将安全隐患消除在挂钩前;当多人吊挂同一吊物时,应由一专人负责指挥,在确认吊挂完备,所有人员都离开站在安全位置以后,才可发起钩信号;起钩时,地面人员不.
QQ2494304 第二幸特种设备安全技术《应站在吊物倾翻、坠j 在百 n 皮及的地方;如果作业场地为斜阳,则应站在斜面上方(不时在死角),防止吊物坠落后继续沿斜面滚移伤人。
( 4 )摘钩饲l 载。
吊物运输到位前,应选择好安置位置,卸载不要挤压电气线路和其他管线,不要阻塞通道;针对不同吊物种类应采取不同措施加以支撑、垫稳、归类摆放,不得混码、互相挤压、悬空摆放,防止吊物滚落、侧倒、塌垛;摘钩时应等所有吊索完全松弛再进行,确认所有绳索从钩上卸下再起钩,不允许抖绳摘索,更不许利用起重机抽索。
( 5 )搬运过程的指搏。
无论采用何种指挥信号,必须规范、准确、明了;指挥者所处位置应能全面观察作业现场,并使司机、司索工都可清楚看到;在作业进行的整个过程中(特别是重物悬挂在空中时),指挥者和司索工都不得擅离职守,应密切注意观察吊物及周围情况,发现问题,及时发出指挥信号ο)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 229
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (四)高处作业的安全防护起重机金属结构高大,司机室往往设在高处,很多设备也安装在高处结构上,因此,起重司机正常操作、高处设备的维护和检修以及安全检查,都需要登高作业。
为防止人员从高处坠落,防止高处坠落的物体对下面人员造成打击伤害,在起重机上,凡是高度不低于2m的一切合理作业点,包括进入作业点的配套设施,如高处的通行走台、休息平台、转向用的中间平台,以及高处作业平台等,都应予以防护。
安全防护的结构和尺寸应根据人体参数确定。
其强度、同l j 度要求应根据走道、平台、楼梯和栏杆可能受到的最不利载荷考虑。
426(微信同号)(四)高处作业的安全防护起重机金属结构高大,司机室往往设在高处,很多设备也安装在高处结构上,因此,起重司机正常操作、高处设备的维护和检修以及安全检查,都需要登高作业。
为防止人员从高处坠落,防止高处坠落的物体对下面人员造成打击伤害,在起重机上,凡是高度不低于2m的一切合理作业点,包括进入作业点的配套设施,如高处的通行走台、休息平台、转向用的中间平台,以及高处作业平台等,都应予以防护。
安全防护的结构和尺寸应根据人体参数确定。
其强度、同l j 度要求应根据走道、平台、楼梯和栏杆可能受到的最不利载荷考虑。
426(微信同号)

Q: 场(厂)内机动车辆检查方面,使用单位应进行[...]。( 1 )年度检查。每年对所有在用的场(厂)内机动车辆至少进行1 次全面检查。停用1 年以上、发生重大车辆事故等的场(厂)内机动车辆,使用前都应做全面检查。( 2 )每月检查。检查项目包括:安全装置、制动器、离合器等有无异常,可靠性和精度;重要零部件(如吊具、货叉、制动器、铲、斗及辅具等)的状态,有元损伤,是否应报废等;电气、液压系统及其部件的泄漏情况及工作性能;动力系统和控制器等。停用一个月以上的场(厂)内机动车辆,使用前也应做上述检查。( 3 )每日检查。在每天作业前进行,应检查各类安全装置、制动器、操纵控制装置、紧急报警装置的安全状况,检查发现有异常情况时,必须及时处理。严禁带病作业。
A: 场(厂)内机动车辆的自我检查、每日检查、每月检查和年度检查
Q: 场(厂)内机动车辆检查方面,使用单位应进行[...]。( 1 )年度检查。每年对所有在用的场(厂)内机动车辆至少进行1 次全面检查。停用1 年以上、发生重大车辆事故等的场(厂)内机动车辆,使用前都应做全面检查。( 2 )每月检查。检查项目包括:安全装置、制动器、离合器等有无异常,可靠性和精度;重要零部件(如吊具、货叉、制动器、铲、斗及辅具等)的状态,有元损伤,是否应报废等;电气、液压系统及其部件的泄漏情况及工作性能;动力系统和控制器等。停用一个月以上的场(厂)内机动车辆,使用前也应做上述检查。( 3 )每日检查。在每天作业前进行,应检查各类安全装置、制动器、操纵控制装置、紧急报警装置的安全状况,检查发现有异常情况时,必须及时处理。严禁带病作业。
A: 场(厂)内机动车辆的自我检查、每日检查、每月检查和年度检查
MNLink: <2019版安全技术教材> - 229

Q: [...]的液压系统,一般都[...],而且一旦发生破裂将会危害人身安全。[...]。
A: 叉车等车辆; 使用中高压供油,高压油管的可靠性不仅关系车辆的正常工作; 因此,高压胶管必须符合相关标准,并通过耐压试验、长度变化试验、爆破试验、脉冲试验、泄漏试验等试验检测
Q: [...]的液压系统,一般都[...],而且一旦发生破裂将会危害人身安全。[...]。
A: 叉车等车辆; 使用中高压供油,高压油管的可靠性不仅关系车辆的正常工作; 因此,高压胶管必须符合相关标准,并通过耐压试验、长度变化试验、爆破试验、脉冲试验、泄漏试验等试验检测
MNLink: <2019版安全技术教材> - 230

Front: 货又安装在叉车货叉梁上的L 形承载装置,也称取物装置。货叉必须符合相关标准,并通过重复加载的载荷试验检测。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 230

Front: )链条起升货叉架的链条,主要有板式链和套筒滚子链两种。需进行极限拉伸载荷和检验载荷试验。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 230

Front: 机动车安全阀
Back: 机动车安全阀
安全阀液压系统中,可能由于超载或者油缸到达终点油路仍未切断,以及油路堵塞引起压力突然升高,造成液压系统破坏。因此,系统中必须设置安全阀,用于控制系统最高压力。最常用的是溢流安全阀。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 230

Q: [...]对于叉车等起升高度超过1 . 8 m的工业车辆,必须设置护顶架,以保护司机免受重物落下造成伤害。护顶架一般都是由型钢焊接而成,必须能够遮掩司机的上方,还应保证司机有良好的视野。护顶架应进行静态和动态两种载荷试验检测。
A: 护顶架
Q: [...]对于叉车等起升高度超过1 . 8 m的工业车辆,必须设置护顶架,以保护司机免受重物落下造成伤害。护顶架一般都是由型钢焊接而成,必须能够遮掩司机的上方,还应保证司机有良好的视野。护顶架应进行静态和动态两种载荷试验检测。
A: 护顶架
MNLink: <2019版安全技术教材> - 230

Front: 叉车( 1 )叉装物件时,被装物件重量应在该机允许载荷范围内。当物件重量不明时,应将该物件叉起离地1 0 0mm后检查机械的稳定性,确认元超载现象后,方可运送。( 2 )叉装时,物件应靠近起落架,其重心应在起落架中间,确认无误,方可提升。( 3 )物件提升离地后,应将起落架后仰,方可行驶。( 4 )两辆叉车同时装卸一辆货车时,应有专人指挥联系,保证安全作业。( 5 )不得单叉作业和使用货叉顶货或拉货。( 6 )叉车在叉取易碎品、贵重品或装载不稳的货物时,应采用安全绳加固,必要时,应有专人引导,方可行驶。( 7 )以内燃机为动力的叉车,进入仓库作业时,应有良好的通风设施。严禁在易燃、易燥的仓库内作业。( 8 )严禁货叉上载人。驾驶室除规定的操作人员外,严禁其他任何人进入或在室外搭乘。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 231

Q: 作业人员要求方面,客运索道作业人员应经特种设备安全监督管理部门考核合格,[...]使用单位应对客运索道作业人员进行安全教育培训||,保证作业人员具备必要的客运索道安全知识。
A: 取得客运索道作业人员证书,方可从事相应的作业和管理工作;
Q: 作业人员要求方面,客运索道作业人员应经特种设备安全监督管理部门考核合格,[...]使用单位应对客运索道作业人员进行安全教育培训||,保证作业人员具备必要的客运索道安全知识。
A: 取得客运索道作业人员证书,方可从事相应的作业和管理工作;
MNLink: <2019版安全技术教材> - 232

Front: 客运索道每天开始运行之前,应彻底检查全线设备是否处于完好状态,在运送乘客之前应进行一次试车,确认安全无误并经值班站长或授权负责人签字后方可运送乘客。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 237

Front: 大型游乐设施检查方面,使用单位应进行大型游乐设施的自我检查、每日检查、每月检查和年度检查。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 238

Front: 游乐设施检测装置
( 1 )对使用的游乐设施,每年要进行一次全面检查,必要时要进行载荷试验,并按额定速度进行起升、运行、回转、变速等机构的安全技术性能检查。( 2 )月检要求检查下列项目:各种安全装置;动力装置、传动和制动系统;绳索、链条和乘坐物;控制电路与电气元件;备用电掘。( 3 )日检要求检查下列项目:控制装置、限速装置、制动装置和其他安全装置是否有效及可靠;运行是否正常,有无异常的振动或者噪声;易磨损件状况;门联锁开关及安全带等是否完好;润滑点的检查和加添润滑油;重要部位(轨道、车轮等)是否正常
MNLink: <2019版安全技术教材> - 238

Front: 根据不同游乐设施的使用特点,科学建立管理制度和操作规程,一般应包括下列内容:1作业人员守则;2安全操作规程;3设备管理制度;4日常安全检查制度;5维修保养制度;6定期报检制度;7安全培训考核制度;8紧急救援演习制度;9意外事件和事故处理制度;⑩技术档案管理制度。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 240

MNLink: <2019版安全技术教材> - 240
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)游乐设施在运营前按规程做好安全检查检查内容包括:( 1 )安全带、安全杠、把手是否牢固可靠,有元损坏情况。
( 2 )座舱门开关是否灵活、关牢,保险装置是否起作用。
( 3 )关键位置的销轴和焊缝有无明显变形、开裂或其他异常情况。
( 4 )螺栓卡板等紧固件有无松动及脱落现象。
( 5 )限位开关有无失灵情况。
( 6 )各润滑点是否润滑良好。
( 7 )电线有元断头裸露现象。
( 8 )接地板连接是否良好。
( 9 )制动装置是否起作用。
Q(二)游乐设施在运营前按规程做好安全检查检查内容包括:( 1 )安全带、安全杠、把手是否牢固可靠,有元损坏情况。
( 2 )座舱门开关是否灵活、关牢,保险装置是否起作用。
( 3 )关键位置的销轴和焊缝有无明显变形、开裂或其他异常情况。
( 4 )螺栓卡板等紧固件有无松动及脱落现象。
( 5 )限位开关有无失灵情况。
( 6 )各润滑点是否润滑良好。
( 7 )电线有元断头裸露现象。
( 8 )接地板连接是否良好。
( 9 )制动装置是否起作用。
Q

Front: 游乐设施注意事项
MNLink: <2019版安全技术教材> - 241
Other fields (not shown on cards):
Remarks: l .
操作人员应特别注意事项( I )游乐设备正式运营前,操作员应将空车按实际工况运行2次以上,确认一切正常再开机营业。
( 2 )开机前,先鸣铃以示警告,让等待上机的乘客及服务员远离游乐设施,以防开机后碰伤。
确认乘客都已坐好井符合安全要求,确认周围环境无安全隐患,场内无闲杂人员再开机。
( 3 )设备运行中,在乘客产生恐惧、大声叫喊时,操作员应立即停机,让恐惧乘客下来。
( 4 )设备运行中,操作人员不能离开岗位。
要随时注意观察乘客及设备情况,遇有紧急情况时,要及时停机并采取相应的措施。
( 5 )紧急停止按钮的位置,必须让本书L 台所有取得证件的操作人员都知道,以便需要紧急停车时,每个操作员都能操作。
( 6 )营业终了时,关掉总电源,并对设备设施进行安全检查。
2 .
服务人员应特别注意事项信同号)

Front: 游乐设施服务人员注意事项
MNLink: <2019版安全技术教材> - 241
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
服务人员应特别注意事项( I )开机前安全栅栏内不准站人,服务人员要维持好秩序,让等待上机的乘客站到栅栏外面,避免开机时刮伤。
( 2 )开机前服务人员必须逐个检查乘客的安全带是否系好(安全压杠是否压好),以避免设备运行时发生安全事故。
( 3 )对座舱在高空中旋转的游乐设施,服务人员负责疏导乘客,尽量使其均匀乘坐,不要造成偏载。
( 4 )要准备好常用的急救工具及药品。
9430426(微信

Front: 游乐设施服务人员注意事项
MNLink: <2019版安全技术教材> - 241
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 .
服务人员应特别注意劝阻的事项( I )劝阻游客不要抢上,游乐设施未停稳前不要抢下。
( 2 )有人翻越安全栅栏时要进行劝阻。
( 3 )不准超员乘坐。
遇到此种情况时,服务人员要进行说服劝阻,超员时操作人员不要开机。
( 4 )不准幼儿乘坐的游乐设施,要劝阻家长不要抱幼儿乘坐。
( 5 )劝阻乘客不要围长围巾乘坐游乐设施。
留长辫的女乘客要戴上帽子或将辫子包好,以防围巾或辫子与运行的游乐设施绞在一起发生安全事故。
( 6 )服务人员要劝阻回国酒者不要乘坐游乐设施。
( 7 )劝阻乘客不要将头、胳膊伸到座舱外面,以免碰到周围物体而致伤。
( 8 )禁止乘客在安全栅栏内拍照,以防被运转的游乐设施撞伤。
QQ2494

Q: [...]。
A: 燃烧的定义燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和发烟现象
Q: [...]。
A: 燃烧的定义燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和发烟现象
MNLink: <2019版安全技术教材> - 245

Q: 《火灾统计管理规定》(公通字〔1 9 9 6〕8 2 号)明确了[...]。以下情况也列入火灾统计范围:( 1 )[...]。
A: 所有火灾不论损害大小,都列入火灾统计范围; 易燃易爆化学物品燃烧爆炸引起的火灾。( 2 )破坏性试验中引起非实验体的燃烧。( 3 )机电设备因内部故障导致外部明火燃烧或者由此引起其他物件的燃烧。( 4 )车辆、船舶、飞机以及其他交通工具的燃烧(飞机因飞行事故而导致本身燃烧的除外),或者由此引起其他物件的燃烧
Q: 《火灾统计管理规定》(公通字〔1 9 9 6〕8 2 号)明确了[...]。以下情况也列入火灾统计范围:( 1 )[...]。
A: 所有火灾不论损害大小,都列入火灾统计范围; 易燃易爆化学物品燃烧爆炸引起的火灾。( 2 )破坏性试验中引起非实验体的燃烧。( 3 )机电设备因内部故障导致外部明火燃烧或者由此引起其他物件的燃烧。( 4 )车辆、船舶、飞机以及其他交通工具的燃烧(飞机因飞行事故而导致本身燃烧的除外),或者由此引起其他物件的燃烧
MNLink: <2019版安全技术教材> - 245

Q: 同时具备[...],即燃烧的三要素。这三个要素中缺少任何一个,燃烧都不能发生,三要素是燃烧发生的必要条件。在火灾防治中,阻断三要素的任何一个要素就可以防止火灾发生。
A: 氧化剂、可燃物、点火源
Q: 同时具备[...],即燃烧的三要素。这三个要素中缺少任何一个,燃烧都不能发生,三要素是燃烧发生的必要条件。在火灾防治中,阻断三要素的任何一个要素就可以防止火灾发生。
A: 氧化剂、可燃物、点火源
MNLink: <2019版安全技术教材> - 245

MNLink: <2019版安全技术教材> - 246
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 受热氧化分解着火燃烧面图4 -1 可燃物质的燃烧过程0426(微受热氧化分解着火燃烧面图4 -1 可燃物质的燃烧过程0426(微

燃烧形式气态可燃物通常为扩散燃烧,即可燃物和氧气边泪合边燃烧;液态可燃物(包括受热后先液化后燃烧的固态可燃物)通常先蒸发为可燃蒸气,可燃蒸气与氧化剂发生燃烧;固态可燃物先是通过热解等过程产生可燃气体,可燃气体与氧化剂再发生燃烧。
燃烧形式气态可燃物通常为扩散燃烧,即可燃物和氧气边泪合边燃烧;液态可燃物(包括受热后先液化后燃烧的固态可燃物)通常先蒸发为可燃蒸气,可燃蒸气与氧化剂发生燃烧;固态可燃物先是通过热解等过程产生可燃气体,可燃气体与氧化剂再发生燃烧。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 246

Q: 可燃物质在空气中燃烧的形式一般有5种 ,即[...]。
A: 扩散燃烧、?昆合燃烧、蒸发燃烧、分解燃烧和表面燃烧
Q: 可燃物质在空气中燃烧的形式一般有5种 ,即[...]。
A: 扩散燃烧、?昆合燃烧、蒸发燃烧、分解燃烧和表面燃烧
MNLink: <2019版安全技术教材> - 246

MNLink: <2019版安全技术教材> - 246
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 1 )扩散燃烧。
可燃气体(氢、甲:皖、乙快以及苯、酒精、汽油蒸气等)从管道、容器的裂缝流向空气时,可燃气体分子与空气分子互相扩散、?昆合,混合浓度达到爆炸极限范围内的可燃气体遇到火源即着火并能形成稳定火焰的燃烧,称为扩散燃烧。
微信( 1 )扩散燃烧。
可燃气体(氢、甲:皖、乙快以及苯、酒精、汽油蒸气等)从管道、容器的裂缝流向空气时,可燃气体分子与空气分子互相扩散、?昆合,混合浓度达到爆炸极限范围内的可燃气体遇到火源即着火并能形成稳定火焰的燃烧,称为扩散燃烧。
微信

Q: [...],称为1 昆合燃烧。煤气、液化石油气泄漏后遇到明火发生的燃烧爆炸即是混合燃烧,失去控制的混合燃烧往往能造成重大的经济损失和人员伤亡。
A: 混合燃烧。可燃气体和助燃气体在管道、容器内部等相应空间扩散混合,混合气体的浓度在爆炸范围内,遇到火源后在其分布的空间快速进行的燃烧
Q: [...],称为1 昆合燃烧。煤气、液化石油气泄漏后遇到明火发生的燃烧爆炸即是混合燃烧,失去控制的混合燃烧往往能造成重大的经济损失和人员伤亡。
A: 混合燃烧。可燃气体和助燃气体在管道、容器内部等相应空间扩散混合,混合气体的浓度在爆炸范围内,遇到火源后在其分布的空间快速进行的燃烧
MNLink: <2019版安全技术教材> - 246

Q: [...]。可燃液体在火源和热源的作用下,蒸发出的蒸气发生氧化分解而进行的燃烧,称为蒸发燃烧。如酒精、汽油、乙酷等易燃液体的燃烧。
A: 蒸发燃烧
Q: [...]。可燃液体在火源和热源的作用下,蒸发出的蒸气发生氧化分解而进行的燃烧,称为蒸发燃烧。如酒精、汽油、乙酷等易燃液体的燃烧。
A: 蒸发燃烧
MNLink: <2019版安全技术教材> - 246

Q: [...]。[...]。如木材、纸、油脂一类的高沸点固体可燃物的燃烧。
A: 分解燃烧; 可燃物质在燃烧过程中首先遇热分解出可燃性气体,分解出的可燃性气体再与氧进行的燃烧,称为分解燃烧
Q: [...]。[...]。如木材、纸、油脂一类的高沸点固体可燃物的燃烧。
A: 分解燃烧; 可燃物质在燃烧过程中首先遇热分解出可燃性气体,分解出的可燃性气体再与氧进行的燃烧,称为分解燃烧
MNLink: <2019版安全技术教材> - 246

Q: [...]。如炭、销状或粉状金属(铝、馍)的燃烧。在这些固体表面与空气接触的部位上,会被点燃而生成“炭灰”,使燃烧持续下去。这些可燃物质燃烧时,一般需要使可燃物质与助燃物质相接触。其接触的方法,有的在物质界面上通过扩散相泪合,有的两种物质一开始就被泪合,不论哪一种,都靠扩散方法相互接触,其燃烧传播的速度取决于两种物质的扩散速度。
A: 表面燃烧
Q: [...]。如炭、销状或粉状金属(铝、馍)的燃烧。在这些固体表面与空气接触的部位上,会被点燃而生成“炭灰”,使燃烧持续下去。这些可燃物质燃烧时,一般需要使可燃物质与助燃物质相接触。其接触的方法,有的在物质界面上通过扩散相泪合,有的两种物质一开始就被泪合,不论哪一种,都靠扩散方法相互接触,其燃烧传播的速度取决于两种物质的扩散速度。
A: 表面燃烧
MNLink: <2019版安全技术教材> - 246

Q: [...]。
A: A类火灾:指固体物质火灾,这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热灰烬,如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等
Q: [...]。
A: A类火灾:指固体物质火灾,这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热灰烬,如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 246

Q: [...]。
A: B类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾,如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等
Q: [...]。
A: B类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾,如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 247

Q: [...]。
A: C类火灾:指气体火灾,如煤气、天然气、甲皖、乙:皖、丙:皖、氢气火灾等
Q: [...]。
A: C类火灾:指气体火灾,如煤气、天然气、甲皖、乙:皖、丙:皖、氢气火灾等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 247

MNLink: <2019版安全技术教材> - 247
Other fields (not shown on cards):
Remarks: **D**类火灾:指金属火灾,如何、铀、镜、铁、错、惶、铝镜合金火灾等。
**D**类火灾:指金属火灾,如何、铀、镜、铁、错、惶、铝镜合金火灾等。

Q: [...]。
A: E类火灾:指带电火灾,是物体带电燃烧的火灾,如发电机、电缆、家用电器等
Q: [...]。
A: E类火灾:指带电火灾,是物体带电燃烧的火灾,如发电机、电缆、家用电器等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 247

Q: [...]。
A: F 类火灾:指烹饪器具内烹饪物火灾,如动植物油脂等
Q: [...]。
A: F 类火灾:指烹饪器具内烹饪物火灾,如动植物油脂等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 247

MNLink: <2019版安全技术教材> - 247
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第4 9 3号)规定的生产安全事故等级,按照一次火灾事故造成的人员伤亡情况和直接财产损失的严重程度,将火灾等级划分为4类 ,即特别重大、重大、较大和→般火灾。
1特别重大火灾,是指造成3 0 人以上(含本数,下同)死亡,或者1 0 0 人以上重伤,或者1 亿元以上直接财产损失的火灾。
2重大火灾,是指造成1 0 人以上3 0 人以下(不含本数,下同)死亡,或者5 0 人以上1 0 0 人以下重伤,或者5 0 0 0 万元以上l 亿元以下直接财产损失的火灾。
3较大火灾,是指造成3 人以上I O 人以下死亡,或者I O 人以上5 0 人以下重伤,或者1 0 0 0 万元以上5 0 0 0万元以下直接财产损失的火灾。
4一般火灾,是指造成3 人以下死亡,或者1 0 人以下重伤,或者1 0 0 0万元以下直接财产损失的火灾。
426(微信同号)产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第4 9 3号)规定的生产安全事故等级,按照一次火灾事故造成的人员伤亡情况和直接财产损失的严重程度,将火灾等级划分为4类 ,即特别重大、重大、较大和→般火灾。
1特别重大火灾,是指造成3 0 人以上(含本数,下同)死亡,或者1 0 0 人以上重伤,或者1 亿元以上直接财产损失的火灾。
2重大火灾,是指造成1 0 人以上3 0 人以下(不含本数,下同)死亡,或者5 0 人以上1 0 0 人以下重伤,或者5 0 0 0 万元以上l 亿元以下直接财产损失的火灾。
3较大火灾,是指造成3 人以上I O 人以下死亡,或者I O 人以上5 0 人以下重伤,或者1 0 0 0 万元以上5 0 0 0万元以下直接财产损失的火灾。
4一般火灾,是指造成3 人以下死亡,或者1 0 人以下重伤,或者1 0 0 0万元以下直接财产损失的火灾。
426(微信同号)

Q: 引燃能是指释放[...]能,影响其反应发生的因素包括[...]。
A: 能够触发初始燃烧化学反应的能量,也叫最小点火; 温度、释放的能量、热量和加热时间
Q: 引燃能是指释放[...]能,影响其反应发生的因素包括[...]。
A: 能够触发初始燃烧化学反应的能量,也叫最小点火; 温度、释放的能量、热量和加热时间
MNLink: <2019版安全技术教材> - 247

Q: [...]。
A: 着火延滞期也称着火诱导期或感应期,指可燃性物质和助燃气体的混合物在高温下从开始暴露到起火的时间或混合气着火前自动加热的时间,在燃烧过程中又称为着火延滞期或着火落后期,单位用m s表示
Q: [...]。
A: 着火延滞期也称着火诱导期或感应期,指可燃性物质和助燃气体的混合物在高温下从开始暴露到起火的时间或混合气着火前自动加热的时间,在燃烧过程中又称为着火延滞期或着火落后期,单位用m s表示
MNLink: <2019版安全技术教材> - 247

Q: [...]。由于易燃、可燃液体在闪点温度下,蒸发速度还不太快,蒸发出来的气体仅能维j ' 号一刹那的燃烧,而来不及补充新的蒸气以维持稳定的燃烧,因而燃烧一闪而过。[...]。
A: 闪燃是在一定温度下,在液体表面上能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的燃烧现象; 闪燃往往是持续燃烧的先兆
Q: [...]。由于易燃、可燃液体在闪点温度下,蒸发速度还不太快,蒸发出来的气体仅能维j ' 号一刹那的燃烧,而来不及补充新的蒸气以维持稳定的燃烧,因而燃烧一闪而过。[...]。
A: 闪燃是在一定温度下,在液体表面上能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的燃烧现象; 闪燃往往是持续燃烧的先兆
MNLink: <2019版安全技术教材> - 248

在规定条件下,易燃和可燃液体表面能够蒸发产生足够的蒸气而发生闪燃的最低温度,称为该物质的闪点。闪点是衡量物质火灾危险性的重要参数。一般情况下闪点越低,火灾危险性越大。
在规定条件下,易燃和可燃液体表面能够蒸发产生足够的蒸气而发生闪燃的最低温度,称为该物质的闪点。闪点是衡量物质火灾危险性的重要参数。一般情况下闪点越低,火灾危险性越大。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 248

Q: [...])着火是指可燃物与火源接触而燃烧,并且在火源移去后仍能继续保持燃烧的现象。可燃物质发生着火的最低温度称为燃点(着火点)。
A: 燃点(着火点
Q: [...])着火是指可燃物与火源接触而燃烧,并且在火源移去后仍能继续保持燃烧的现象。可燃物质发生着火的最低温度称为燃点(着火点)。
A: 燃点(着火点
MNLink: <2019版安全技术教材> - 248

Front: 一般情况下,燃点(着火点)越低,火灾危险性越大。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 248

Q: [...]根据热源的不同,物质自燃分为自热自燃和受热自燃两种。
A: 自燃点自燃是指可燃物在没有外界火源的作用下,靠自热或外热而发生燃烧的现象。
Q: [...]根据热源的不同,物质自燃分为自热自燃和受热自燃两种。
A: 自燃点自燃是指可燃物在没有外界火源的作用下,靠自热或外热而发生燃烧的现象。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 249

在规定条件下,不用任何辅助引燃能源而达到自行燃烧的最低温度称为自燃点。液体和固体可燃物受热分解并析出来的可燃气体挥发物越多,其自燃点越低。固体可燃物粉碎得越细,其自燃点越低。一般情况下,密度越大,闪点越高而自燃点越低。比如,下列油品的密度:汽油〈煤油〈轻柴油〈重柴油〈蜡油〈渣油,而其闪点依次升高,自燃点则依次降低。
在规定条件下,不用任何辅助引燃能源而达到自行燃烧的最低温度称为自燃点。液体和固体可燃物受热分解并析出来的可燃气体挥发物越多,其自燃点越低。固体可燃物粉碎得越细,其自燃点越低。一般情况下,密度越大,闪点越高而自燃点越低。比如,下列油品的密度:汽油〈煤油〈轻柴油〈重柴油〈蜡油〈渣油,而其闪点依次升高,自燃点则依次降低。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 249

Q: [...]。通常产生烟和温度升高的迹象,是处于燃烧初期的一种燃烧现象。
A: 阴燃没有火焰和可见光的燃烧现象称为阴燃
Q: [...]。通常产生烟和温度升高的迹象,是处于燃烧初期的一种燃烧现象。
A: 阴燃没有火焰和可见光的燃烧现象称为阴燃
MNLink: <2019版安全技术教材> - 249

Q: 典型火灾事故的发展分为[...]。
A: 初起期、发展期、最盛期、减弱至熄灭期
Q: 典型火灾事故的发展分为[...]。
A: 初起期、发展期、最盛期、减弱至熄灭期
MNLink: <2019版安全技术教材> - 249

Front: 但相互碰撞的分子不一定发生反应,而只有少数具有一定能量的分子相互碰撞才会发生反应,这种分子称为活化分子。活化分子所具有的能量要比普通分子高,这一能量超出值可使分子活化并参加反应。使普通分子变为活化分子所必需的能量称为活化能。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 250

Front: 气体分子总是按直线轨迹不断地运动,其运动速度取决于温度;温度越高,气体分子运动越快,反之,温度越低,气体分子运动也越慢。在任一气流中,都有大量的气体分子,当它们进行无规律运动时,许多分子会互相碰撞、弹开和改变方向,随着气体温度和能级的提高,这些碰撞会变得更加频繁和刷烈。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 250

MNLink: <2019版安全技术教材> - 250
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
过氧化物理论气体分子在各种能量(如热能、辐射能、电能、化学反应能等)作用下可被活化。
在燃烧反应中,首先是氧分子在热能作用下活化,被活化的氧分子形成过氧键一0-0一,这种基团加在被氧化物的分子上成为过氧化物。
此种过氧化物是强氧化剂,不仅能氧化形成过氧化物的物质,而且也能氧化其他较难氧化的物质。
例如,在氢和氧的反应中,先生成过氧化氢,而后过氧化氢再与氢反应生成H 2 0,其反应式如下:H2 + 02 =H202 H202 + H2 =2H20 QQ22 .
过氧化物理论气体分子在各种能量(如热能、辐射能、电能、化学反应能等)作用下可被活化。
在燃烧反应中,首先是氧分子在热能作用下活化,被活化的氧分子形成过氧键一0-0一,这种基团加在被氧化物的分子上成为过氧化物。
此种过氧化物是强氧化剂,不仅能氧化形成过氧化物的物质,而且也能氧化其他较难氧化的物质。
例如,在氢和氧的反应中,先生成过氧化氢,而后过氧化氢再与氢反应生成H 2 0,其反应式如下:H2 + 02 =H202 H202 + H2 =2H20 QQ2

MNLink: <2019版安全技术教材> - 251
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 .
链反应理论根据上述原理,一个活化分子(基)只能与一个分子起作用。
但为什么在氯化氢的反应过程中,引人一个光子能生成十万个氯化氢分子呢?这就是由于连锁反应(链反应)的结果。
链式反应理论也称连锁反应理论。
该理论认为:气态分子之间的作用,不是两个分子直接作用生成最后产物,而是活性分子先离解成自由基(游离基),然后自由基与另一分子作用产生一个新的自由基,新基又与分子反应生成另一新基……如此延续下去形成一系列的反应,直至反应物耗尽或因某种因素使链中断而造成反应终止。
链反应通常分直链反应与支链反应两种。
直链反应的基本特点是:每个自由基与其他分子反应后只生成一个新自由基。
氯与氢的反应就是典型的直链反应,其主要反应式如下:依次类推Cl2 + h v (光量子)一→2 C l· 链的引发Cl· +盹一→H C l + H · 链的发展H · + C l 2 一→H C l + Cl · 链的传递Cl· + H2 -一→H C l +H · H · + C l 2一一→H C l+ Cl · Cl · + Cl · = Cl2 H· +H·=H2 支链反应是指在反应中一个游离基能生成一个以上的新的游离基,如氢和氧的连锁反应属于此类反应,其反应历程为H2 +02 =20H · OH · + H2 =H20 + H • Q249430426(微信同号)3 .
链反应理论根据上述原理,一个活化分子(基)只能与一个分子起作用。
但为什么在氯化氢的反应过程中,引人一个光子能生成十万个氯化氢分子呢?这就是由于连锁反应(链反应)的结果。
链式反应理论也称连锁反应理论。
该理论认为:气态分子之间的作用,不是两个分子直接作用生成最后产物,而是活性分子先离解成自由基(游离基),然后自由基与另一分子作用产生一个新的自由基,新基又与分子反应生成另一新基……如此延续下去形成一系列的反应,直至反应物耗尽或因某种因素使链中断而造成反应终止。
链反应通常分直链反应与支链反应两种。
直链反应的基本特点是:每个自由基与其他分子反应后只生成一个新自由基。
氯与氢的反应就是典型的直链反应,其主要反应式如下:依次类推Cl2 + h v (光量子)一→2 C l· 链的引发Cl· +盹一→H C l + H · 链的发展H · + C l 2 一→H C l + Cl · 链的传递Cl· + H2 -一→H C l +H · H · + C l 2一一→H C l+ Cl · Cl · + Cl · = Cl2 H· +H·=H2 支链反应是指在反应中一个游离基能生成一个以上的新的游离基,如氢和氧的连锁反应属于此类反应,其反应历程为H2 +02 =20H · OH · + H2 =H20 + H • Q249430426(微信同号)

Q: 链式反应一般可以分为链的引发、链的发展(含链的传递)及链的终止三个阶段。( 1 )[...]。[...]。[...]。
A: 引发阶段,需有外界能量(如本例中的光子,其他加热、催化、射线照射等)使分子键破坏生成第一批自由基,使链反应开始。( 2 )发展阶段,自由基很不稳定,易与反应物分子作用生成燃烧产物分子和新的自由基,使链式反应得以持续下去。( 3 )终止阶段,自由基减少、消失,使链反应终止; 造成自由基消失的原因有:自由基相互碰撞生成分子;自由基撞击器壁将能量散失或被吸附等; 在压力较高时,以前者为主;压力较低时,则以后者为主
Q: 链式反应一般可以分为链的引发、链的发展(含链的传递)及链的终止三个阶段。( 1 )[...]。[...]。[...]。
A: 引发阶段,需有外界能量(如本例中的光子,其他加热、催化、射线照射等)使分子键破坏生成第一批自由基,使链反应开始。( 2 )发展阶段,自由基很不稳定,易与反应物分子作用生成燃烧产物分子和新的自由基,使链式反应得以持续下去。( 3 )终止阶段,自由基减少、消失,使链反应终止; 造成自由基消失的原因有:自由基相互碰撞生成分子;自由基撞击器壁将能量散失或被吸附等; 在压力较高时,以前者为主;压力较低时,则以后者为主
MNLink: <2019版安全技术教材> - 251

MNLink: <2019版安全技术教材> - 252
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 一般来说,爆炸现象具有以下特征:( 1 )爆炸过程高速进行。
( 2 )爆炸点附近压力急剧升高,多数爆炸伴有温度升高。
( 3 )发出或大或小的响声。
( 4 )周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。
爆炸最主要的特征是爆炸点及其周围压力急剧升高。
一般来说,爆炸现象具有以下特征:( 1 )爆炸过程高速进行。
( 2 )爆炸点附近压力急剧升高,多数爆炸伴有温度升高。
( 3 )发出或大或小的响声。
( 4 )周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。
爆炸最主要的特征是爆炸点及其周围压力急剧升高。

Q: 按照爆炸的能量来源,爆炸可分为[...]。( 1 )物理爆炸。物理爆炸是一种极为迅速的物理能量因失控而释放的过程,在此过程中,体系内的物质以极快的速度把内部所含有的能量释放出来,转变成机械能、热能等能量形态。这是一种纯物理过程,只发生物态变化,不发生化学反应。蒸汽锅炉爆炸、轮胎爆炸、水的大量急剧气化等均属于此类爆炸。( 2 )化学爆炸。物质发生高速放热化学反应(主要是氧化反应及分解反应),产生大量气体,并急剧膨胀做功而形成的爆炸现象。炸药爆炸,可燃气体、可燃粉尘与空气形成的爆炸性混合物的爆炸,均属于化学爆炸。( 3 )核爆炸(原子爆炸)。某些物质的原子核发生裂变或聚变反应,瞬间放出巨大能量而形成的爆炸现象。如原子弹、氢弹的爆炸。
A: 物理爆炸、化学爆炸和核爆炸
Q: 按照爆炸的能量来源,爆炸可分为[...]。( 1 )物理爆炸。物理爆炸是一种极为迅速的物理能量因失控而释放的过程,在此过程中,体系内的物质以极快的速度把内部所含有的能量释放出来,转变成机械能、热能等能量形态。这是一种纯物理过程,只发生物态变化,不发生化学反应。蒸汽锅炉爆炸、轮胎爆炸、水的大量急剧气化等均属于此类爆炸。( 2 )化学爆炸。物质发生高速放热化学反应(主要是氧化反应及分解反应),产生大量气体,并急剧膨胀做功而形成的爆炸现象。炸药爆炸,可燃气体、可燃粉尘与空气形成的爆炸性混合物的爆炸,均属于化学爆炸。( 3 )核爆炸(原子爆炸)。某些物质的原子核发生裂变或聚变反应,瞬间放出巨大能量而形成的爆炸现象。如原子弹、氢弹的爆炸。
A: 物理爆炸、化学爆炸和核爆炸
MNLink: <2019版安全技术教材> - 252

Q: [...]。
A: 按照爆炸反应相的不同,爆炸可分为气相爆炸、液相爆炸和固相爆炸
Q: [...]。
A: 按照爆炸反应相的不同,爆炸可分为气相爆炸、液相爆炸和固相爆炸
MNLink: <2019版安全技术教材> - 252

Front: 1 )气相爆炸,包括可燃性气体和助燃性气体泪合物的爆炸;气体的分解爆炸;液体被喷成雾状物在剧烈燃烧时引起的爆炸(喷雾爆炸);飞扬悬浮于空气中的可燃粉尘引起的爆炸等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 252

MNLink: <2019版安全技术教材> - 253
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )液相爆炸,包括聚合爆炸、蒸发爆炸以及由不同液体混合所引起的爆炸。
例如,硝怡和I Y 民I 脂,液氧和煤粉等混合时引起的爆炸;熔融的矿渣与水接触或钢水包与水接触时,由于过热发生快速蒸发引起的蒸汽爆炸等。
液相爆炸举例见表4 -80 ( 2 )液相爆炸,包括聚合爆炸、蒸发爆炸以及由不同液体混合所引起的爆炸。
例如,硝怡和I Y 民I 脂,液氧和煤粉等混合时引起的爆炸;熔融的矿渣与水接触或钢水包与水接触时,由于过热发生快速蒸发引起的蒸汽爆炸等。
液相爆炸举例见表4 -80

Q: [...],包括[...]。
A: 固相爆炸; 爆炸性化合物及其他爆炸性物质的爆炸(如乙快铜的爆炸);导线因电流过载,由于过热,金属迅速气化而引起的爆炸等
Q: [...],包括[...]。
A: 固相爆炸; 爆炸性化合物及其他爆炸性物质的爆炸(如乙快铜的爆炸);导线因电流过载,由于过热,金属迅速气化而引起的爆炸等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 253

MNLink: <2019版安全技术教材> - 252
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表4- 7气相爆炸类别类别爆炸机理举例混合气体爆炸可燃性气体和l 助燃气体以适当的浓度混合,由空气和氢气、丙皖、乙磁等混合气的于燃烧波或爆炸的传播而引起的爆炸爆炸气体的分解爆炸单一气体由于分解反应产生大量的反应热引起乙烘、乙烯、氯乙烯等在分解时引起的爆炸的爆炸粉尘爆炸空气中飞傲的易燃性粉尘,由于剧烈燃烧引起空气中飞散的铝粉、钱粉、亚麻、玉的爆炸米淀粉等引起的爆炸喷雾爆炸空气中易燃液体被喷成雾状物,在刷烈的燃烧汕压机啧出的油雾、喷漆作业引起的时引起的爆炸爆炸Q表4- 7气相爆炸类别类别爆炸机理举例混合气体爆炸可燃性气体和l 助燃气体以适当的浓度混合,由空气和氢气、丙皖、乙磁等混合气的于燃烧波或爆炸的传播而引起的爆炸爆炸气体的分解爆炸单一气体由于分解反应产生大量的反应热引起乙烘、乙烯、氯乙烯等在分解时引起的爆炸的爆炸粉尘爆炸空气中飞傲的易燃性粉尘,由于剧烈燃烧引起空气中飞散的铝粉、钱粉、亚麻、玉的爆炸米淀粉等引起的爆炸喷雾爆炸空气中易燃液体被喷成雾状物,在刷烈的燃烧汕压机啧出的油雾、喷漆作业引起的时引起的爆炸爆炸Q

MNLink: <2019版安全技术教材> - 253
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 按照爆炸速度分类,有爆燃、爆炸、爆轰。
( 1 )爆燃(燃爆)是火炸药或燃爆性气体混合物的一种快速燃烧现象,伴有爆炸的一种以亚音速传播的燃烧波。
物质爆炸时的燃烧速度为每秒数米,爆炸时元多大破坏力,声响也不大。
如元烟火药在空气中的快速燃烧,可燃气体混合物在爆炸浓度上限或下限时的爆炸即属于此类。
( 2 )爆炸。
物质爆炸时的燃烧速度为每秒十几米至数百米,爆炸时能在爆炸点引起压力激增,有较大破坏力,有震耳的声响。
可燃气体泪合物在多数情况下的爆炸,以及火药遇火师、引起的爆炸即属于此类。
( 3 )爆轰。
物质爆炸时的燃烧速度为1 0 0 0~7 0 0 0m i s 。
爆轰时的特点是突然引起极高压力,并产生超音速“冲击波”。
例如,梯恩梯(T N T )炸药的爆炸速度为6 8 0 0m/s0 QQ24943按照爆炸速度分类,有爆燃、爆炸、爆轰。
( 1 )爆燃(燃爆)是火炸药或燃爆性气体混合物的一种快速燃烧现象,伴有爆炸的一种以亚音速传播的燃烧波。
物质爆炸时的燃烧速度为每秒数米,爆炸时元多大破坏力,声响也不大。
如元烟火药在空气中的快速燃烧,可燃气体混合物在爆炸浓度上限或下限时的爆炸即属于此类。
( 2 )爆炸。
物质爆炸时的燃烧速度为每秒十几米至数百米,爆炸时能在爆炸点引起压力激增,有较大破坏力,有震耳的声响。
可燃气体泪合物在多数情况下的爆炸,以及火药遇火师、引起的爆炸即属于此类。
( 3 )爆轰。
物质爆炸时的燃烧速度为1 0 0 0~7 0 0 0m i s 。
爆轰时的特点是突然引起极高压力,并产生超音速“冲击波”。
例如,梯恩梯(T N T )炸药的爆炸速度为6 8 0 0m/s0 QQ24943

Q: [...]。
A: 震荡作用爆炸发生时\特别是较猛烈的爆炸往往会引起短暂的地震波
Q: [...]。
A: 震荡作用爆炸发生时\特别是较猛烈的爆炸往往会引起短暂的地震波
MNLink: <2019版安全技术教材> - 254

Q: [...]发生爆炸时a ,如果车间、库房(如制氢车间、汽油库或其他建筑物)里存放有可燃物,会造成火灾;[...]。
A: 次生事故; 高空作业人员受冲击波或震荡作用,会造成高处坠落事故;粉尘作业场所轻微的爆炸冲击波会使积存在地面上的粉尘扬起,造成更大范围的二次爆炸等
Q: [...]发生爆炸时a ,如果车间、库房(如制氢车间、汽油库或其他建筑物)里存放有可燃物,会造成火灾;[...]。
A: 次生事故; 高空作业人员受冲击波或震荡作用,会造成高处坠落事故;粉尘作业场所轻微的爆炸冲击波会使积存在地面上的粉尘扬起,造成更大范围的二次爆炸等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 254

Q: [...]在爆炸反应中会生成一定量的c o、N O、H 2 S、S 0 2等有毒气体。特别是在有限空间内发生爆炸时,有毒气体会导致人员中毒或死亡。
A: 有毒气体
Q: [...]在爆炸反应中会生成一定量的c o、N O、H 2 S、S 0 2等有毒气体。特别是在有限空间内发生爆炸时,有毒气体会导致人员中毒或死亡。
A: 有毒气体
MNLink: <2019版安全技术教材> - 254

Q: [...]。
A: 分解爆炸性气体爆炸某些气体如乙快、乙烯、环氧乙:院等,即使在没有氧气的条件下,也能被点燃爆炸,其实质是二种分解爆炸。除上述气体外,分解爆炸性气体还有臭氧、联氨、丙二烯、甲基乙快、乙烯基乙快、一氧化氮、二氧化氮、氧化氢、四氟乙烯等
Q: [...]。
A: 分解爆炸性气体爆炸某些气体如乙快、乙烯、环氧乙:院等,即使在没有氧气的条件下,也能被点燃爆炸,其实质是二种分解爆炸。除上述气体外,分解爆炸性气体还有臭氧、联氨、丙二烯、甲基乙快、乙烯基乙快、一氧化氮、二氧化氮、氧化氢、四氟乙烯等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 254

Front: 乙炔的分解爆炸
MNLink: <2019版安全技术教材> - 254
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 外因。
以乙快为例,当乙快受热或受压时,容易发生聚合、加成、取代或爆炸性分解等反应。
当温度达到2 0 0~3 0 0℃时,乙快分子开始发生聚合反应,形成较为复杂的化合物(如苯)并放/[·\热量,目f l 3C2H2 =C6H6 +630 J/mol 放I I J 的热量使乙快温度升高,又加速了聚合反应,放出更多的热量……如此循环下去,当温度达到7 0 0℃时,未聚合的乙快就会发生爆炸性分解,碳与氢元素化合为乙:快时,需要吸收大量热量;当乙快分解时,则放/J \这部分热量,分解时生成细微同体碳及氢气,即C 2 H 2二二2 C+ H2 + 226. 04 J/mol QQ249

MNLink: <2019版安全技术教材> - 254
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 乙快是常见的分解爆炸气体,因火焰、火花引起分解爆炸情况较多,也有网开关阀门所伴随的绝热斥缩产生热量或其他情况下发火爆炸的案例。
当乙:快压力较高川才,应加入氮气等惰性气体加以稀释。
此外,乙快易与铜、银、束等重金属反应生成爆炸性的乙:快盐,这些乙快盐只需轻微的撞击便能发生爆炸而使乙快着火。
如某化工厂一个乙快发生器出气乙快是常见的分解爆炸气体,因火焰、火花引起分解爆炸情况较多,也有网开关阀门所伴随的绝热斥缩产生热量或其他情况下发火爆炸的案例。
当乙:快压力较高川才,应加入氮气等惰性气体加以稀释。
此外,乙快易与铜、银、束等重金属反应生成爆炸性的乙:快盐,这些乙快盐只需轻微的撞击便能发生爆炸而使乙快着火。
如某化工厂一个乙快发生器出气

MNLink: <2019版安全技术教材> - 255
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 接头损坏后,焊工用紫铜做成接头使用。 →次因什1 气孔被堵塞,l 丁人用铁丝去刷,1 1 L i l l 才发生爆炸,i 亥[人当场被炸死。经调查确认事故原因是件|于铁丝与接头i " I I 气孔内陆的乙:~ f l i i ] 相互摩擦,引起乙快制分解爆炸。所以,为防止乙快分解爆炸,安全规程巾规定:不能j 二 F l 含铜量超过7 0 " 1 < ,的铜合金制造盛乙:快的容器;在用乙快焊接时,不能使用合假如1 条3接头损坏后,焊工用紫铜做成接头使用。 →次因什1 气孔被堵塞,l 丁人用铁丝去刷,1 1 L i l l 才发生爆炸,i 亥[人当场被炸死。经调查确认事故原因是件|于铁丝与接头i " I I 气孔内陆的乙:~ f l i i ] 相互摩擦,引起乙快制分解爆炸。所以,为防止乙快分解爆炸,安全规程巾规定:不能j 二 F l 含铜量超过7 0 " 1 < ,的铜合金制造盛乙:快的容器;在用乙快焊接时,不能使用合假如1 条3

Front: 可燃性混合气体爆炸一般说来,可燃性混合气体与爆炸性棍合气体难以严格区分。由于条件不同,有时发生燃烧,有时发生爆炸,在一定条件下两者也可能转化。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 255

MNLink: <2019版安全技术教材> - 255
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 燃烧反应过程-般可以分为三个阶段:( 1 )扩散阶段。
可燃气分子和氧气分子分别从释放惊通过扩散达到相互接触,所需时间称为扩散时间。
( 2 )感应阶段。
可燃气分子和氧化分子接受点火源能量,离解成自由基或活性分子,所需时间称为感应时间。
( 3 )化学反应阶段。
自由基与反应物分子相互作用,生成新的分子和新的自由慕,完成燃烧反应,所需时间称为化学反应时间。
三段时间相比,扩散阶段时间远远大于其余两阶段时间,因此是否需要经历扩散过程,就成了决定可燃气体燃烧或爆炸的主要条件。
Q249430426(微燃烧反应过程-般可以分为三个阶段:( 1 )扩散阶段。
可燃气分子和氧气分子分别从释放惊通过扩散达到相互接触,所需时间称为扩散时间。
( 2 )感应阶段。
可燃气分子和氧化分子接受点火源能量,离解成自由基或活性分子,所需时间称为感应时间。
( 3 )化学反应阶段。
自由基与反应物分子相互作用,生成新的分子和新的自由慕,完成燃烧反应,所需时间称为化学反应时间。
三段时间相比,扩散阶段时间远远大于其余两阶段时间,因此是否需要经历扩散过程,就成了决定可燃气体燃烧或爆炸的主要条件。
Q249430426(微

Q: [...]混合爆炸气体的初始温度越高,爆炸极限范围越宽,则爆炸下限越低,上限越高,爆炸危险性增加
A: 温度的影响
Q: [...]混合爆炸气体的初始温度越高,爆炸极限范围越宽,则爆炸下限越低,上限越高,爆炸危险性增加
A: 温度的影响
MNLink: <2019版安全技术教材> - 257

Q: [...]混合气体的初始压力对爆炸极限的影响较复杂。一般而言,初始压力增大,气体爆炸极限也变大,爆炸危险性增加
A: 压力的影响
Q: [...]混合气体的初始压力对爆炸极限的影响较复杂。一般而言,初始压力增大,气体爆炸极限也变大,爆炸危险性增加
A: 压力的影响
MNLink: <2019版安全技术教材> - 257

Q: 值得重视的是,当混合物的初始压力减小时,爆炸极限范围缩小;当压力降到某一数值时,则会出现下限与上限重合,这就意味着初始压力再降低时,也不会使泪合气体爆炸。[...]
A: 把爆炸极限范围缩小为零的压力称为爆炸的临界压力
Q: 值得重视的是,当混合物的初始压力减小时,爆炸极限范围缩小;当压力降到某一数值时,则会出现下限与上限重合,这就意味着初始压力再降低时,也不会使泪合气体爆炸。[...]
A: 把爆炸极限范围缩小为零的压力称为爆炸的临界压力
MNLink: <2019版安全技术教材> - 258

Q: [...]在混合气体中加入惰性气体(如氮、二氧化碳、水蒸气、氧、氮等),随着惰性气体含量的增加,爆炸极限范围缩小。
A: 惰性介质的影响
Q: [...]在混合气体中加入惰性气体(如氮、二氧化碳、水蒸气、氧、氮等),随着惰性气体含量的增加,爆炸极限范围缩小。
A: 惰性介质的影响
MNLink: <2019版安全技术教材> - 258

Q: [...]爆炸容器的材料和尺寸对爆炸极限有影响。若容器材料的传热性好,管径越细,火焰在其中越难传播,爆炸极限范围变小。当容器直径或火焰通道小到某一数值时,火焰就不能传播下去。这一直径称为临界直径或最大灭火间距。
A: 爆炸容器对爆炸极限的影响
Q: [...]爆炸容器的材料和尺寸对爆炸极限有影响。若容器材料的传热性好,管径越细,火焰在其中越难传播,爆炸极限范围变小。当容器直径或火焰通道小到某一数值时,火焰就不能传播下去。这一直径称为临界直径或最大灭火间距。
A: 爆炸容器对爆炸极限的影响
MNLink: <2019版安全技术教材> - 259

Q: [...]点火源的活化能量越大,加热面积越大,作用时间越长,爆炸极限范围也越大。
A: 点火源的影响
Q: [...]点火源的活化能量越大,加热面积越大,作用时间越长,爆炸极限范围也越大。
A: 点火源的影响
MNLink: <2019版安全技术教材> - 259

Q: [...])。
A: 具有粉尘爆炸危险性的物质较多,大体可分为七类:1金属类(如镜粉、铝粉、其他金属等);2煤炭类(如活性炭、煤等);3粮食类(如面粉、淀粉、玉米粉、啤酒麦芽粉、麦糠、大麦粉等);4合成材料类(如塑料、染料、合成洗剂、合成如结剂等);5饲料类(如血粉、鱼粉、饲料粉等);6农副产品类(如棉花、烟草、砂糖等);7林产品类(如纸粉、木粉等
Q: [...])。
A: 具有粉尘爆炸危险性的物质较多,大体可分为七类:1金属类(如镜粉、铝粉、其他金属等);2煤炭类(如活性炭、煤等);3粮食类(如面粉、淀粉、玉米粉、啤酒麦芽粉、麦糠、大麦粉等);4合成材料类(如塑料、染料、合成洗剂、合成如结剂等);5饲料类(如血粉、鱼粉、饲料粉等);6农副产品类(如棉花、烟草、砂糖等);7林产品类(如纸粉、木粉等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 259

MNLink: <2019版安全技术教材> - 260
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( b )气化( a )表面升温热分解火焰( d )引燃周围粒子( c )气体燃烧粉尘气相点火过程示意图图4 -9 49430426(微信同号)( b )气化( a )表面升温热分解火焰( d )引燃周围粒子( c )气体燃烧粉尘气相点火过程示意图图4 -9 49430426(微信同号)

Q: [...]。
A: 粉尘有不完全燃烧现象。在燃烧后的气体中含有大量的c o及粉尘(如塑料粉)自身分解的有毒气体,会伴随中毒死亡的事故
Q: [...]。
A: 粉尘有不完全燃烧现象。在燃烧后的气体中含有大量的c o及粉尘(如塑料粉)自身分解的有毒气体,会伴随中毒死亡的事故
MNLink: <2019版安全技术教材> - 261

Q: [...])。
A: 粉尘爆炸的条件( l )粉尘本身具有可燃性。( 2 )粉尘悬浮在空气(或助燃气体)中并达到一定浓度。( 3 )有足以引起粉尘爆炸的起始能量(点火源
Q: [...])。
A: 粉尘爆炸的条件( l )粉尘本身具有可燃性。( 2 )粉尘悬浮在空气(或助燃气体)中并达到一定浓度。( 3 )有足以引起粉尘爆炸的起始能量(点火源
MNLink: <2019版安全技术教材> - 261

Front: 无论是固体或液体爆炸物,还是气体爆炸混合物,都可以在一定的条件下进行燃烧,但当条件变化时,它们又可转化为爆炸。这种转化,有时候人们要加以有益的利用,但有时候却应加以制止。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 262

Q: [...]:( 1 )炸药处于密闭的状态下,燃烧产生的高温气体增大了压力,使燃烧转化为爆炸。( 2 )燃烧面积不断扩大,使燃速加快,形成冲击波,从而使燃烧转化为爆炸。( 3 )药量较大时,炸药燃烧形成的高温反应区将热量传给了尚未反应的炸药,使其余的炸药受热爆炸。
A: 固体或液体炸药燃烧转化为爆炸的主要条件有三条
Q: [...]:( 1 )炸药处于密闭的状态下,燃烧产生的高温气体增大了压力,使燃烧转化为爆炸。( 2 )燃烧面积不断扩大,使燃速加快,形成冲击波,从而使燃烧转化为爆炸。( 3 )药量较大时,炸药燃烧形成的高温反应区将热量传给了尚未反应的炸药,使其余的炸药受热爆炸。
A: 固体或液体炸药燃烧转化为爆炸的主要条件有三条
MNLink: <2019版安全技术教材> - 262

Q: 理论上讲,防止火灾爆炸事故发生的基本原则为:[...]。
A: 一是防止和限制可燃可爆系统的形成;二是当燃烧爆炸物质不可避免地出现时,要尽可能消除或隔离各类点火源;二 三是阻止和限制火灾爆炸的蔓延扩展,尽量降低火灾爆炸事故造成的损失
Q: 理论上讲,防止火灾爆炸事故发生的基本原则为:[...]。
A: 一是防止和限制可燃可爆系统的形成;二是当燃烧爆炸物质不可避免地出现时,要尽可能消除或隔离各类点火源;二 三是阻止和限制火灾爆炸的蔓延扩展,尽量降低火灾爆炸事故造成的损失
MNLink: <2019版安全技术教材> - 262

Q: [...]。明火加热设备的布置,应远离可能1 世漏易燃气体或蒸气的工艺设备和储罐区,并应布置在其上风向或侧风向。对于有飞溅火花的加热装置,应布置在上述设备的侧风向。如果存在一个以上的明火设备,应将其集中于装置的边缘。如必须采用明火,设备应密闭且附近不得存放可燃物质。熬炼物料时,不得装盛过满,应留出一定的空间。工作结束时,应及时清理,不得留下火种。
A: 加热用火的控制加热易燃物料时,要尽量避免采用明火设备,而宜采用热水或其他介质间接加热,如蒸汽或密闭电气加热等加热设备,不得采用电炉、火炉、煤炉等直接加热
Q: [...]。明火加热设备的布置,应远离可能1 世漏易燃气体或蒸气的工艺设备和储罐区,并应布置在其上风向或侧风向。对于有飞溅火花的加热装置,应布置在上述设备的侧风向。如果存在一个以上的明火设备,应将其集中于装置的边缘。如必须采用明火,设备应密闭且附近不得存放可燃物质。熬炼物料时,不得装盛过满,应留出一定的空间。工作结束时,应及时清理,不得留下火种。
A: 加热用火的控制加热易燃物料时,要尽量避免采用明火设备,而宜采用热水或其他介质间接加热,如蒸汽或密闭电气加热等加热设备,不得采用电炉、火炉、煤炉等直接加热
MNLink: <2019版安全技术教材> - 263

Front: 在易燃易爆场合应避免这种现象发生,如工人应禁止穿钉鞋,不得使用铁器制品。搬运啃存可燃物体和易燃液体的金属容器时,应当用专门的运输工具,禁止在地面上滚动、拖性或抛掷,并防止容器的互相撞击,以免产生火花,引起燃烧或容器爆裂造成事故。吊装吁燃易爆物料用的起重设备和工具,应经常检查,防止吊绳等断裂下坠发生危险。如果机器设备不能用不发生火花的各种金属制造,应当使其在真空中或惰性气体中操作。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 264

Front: 当设备内部充满易爆物质时,要采用正压操作,以防外部空气渗入设备内。设备内的压力必须加以控制,不能高于或低于额定的数值。压力过高,轻则渗漏加剧,重则破裂导致大量可燃物质排出;压力过低,就有渗入空气、发生爆炸的可能。通常可设置f f i 力报警器,在设备内压力失常时及时报警。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 266

Front: 以不燃或难燃的材料代替可燃或易燃材料,是防火与防爆的根本性措施。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 267

Q: 防火防爆安全装置可以分为[...]。
A: 阻火隔爆装置与防爆世压装置两大类
Q: 防火防爆安全装置可以分为[...]。
A: 阻火隔爆装置与防爆世压装置两大类
MNLink: <2019版安全技术教材> - 268

Q: 阻火隔爆是通过某些隔离措施防止外部火焰腑入存有可燃爆炸物料的系统、设备、容器及管道内,或者阻止火焰在系统、设备、容器及管道之间蔓延。按照作用机理,可分为[...]和[...]。机械隔爆是依靠某些固体或液体物质阻隔火焰的传播;化学拥l爆主要是通过释放某些化学物质来抑制火焰的传播。
A: 机械隔爆; 化学抑爆两类
Q: 阻火隔爆是通过某些隔离措施防止外部火焰腑入存有可燃爆炸物料的系统、设备、容器及管道内,或者阻止火焰在系统、设备、容器及管道之间蔓延。按照作用机理,可分为[...]和[...]。机械隔爆是依靠某些固体或液体物质阻隔火焰的传播;化学拥l爆主要是通过释放某些化学物质来抑制火焰的传播。
A: 机械隔爆; 化学抑爆两类
MNLink: <2019版安全技术教材> - 268

Q: 工业阻火器在工业生产过程中时刻都在起作用,对流体介质的阻力较大,而[...],因此它们在[...],有些隔爆装置甚至不会产生任何压力损失。另外,[...]。
A: 主动式、被动式隔爆装置只是在爆炸发生时才起作用; 不动作时对流体介质的阻力小; 工业阻火器对于纯气体介质才是有效的,对气体中含有杂质(如粉尘、易凝物等)的输送管道,应当选用主动式、被动式隔爆装置为宜
Q: 工业阻火器在工业生产过程中时刻都在起作用,对流体介质的阻力较大,而[...],因此它们在[...],有些隔爆装置甚至不会产生任何压力损失。另外,[...]。
A: 主动式、被动式隔爆装置只是在爆炸发生时才起作用; 不动作时对流体介质的阻力小; 工业阻火器对于纯气体介质才是有效的,对气体中含有杂质(如粉尘、易凝物等)的输送管道,应当选用主动式、被动式隔爆装置为宜
MNLink: <2019版安全技术教材> - 269

主动式(监控式)隔爆装置由一灵敏的传感器探测爆炸信号,经放大后输出给执行机构,控制隔爆装置喷洒抑爆剂或关闭阀门,从而阻隔爆炸火焰的传播。被动式隔爆装置主要有自动断路阀、管道换向隔爆等形式,是由爆炸波推动隔爆装置的阀门或闸门来阻隔火焰。
主动式(监控式)隔爆装置由一灵敏的传感器探测爆炸信号,经放大后输出给执行机构,控制隔爆装置喷洒抑爆剂或关闭阀门,从而阻隔爆炸火焰的传播。被动式隔爆装置主要有自动断路阀、管道换向隔爆等形式,是由爆炸波推动隔爆装置的阀门或闸门来阻隔火焰。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 269

Q: [...]是为了阻止火焰沿通风管道或生产管道蔓延而设置的阻火装置。在正常情况下,阻火阀门受环状或者条状的易熔金属的控制,处于开启状态。一旦着火,温度升高,易熔金属即会熔化,此时阀门失去控制,受重力作用自动关闭,将火阻断在阀门一边。
A: 阻火阀门
Q: [...]是为了阻止火焰沿通风管道或生产管道蔓延而设置的阻火装置。在正常情况下,阻火阀门受环状或者条状的易熔金属的控制,处于开启状态。一旦着火,温度升高,易熔金属即会熔化,此时阀门失去控制,受重力作用自动关闭,将火阻断在阀门一边。
A: 阻火阀门
MNLink: <2019版安全技术教材> - 269

Q: [...](防火罩、防火帽)由烟道或车辆尾气排放管飞出的火星也可能引起火灾。因此,通常在可能产生火星设备的排放系统,如加热炉的烟道,汽车、拖拉机的尾气排放管等,安装火星熄灭器,用以防止飞出的火星引燃可燃物料。
A: 火星熄灭器
Q: [...](防火罩、防火帽)由烟道或车辆尾气排放管飞出的火星也可能引起火灾。因此,通常在可能产生火星设备的排放系统,如加热炉的烟道,汽车、拖拉机的尾气排放管等,安装火星熄灭器,用以防止飞出的火星引燃可燃物料。
A: 火星熄灭器
MNLink: <2019版安全技术教材> - 269

Q: [...]是在火焰传播显著加速的初期通过喷洒抑爆剂来抑制爆炸的作用范围及猛烈程度的一种防爆技术。
A: 化学抑爆
Q: [...]是在火焰传播显著加速的初期通过喷洒抑爆剂来抑制爆炸的作用范围及猛烈程度的一种防爆技术。
A: 化学抑爆
MNLink: <2019版安全技术教材> - 270

Q: 安全阀按其结构和作用原理可分为[...]。
A: 杠杆式、弹簧式和脉冲式等。按气体排放方式分为全封闭式、半封闭式和敞开式三种
Q: 安全阀按其结构和作用原理可分为[...]。
A: 杠杆式、弹簧式和脉冲式等。按气体排放方式分为全封闭式、半封闭式和敞开式三种
MNLink: <2019版安全技术教材> - 270

Q: [...]。
A: 爆破片(又称防爆膜、防爆片)是一种断裂型的安全泄压装置,当设备、容器及系统因某种原因压力超标时,爆破片即被破坏,使过高的压力泄放出来,以防止设备、容器及系统受到破坏
Q: [...]。
A: 爆破片(又称防爆膜、防爆片)是一种断裂型的安全泄压装置,当设备、容器及系统因某种原因压力超标时,爆破片即被破坏,使过高的压力泄放出来,以防止设备、容器及系统受到破坏
MNLink: <2019版安全技术教材> - 271

Front: 爆破片与安全阀的作用基本相同,但安全阀可根据压力自行开关,如一次因压力过高开启泄放后,待压力正常即可自行关闭;而爆破片的使用是一次性的,若被破坏,需重新安装。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 271

Q: 此外,对于工作介质为剧毒气体或可燃气体(蒸气)里含有剧毒气体的压力容器,[...]。因为对于安全阀来说,微量的泄漏是难免的。
A: 其泄压装置应采用爆破片而不宜用安全阀,以免污染环境
Q: 此外,对于工作介质为剧毒气体或可燃气体(蒸气)里含有剧毒气体的压力容器,[...]。因为对于安全阀来说,微量的泄漏是难免的。
A: 其泄压装置应采用爆破片而不宜用安全阀,以免污染环境
MNLink: <2019版安全技术教材> - 272

Q: [...])一般设置在使用油、气或燃烧煤粉的燃烧室外壁上,在燃烧室发生爆燃或爆炸时用于1 世压,以防设备遭到破坏
A: 防爆门(窗
Q: [...])一般设置在使用油、气或燃烧煤粉的燃烧室外壁上,在燃烧室发生爆燃或爆炸时用于1 世压,以防设备遭到破坏
A: 防爆门(窗
MNLink: <2019版安全技术教材> - 272

Front: 烟花爆竹是以烟火药为主要原料,经过工艺制作,引燃后通过燃烧或爆炸,产生光、声、色、形、烟雾等效果,用于观赏,具有易燃易爆危险的物品。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 272

Front: 烟火药最基本的组成是氧化剂和还原剂。氧化剂提供燃烧反应时所需要的氧,还原剂提供燃烧反应所需的热。但仅有单一的氧化剂和还原剂组成的二元混合物,很难获得理想的烟火效应。因此,实际应用的烟火药除氧化剂和还原剂外,还包括黠合剂、添加剂(如火焰着色剂、惰性添加剂)等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 273

MNLink: <2019版安全技术教材> - 273
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 .
烟花爆竹的特性烟花爆竹的组成决定了它具有燃烧和爆炸的特性。
其主要特性有:1 )能量特征它是标志火药做功能力的参量,一般是指lk g 火药燃烧时气体产物所做的功。
2 )燃烧特性它标志火药能量释放的能力,主要取决于火药的燃烧速率和燃烧表面积。
燃烧速率与火药的组成和物理结构有关,还随初始温度和工作压力的升高而增大。
加入增速剂、嵌入金属丝或将火药制成多孔状,均可提高燃烧速率。
加人降速剂,可降低燃烧速率。
燃烧表面积主要取决于火药的几何形状、尺寸和对表面积的处理情况。
3 )力学特性它是指火药要具有相应的强度,满足在高温下保持不变形、低温下不变脆,能承受在使用和处理时可能出现的各种力的作用,以保证稳定燃烧。
4 )安全性由于火药在特定的条件下能发生燃烧、爆炸,甚至爆轰,所以要求在配方设计时必须考虑火药在生产、使用和运输过程中安全可靠。
QQ2494302 .
烟花爆竹的特性烟花爆竹的组成决定了它具有燃烧和爆炸的特性。
其主要特性有:1 )能量特征它是标志火药做功能力的参量,一般是指lk g 火药燃烧时气体产物所做的功。
2 )燃烧特性它标志火药能量释放的能力,主要取决于火药的燃烧速率和燃烧表面积。
燃烧速率与火药的组成和物理结构有关,还随初始温度和工作压力的升高而增大。
加入增速剂、嵌入金属丝或将火药制成多孔状,均可提高燃烧速率。
加人降速剂,可降低燃烧速率。
燃烧表面积主要取决于火药的几何形状、尺寸和对表面积的处理情况。
3 )力学特性它是指火药要具有相应的强度,满足在高温下保持不变形、低温下不变脆,能承受在使用和处理时可能出现的各种力的作用,以保证稳定燃烧。
4 )安全性由于火药在特定的条件下能发生燃烧、爆炸,甚至爆轰,所以要求在配方设计时必须考虑火药在生产、使用和运输过程中安全可靠。
QQ249430

MNLink: <2019版安全技术教材> - 275
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 大允许药量。
按照药量及所能构成的危险性大小,烟花爆竹产品分为A ,B, C、D 四级。
A级:由专业燃放人员在特定的室外空旷地点燃放、危险性很大的产品。
B级:由专业燃放人员在特定的室外空旷地点燃放、危险性较大的产品。
C级:适于室外开放空间燃放、危险性较小的产品。
D级:适于近距离燃放、危险性很小的产品。
燃放类产品的最大允许药蛙具体见表4- 1 4和表4- 1 5。
249430426大允许药量。
按照药量及所能构成的危险性大小,烟花爆竹产品分为A ,B, C、D 四级。
A级:由专业燃放人员在特定的室外空旷地点燃放、危险性很大的产品。
B级:由专业燃放人员在特定的室外空旷地点燃放、危险性较大的产品。
C级:适于室外开放空间燃放、危险性较小的产品。
D级:适于近距离燃放、危险性很小的产品。
燃放类产品的最大允许药蛙具体见表4- 1 4和表4- 1 5。
249430426

Q: 《烟花爆竹安全与质量》(G B1 0 6 3 1 )规定的主要安全性能检测项目包括:[...]。
A: 摩擦感度、撞击感度、静电感度、爆发点、相容性、吸湿性、水分、p H
Q: 《烟花爆竹安全与质量》(G B1 0 6 3 1 )规定的主要安全性能检测项目包括:[...]。
A: 摩擦感度、撞击感度、静电感度、爆发点、相容性、吸湿性、水分、p H
MNLink: <2019版安全技术教材> - 277

Q: [...]摩擦感度是指在摩擦作用下,火药发生燃烧或爆炸的难易程度。摩擦感度的测定,一般用摩擦感度摆或其他形式的摩擦仪进行。
A: 摩擦感度
Q: [...]摩擦感度是指在摩擦作用下,火药发生燃烧或爆炸的难易程度。摩擦感度的测定,一般用摩擦感度摆或其他形式的摩擦仪进行。
A: 摩擦感度
MNLink: <2019版安全技术教材> - 277

Q: [...]包括两个方面,一是炸药摩擦时产生静电的难易程度;二是炸药对静电放电火花的感度。前者是测量炸药摩擦时产生的静电量;后者是测量在一定电压和电容放电火花作用下发生爆炸的概率。
A: 静电感度
Q: [...]包括两个方面,一是炸药摩擦时产生静电的难易程度;二是炸药对静电放电火花的感度。前者是测量炸药摩擦时产生的静电量;后者是测量在一定电压和电容放电火花作用下发生爆炸的概率。
A: 静电感度
MNLink: <2019版安全技术教材> - 277

Q: [...]使炸药开始爆炸变化,介质所需的加热到最低温度叫作炸药的爆发点。爆发点越低,则表示炸药对热的感度越高(敏感),反之就低。
A: 爆发点
Q: [...]使炸药开始爆炸变化,介质所需的加热到最低温度叫作炸药的爆发点。爆发点越低,则表示炸药对热的感度越高(敏感),反之就低。
A: 爆发点
MNLink: <2019版安全技术教材> - 277

MNLink: <2019版安全技术教材> - 277
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5 .
相容性内相容性是药剂中组分与组分之间的相容性。
不同组分在使炸药性能提升的同时,会产生组分成分之间相互反应的问题,直接影响炸药储存、运输和使用的安全性、可靠性。
外相容性是把药剂作为一个体系,它与相关的接触物质(另一种药剂或结构材料)之间的相容性。
比如,炸药与其包装材质之间的相容性会影响炸药的安全性。
可以根据在程序控制温度下,由于化学或物理变化产生热效应引起试样温度的变化,用相应仪器测试并分析结果。
6 .
吸湿性Q5 .
相容性内相容性是药剂中组分与组分之间的相容性。
不同组分在使炸药性能提升的同时,会产生组分成分之间相互反应的问题,直接影响炸药储存、运输和使用的安全性、可靠性。
外相容性是把药剂作为一个体系,它与相关的接触物质(另一种药剂或结构材料)之间的相容性。
比如,炸药与其包装材质之间的相容性会影响炸药的安全性。
可以根据在程序控制温度下,由于化学或物理变化产生热效应引起试样温度的变化,用相应仪器测试并分析结果。
6 .
吸湿性Q

Front: )含氧酸盐等高感度药物的泪合,应有专用工房,并使用专用工具。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 278

Front: 不应使用球磨机混合氯酸盐烟火药等高感度药物;摩擦药的泪合,应将氧化剂、还原剂分别用水润湿后方可棍合,混合后的烟火药应保持湿度;不应使用干法和机械法混合摩擦药
MNLink: <2019版安全技术教材> - 279

Front: 直接接触烟火药的工序应按规定设置防静电装置,并采取增加湿度等措施,以减少静电积累。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 280

MNLink: <2019版安全技术教材> - 282
Other fields (not shown on cards):
Remarks: I .
建筑物危险等级《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 5 0 1 6 1 )明确了危险性建筑物的危险等级,应按下列规定划分为I .
1级、I .
3级:I. 1 级建筑物为建筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有整体爆炸危险或有进射危险,其破坏效应将波及周围。
根据破坏能力划分为1 . 1 I 、I . 1 2 级。
其中,I . 1 I 级建筑物为建筑物内的危险品发生爆炸事故时,其破坏能力相当于T N T的厂房和仓库;I . 1 2 级建筑物为建筑物内的危险品发生爆炸事故时,其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库。
I. 3 级建筑物为建筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有燃烧危险,偶尔有较小爆炸或较小迸射危险,或两者兼有,但元整体爆炸危险,其破坏效应局限于本建筑物内,对周围建筑物影响较小。
厂房的危险等级应由其中最危险的生产工序确定。
仓库的危险等级应由其中所储存最危险的物品确定。
QQ24943I .
建筑物危险等级《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 5 0 1 6 1 )明确了危险性建筑物的危险等级,应按下列规定划分为I .
1级、I .
3级:I. 1 级建筑物为建筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有整体爆炸危险或有进射危险,其破坏效应将波及周围。
根据破坏能力划分为1 . 1 I 、I . 1 2 级。
其中,I . 1 I 级建筑物为建筑物内的危险品发生爆炸事故时,其破坏能力相当于T N T的厂房和仓库;I . 1 2 级建筑物为建筑物内的危险品发生爆炸事故时,其破坏能力相当于黑火药的厂房和仓库。
I. 3 级建筑物为建筑物内的危险品在制造、储存、运输中具有燃烧危险,偶尔有较小爆炸或较小迸射危险,或两者兼有,但元整体爆炸危险,其破坏效应局限于本建筑物内,对周围建筑物影响较小。
厂房的危险等级应由其中最危险的生产工序确定。
仓库的危险等级应由其中所储存最危险的物品确定。
QQ24943

Front: 生产、储存爆炸物品的工厂、仓库应建在远离城市的独立地带,禁止设立在城市市区和其他居民聚集的地方及风景名胜区。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 282

MNLink: <2019版安全技术教材> - 284
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 表4 -19 危险品仓库的危险等级分类贮存的危险品名称危险等级烟火药(包括裸药效果件),开球药H ! t 火药,引火线,未封口含药半成品,单个装药量在4 0E 及以上己封口的烟花半成品及含爆炸音刘、笛音剂的半成品,已封口的B级爆竹半成品,A、B级成品(喷花类除外),单筒药量2 5日及以上的C级组合烟花类成品1. 1 -1 2 1 1 电点火头,单个装药量在4 0g 以下已封口的烟花半成品(不含爆炸音剂、笛音剂),已封口的C 级爆竹半成品,C、D级成品(其中,组合烟花类成品单筒药量在2 5g 以下),喷花类成品1. 3 注:表中A、B、C、D级为现行国家标准《烟花爆竹安全与质量》(G B1 0 6 3 1 )规定的产品分级。
430426(微信同号表4 -19 危险品仓库的危险等级分类贮存的危险品名称危险等级烟火药(包括裸药效果件),开球药H ! t 火药,引火线,未封口含药半成品,单个装药量在4 0E 及以上己封口的烟花半成品及含爆炸音刘、笛音剂的半成品,已封口的B级爆竹半成品,A、B级成品(喷花类除外),单筒药量2 5日及以上的C级组合烟花类成品1. 1 -1 2 1 1 电点火头,单个装药量在4 0g 以下已封口的烟花半成品(不含爆炸音剂、笛音剂),已封口的C 级爆竹半成品,C、D级成品(其中,组合烟花类成品单筒药量在2 5g 以下),喷花类成品1. 3 注:表中A、B、C、D级为现行国家标准《烟花爆竹安全与质量》(G B1 0 6 3 1 )规定的产品分级。
430426(微信同号

MNLink: <2019版安全技术教材> - 284
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 .
工厂平面布置1 )危险品生产区的总平面布置应符合下列规定( 1 )同时生产烟花爆竹多个产品类别的企业,应根据生产工艺特性、产品种类分别建立生产线,并应做到分小区布置。
( 2 )生产线的厂(库)房的总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求,宜避免危险品的往返和交叉运输。
( 3 )危险性建筑物之间、危险性建筑物与其他建筑物之间的距离应符合内部最小允许距离的要求。
( 4 )同一危险等级的厂房和库房宜集中布置;计算药量大或危险性大的厂房和库房,宜布置在危险品生产区的边缘或其他有利于安全的地形处;粉尘污染比较大的厂房应布置在厂区的边缘。
( 5 )危险品生产厂房宜小型、分散。
( 6 )危险品生产厂房靠山布置时,距山脚不宜太近。
当危险品生产厂房布置在山凹中时,应考虑人员的安全疏散和有害气体的扩散。
QQ243 .
工厂平面布置1 )危险品生产区的总平面布置应符合下列规定( 1 )同时生产烟花爆竹多个产品类别的企业,应根据生产工艺特性、产品种类分别建立生产线,并应做到分小区布置。
( 2 )生产线的厂(库)房的总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求,宜避免危险品的往返和交叉运输。
( 3 )危险性建筑物之间、危险性建筑物与其他建筑物之间的距离应符合内部最小允许距离的要求。
( 4 )同一危险等级的厂房和库房宜集中布置;计算药量大或危险性大的厂房和库房,宜布置在危险品生产区的边缘或其他有利于安全的地形处;粉尘污染比较大的厂房应布置在厂区的边缘。
( 5 )危险品生产厂房宜小型、分散。
( 6 )危险品生产厂房靠山布置时,距山脚不宜太近。
当危险品生产厂房布置在山凹中时,应考虑人员的安全疏散和有害气体的扩散。
QQ24

危险品生产区和危险品总仓库区的围墙设置应符合下列规定( 1 )危险品生产区和危险品总仓库区应设置高度不低于2m的围墙。( 2 )围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜设为1 2m,且不应小于5mo ( 3 )围墙应为密砌墙,特殊地形设置密砌围墙有困难时,局部地段可设置刺丝围墙。( 4 )危险品生产区和危险品总仓库区的绿化,宜种植阔叶树。( 5 )距离危险性建筑物、构筑物外墙四周5m内宜设置防火隔离带。
危险品生产区和危险品总仓库区的围墙设置应符合下列规定( 1 )危险品生产区和危险品总仓库区应设置高度不低于2m的围墙。( 2 )围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜设为1 2m,且不应小于5mo ( 3 )围墙应为密砌墙,特殊地形设置密砌围墙有困难时,局部地段可设置刺丝围墙。( 4 )危险品生产区和危险品总仓库区的绿化,宜种植阔叶树。( 5 )距离危险性建筑物、构筑物外墙四周5m内宜设置防火隔离带。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 285

Front: ( 6) 1. 1 级、1 .3 级厂房和库房(仓库)应为单层建筑,其平面宜为矩形。(7) 1. 1 级厂房应单机单栋或单人单栋独立设置,当采取抗爆间室、隔离操作时可以联建。引火线制造厂房应单间单机布置,每栋厂房连建间数不超过4间 。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 285

Q: (8) 1 . 3级厂房设置应符合下列规定:1工作间联建时应采用密实砌体墙隔开,且联建间数不应超过6间,当厂房建筑耐火等级为三级时,[...] 。2机械插引厂房工作间联建间数不应超过4间,且每个工作间应为单人、单机布置。3原料称量、氧化剂的粉碎和筛选、可燃物的粉碎和筛选,应独立设置厂房。
A: 联建间数不应超过4间
Q: (8) 1 . 3级厂房设置应符合下列规定:1工作间联建时应采用密实砌体墙隔开,且联建间数不应超过6间,当厂房建筑耐火等级为三级时,[...] 。2机械插引厂房工作间联建间数不应超过4间,且每个工作间应为单人、单机布置。3原料称量、氧化剂的粉碎和筛选、可燃物的粉碎和筛选,应独立设置厂房。
A: 联建间数不应超过4间
MNLink: <2019版安全技术教材> - 285

Front: (15) I. 1 级厂房的人均使用面积不宜少于9 . 0 m2, I. 3 级厂房的人均使用面积不宜少于4 . 5 m2 o ( 1 6 )有升空迸射危险的生产厂房与相邻厂房的门、窗不宜正对设置。若正对设置时,在门、窗前不大于3 . 0m处应设置拦截装置,拦截装置的宽度应大于门窗宽0 . 5 m (每侧),高度应超出门窗高I . 5 m,高出的I . 5 m应斜向本建筑物,倾斜角度3 0 °~4 5 ° 0
MNLink: <2019版安全技术教材> - 286

MNLink: <2019版安全技术教材> - 287
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 6 .
生产烟花爆竹建筑物的安全要求1 )一般规定( 1 )各级危险性建筑物的耐火等级和化学原料仓库的耐火等级除相应规定者外,均不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 5 0 0 1 6 )中二级耐火等级的规定。
( 2 )建筑面积小于2 0 旷的1 .
1 级建筑物或建筑面积不超过3 0 0 旷的1 .
3 级建筑物的耐火等级可为三级。
( 3 )危险性建筑物应有适当的净空,室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2 . 8 m, 并应满足正常的采光和通风要求。
( 4 )危险品生产区内宜设有供1 .
1级 、1 .
3 级建筑物内操作人员使用的洗涤、淋浴、更衣、卫生间等辅助用室和办公用室。
危险品总仓库区内除设置门卫值班室外,不宜设置其他辅助用室。
( 5 )危险品生产区的办公用室和辅助用室宜独立设置或布置在非危险性建筑物内。
当危险品生产厂房附设办公用室和生活辅助用室时,应符合下列规定:(1. 1 级厂房可附设更衣室。
(1. 3 级厂房除可附设更衣室外,还可附设其他生活辅助用室和车间办公用室。
但应布置在厂房较安全的一端,并采用防火墙与生产工作间隔开。
车间办公用室和生活辅助用室应为单层建筑,其门窗不宜面向相邻厂房危险性工作间的泄爆面。
QQ249430426(微信同号6 .
生产烟花爆竹建筑物的安全要求1 )一般规定( 1 )各级危险性建筑物的耐火等级和化学原料仓库的耐火等级除相应规定者外,均不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 5 0 0 1 6 )中二级耐火等级的规定。
( 2 )建筑面积小于2 0 旷的1 .
1 级建筑物或建筑面积不超过3 0 0 旷的1 .
3 级建筑物的耐火等级可为三级。
( 3 )危险性建筑物应有适当的净空,室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2 . 8 m, 并应满足正常的采光和通风要求。
( 4 )危险品生产区内宜设有供1 .
1级 、1 .
3 级建筑物内操作人员使用的洗涤、淋浴、更衣、卫生间等辅助用室和办公用室。
危险品总仓库区内除设置门卫值班室外,不宜设置其他辅助用室。
( 5 )危险品生产区的办公用室和辅助用室宜独立设置或布置在非危险性建筑物内。
当危险品生产厂房附设办公用室和生活辅助用室时,应符合下列规定:(1. 1 级厂房可附设更衣室。
(1. 3 级厂房除可附设更衣室外,还可附设其他生活辅助用室和车间办公用室。
但应布置在厂房较安全的一端,并采用防火墙与生产工作间隔开。
车间办公用室和生活辅助用室应为单层建筑,其门窗不宜面向相邻厂房危险性工作间的泄爆面。
QQ249430426(微信同号

MNLink: <2019版安全技术教材> - 291
Other fields (not shown on cards):
Remarks: I .
电气设备防爆《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 5 0 1 6 1 )将危险场所划分为m、F l 、四三类,并应符合下列规定:F O 类:经常或长期存在能形成爆炸危险的黑火药、烟火药及其粉尘的危险场所。
F l类:在正常运行时可能形成爆炸危险的黑火药、烟火药及其粉尘的危险场所。
归类:在正常运行时能形成火灾危险,而爆炸危险性极小的危险品及粉尘的危险场所。
QQ24I .
电气设备防爆《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 5 0 1 6 1 )将危险场所划分为m、F l 、四三类,并应符合下列规定:F O 类:经常或长期存在能形成爆炸危险的黑火药、烟火药及其粉尘的危险场所。
F l类:在正常运行时可能形成爆炸危险的黑火药、烟火药及其粉尘的危险场所。
归类:在正常运行时能形成火灾危险,而爆炸危险性极小的危险品及粉尘的危险场所。
QQ24

Q: 7危险场所[...]。当确需设置时,应选择相应防爆型插座与插销带联锁保护装置,并满足断电后插销才能插入或拔出的要求。8危险场所不应使用无线遥控设备等。
A: 不宜设置接插装置
Q: 7危险场所[...]。当确需设置时,应选择相应防爆型插座与插销带联锁保护装置,并满足断电后插销才能插入或拔出的要求。8危险场所不应使用无线遥控设备等。
A: 不宜设置接插装置
MNLink: <2019版安全技术教材> - 292

Front: 烟花爆竹生产企业应当设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员,并符合下列要求:1确定安全生产主管人员。2烟花爆竹生产企业配备占本企业从业人员总数1 %以上且至少有1 名专职安全生产管理人员。3配备相当数量的兼职安全生产管理人员。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 295

Front: ( 9 )烟花爆竹生产企业应当采取下列职业危害预防措施:1为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。2对重大危险源进行检测、评估,采取监控措施。3为从业人员定期进行健康检查。4在安全区内设立独立的操作人员更衣室。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 296

Front: ( 1 0 )烟花爆竹生产企业应当依法进行安全评价。( 1 1 )烟花爆竹生产企业应当建立生产安全事故应急救援组织,制定事故应急预案,配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 296

Front: 烟花爆竹生产企业必须依照相关实施办法的规定取得安全生产许可证。未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。安全生产许可证的颁发管理工作实行企业申请、一级发证、属地监管的原则。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 297

Q: [...]。
A: 民用爆炸物品包括工业炸药、起爆器材、专用民爆物品
Q: [...]。
A: 民用爆炸物品包括工业炸药、起爆器材、专用民爆物品
MNLink: <2019版安全技术教材> - 298

Q: [...]如乳化炸药、钱油炸药、膨化炸药、水胶炸药及其他工业炸药等O
A: 工业炸药
Q: [...]如乳化炸药、钱油炸药、膨化炸药、水胶炸药及其他工业炸药等O
A: 工业炸药
MNLink: <2019版安全技术教材> - 298

Q: [...]起爆器材可分为[...]。电雷管、磁电雷管、导爆管雷管、继爆管及其他雷管属起爆材料;导火索、导爆索、导爆管等属传火传爆材料。
A: 起爆器材; 起爆材料和传爆材料两大类
Q: [...]起爆器材可分为[...]。电雷管、磁电雷管、导爆管雷管、继爆管及其他雷管属起爆材料;导火索、导爆索、导爆管等属传火传爆材料。
A: 起爆器材; 起爆材料和传爆材料两大类
MNLink: <2019版安全技术教材> - 298

Q: [...]如油气井用起爆器、射孔弹、复合射孔器、修井爆破器材、点火药盒,地震勘探用震源药柱、震源弹,特种爆破用矿岩破碎器材、中继起爆具、平炉出钢口穿孔弹、果林增效爆破具等。
A: 专用民爆物品
Q: [...]如油气井用起爆器、射孔弹、复合射孔器、修井爆破器材、点火药盒,地震勘探用震源药柱、震源弹,特种爆破用矿岩破碎器材、中继起爆具、平炉出钢口穿孔弹、果林增效爆破具等。
A: 专用民爆物品
MNLink: <2019版安全技术教材> - 298

Front: 乳化炸药是将水相和油相在高速的运转和强剪切力作用下,借助乳化剂的乳化作用而形成乳化基质,再经过敏化剂敏化得到的一种油包水型的爆炸性物质。乳化炸药的生产工艺可以简单概括为以下几个步骤:油相制备,水相制备,乳化,敏化,装药包装。制药所用的原材料和辅助材料,如硝酸镀、复合蜡(含乳化剂)等都具有易燃易爆性;乳化设备中有高速转动摩擦的部件,装药机含有各种输送泵。因此,乳化炸药生产线存在着火灾爆炸的危险。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 298

Front: 乳化炸药生产的火灾爆炸危险因素主要来自物质危险性,如生产过程中的高温、撞击摩擦、电气和静电火花、雷电引起的危险性。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 298

MNLink: <2019版安全技术教材> - 299
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 .
炸药燃烧及爆炸特征I )炸药燃烧的特性( I )能量特征。
它是标志炸药做功能力的参量,一般是指lk g 炸药燃烧时气体产物所做的功。
( 2 )燃烧特性。
它标志炸药能量释放的能力,主要取决于炸药的燃烧速率和燃烧表面积。
燃烧速率与炸药的组成和物理结构有关,还随初始温度和工作压力的升高而增大。
加入增速剂、嵌入金属丝或将炸药制成多孔状,均可提高燃烧速率。
加入降速剂,可降低燃烧速率。
燃烧表面积主要取决于炸药的几何形状、尺寸和对表面积的处理情况。
( 3 )力学特性。
它是指炸药要具有相应的强度,满足在高温下保持不变形、低温下不变脆,能承受在使用时可能出现的各种力的作用,以保证稳定燃烧。
( 4 )安定性。
它是指**炸药**必须在长期储存中保持其物理化学性质的相对稳定。
为改善炸药的安定性,一般在炸药中加人少量的化学安定剂,如二苯胶等。
( 5 )安全性。
由于炸药在特定的条件下能发生爆轰,所以要求在配方设计时必须考虑炸药在生产、使用和运输过程中安全可靠。
0426(微信同号)1 .
炸药燃烧及爆炸特征I )炸药燃烧的特性( I )能量特征。
它是标志炸药做功能力的参量,一般是指lk g 炸药燃烧时气体产物所做的功。
( 2 )燃烧特性。
它标志炸药能量释放的能力,主要取决于炸药的燃烧速率和燃烧表面积。
燃烧速率与炸药的组成和物理结构有关,还随初始温度和工作压力的升高而增大。
加入增速剂、嵌入金属丝或将炸药制成多孔状,均可提高燃烧速率。
加入降速剂,可降低燃烧速率。
燃烧表面积主要取决于炸药的几何形状、尺寸和对表面积的处理情况。
( 3 )力学特性。
它是指炸药要具有相应的强度,满足在高温下保持不变形、低温下不变脆,能承受在使用时可能出现的各种力的作用,以保证稳定燃烧。
( 4 )安定性。
它是指**炸药**必须在长期储存中保持其物理化学性质的相对稳定。
为改善炸药的安定性,一般在炸药中加人少量的化学安定剂,如二苯胶等。
( 5 )安全性。
由于炸药在特定的条件下能发生爆轰,所以要求在配方设计时必须考虑炸药在生产、使用和运输过程中安全可靠。
0426(微信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 299
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 2 )炸药爆炸特征炸药的爆炸是一种化学过程,但与一般的化学反应过程相比,具有三大特征:( I )反应过程的放热性。
在炸药的爆炸变化过程中,炸药的化学能转变成热能。
热的释放是爆炸变化过程的发生和自行传播的必要条件。
爆炸变化过程所放出的热量称为爆炸热(或爆热),常用炸药的爆热在3 7 0 0~7 5 0 0k J / k g。
( 2 )反应过程的高速度。
炸药中氧化剂和还原剂事先充分泪合和接近,许多炸药的氧化剂和还原剂共存于一个分子内,能够发生快速的逐层传递的化学反应,使爆炸过程以极快的速度进行,通常为每秒几百米或几千米。
( 3 )反应生成物必定含有大量的气态物质。
QQ2494302 )炸药爆炸特征炸药的爆炸是一种化学过程,但与一般的化学反应过程相比,具有三大特征:( I )反应过程的放热性。
在炸药的爆炸变化过程中,炸药的化学能转变成热能。
热的释放是爆炸变化过程的发生和自行传播的必要条件。
爆炸变化过程所放出的热量称为爆炸热(或爆热),常用炸药的爆热在3 7 0 0~7 5 0 0k J / k g。
( 2 )反应过程的高速度。
炸药中氧化剂和还原剂事先充分泪合和接近,许多炸药的氧化剂和还原剂共存于一个分子内,能够发生快速的逐层传递的化学反应,使爆炸过程以极快的速度进行,通常为每秒几百米或几千米。
( 3 )反应生成物必定含有大量的气态物质。
QQ249430

Q: 热、电、光、冲击波、机械摩擦和撞击等外界作用可激发民用爆炸品发生爆炸。[...]。民用爆炸品有各种不同的感度,一般有火焰感度、热感度、机械感度(撞击感度、摩擦感度、针刺感度)、电感度(交直流电感度、静电感度、射颇感度)、光感度(可见光感度、激光感度)、冲击波感度、爆轰感度。
A: 民用爆炸品在外界作用下引起燃烧和爆炸的难易程度称为民用爆炸品的敏感程度,简称民用爆炸品的感度
Q: 热、电、光、冲击波、机械摩擦和撞击等外界作用可激发民用爆炸品发生爆炸。[...]。民用爆炸品有各种不同的感度,一般有火焰感度、热感度、机械感度(撞击感度、摩擦感度、针刺感度)、电感度(交直流电感度、静电感度、射颇感度)、光感度(可见光感度、激光感度)、冲击波感度、爆轰感度。
A: 民用爆炸品在外界作用下引起燃烧和爆炸的难易程度称为民用爆炸品的敏感程度,简称民用爆炸品的感度
MNLink: <2019版安全技术教材> - 299

Front: 起爆药最容易受外界能量激发而发生爆炸,并能极迅速地形成爆轰。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 299

Front: 工业炸药属猛炸药,这类炸药在一定的外界激发冲量作用下能引起爆轰0
MNLink: <2019版安全技术教材> - 299

Front: 民用爆炸厂位置布置
MNLink: <2019版安全技术教材> - 300
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 )工厂平面布置( 1 )主厂区内应根据工艺流程、生产特性,在选定的区域范围内,充分利用有利安全的自然地形,按危险与非危险分开原则,加以区划、布置。
主厂区应布置在非危险区的下风侧。
( 2 )总仓库区应远离工厂住宅区和城市等目标,有条件最好布置在单独的山沟或其他有利地形处。
( 3 )销毁场所应选择在有利的自然地形,如山沟、丘陵、河滩等地,在满足安全距离的条件下,确定销毁场地和有关建筑的位置。
9430426(微信

MNLink: <2019版安全技术教材> - 301
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 6 )电气设备防爆( 1 )对于F OI丘场所,即炸药、起爆药、火工品的储存场所,制造加工、储存场所,不应安装电气设备。
电气照明采用安装在建筑外墙的壁宪灯或装在室外的投光灯。
( 2 )对于F l区场所,民|]起爆药、火工品制造的场所,电气设备表面温度不得超过允叶表团温度(有1 4 0℃ 、1 0 0 ℃等),且符合防爆电气设备的有关规定:应优先采用尘密结构型、E 类B级隔爆型、本质安全型、增安型(仅限于灯类及控制按钮)。
当生产设备采用电力传动时-,电动机应安装在无危险场所,采取隔墙传动。
( 3 )对于凹区场所,即理化分析成品试验站,选用密封型、防水防尘型设备。
号)6 )电气设备防爆( 1 )对于F OI丘场所,即炸药、起爆药、火工品的储存场所,制造加工、储存场所,不应安装电气设备。
电气照明采用安装在建筑外墙的壁宪灯或装在室外的投光灯。
( 2 )对于F l区场所,民|]起爆药、火工品制造的场所,电气设备表面温度不得超过允叶表团温度(有1 4 0℃ 、1 0 0 ℃等),且符合防爆电气设备的有关规定:应优先采用尘密结构型、E 类B级隔爆型、本质安全型、增安型(仅限于灯类及控制按钮)。
当生产设备采用电力传动时-,电动机应安装在无危险场所,采取隔墙传动。
( 3 )对于凹区场所,即理化分析成品试验站,选用密封型、防水防尘型设备。
号)

Front: 民用爆炸
MNLink: <2019版安全技术教材> - 301
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 7 )防雷电措施对于危险品的生产和储存的爆炸危险性建筑物,应按相应的防雷类别(一类、二类),采取防直击古、防雷电感应、防雷电波侵入和防雷击电磁脉冲的措施,实施总等电位连接,以减少和预防雷电危害。
8 )防静电措施为防止静电火花引起危险品燃烧爆炸事故的发生,应按照静电危险环境的级别(E A、E B、 E C )控制静电危害,并采取直接和间接静电接地措施,部分危险场所应采用防静电措施。
9 )消防雨淋系统灭火火炸药燃速极快,在数秒内就能造成难以扑救的火灾及爆炸事故,所以,在火炸药生产工房,需采用消防灭火系统装置。
消防雨淋系统主要由探测系统及雨淋管网组成。
1 0 )火灾报警系统火灾报警系统是根据火灾酝酿期和发展期陆续出现的烟、热流、火光、气味等火灾信息,通过感温报警器、感烟器、光电报警器等,发出声、光警报,及早发现,采取灭火措施。
火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置,以及具有其他辅助功能的装置所组成的火灾报警系统。
它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。
4 .
预防燃烧爆炸事故的主要措施QQ249430426(微信同号

MNLink: <2019版安全技术教材> - 303
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 7 )民用爆炸物品工厂设计和厂址、厂房、储存仓库等设施的设计与测绘应当符合下列条件:1由具有相应资质的专业机构承担设计和测绘工作。
2专业机构提供的文件、图样、技术资料等应符合国家有关法律、法规和国家标准、行业标准的要求。
3设计图样和测绘图样应有设计单位、测绘单位及其设计人员、技术人员和审核单位及审核人的签章。
( 8 )民用爆炸物品生产企业工厂周边安全距离应符合国家有关规定。
( 9 )民用爆炸物品生产企业应当采取下列职业危害预防措施:1为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
2对重大危险源进行检测、评估,采取监控措施。
3为从业人员定期进行健康检查。
( 1 0 )民用爆炸物品生产企业应当依法进行安全评价。
( 1 1 )民用爆炸物品生产企业应当建立生产安全事故应急救援组织,制定事故应急预案,配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备。
249430426(微信同号)( 7 )民用爆炸物品工厂设计和厂址、厂房、储存仓库等设施的设计与测绘应当符合下列条件:1由具有相应资质的专业机构承担设计和测绘工作。
2专业机构提供的文件、图样、技术资料等应符合国家有关法律、法规和国家标准、行业标准的要求。
3设计图样和测绘图样应有设计单位、测绘单位及其设计人员、技术人员和审核单位及审核人的签章。
( 8 )民用爆炸物品生产企业工厂周边安全距离应符合国家有关规定。
( 9 )民用爆炸物品生产企业应当采取下列职业危害预防措施:1为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
2对重大危险源进行检测、评估,采取监控措施。
3为从业人员定期进行健康检查。
( 1 0 )民用爆炸物品生产企业应当依法进行安全评价。
( 1 1 )民用爆炸物品生产企业应当建立生产安全事故应急救援组织,制定事故应急预案,配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备。
249430426(微信同号)

Q: 新《中华人民共和国消防法》中规定消防设施是指火灾[...]。消防器材是指灭火器等移动灭火器材和工具。
A: 自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、可提式灭火器系统、灭火器防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等
Q: 新《中华人民共和国消防法》中规定消防设施是指火灾[...]。消防器材是指灭火器等移动灭火器材和工具。
A: 自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、可提式灭火器系统、灭火器防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等
MNLink: <2019版安全技术教材> - 303

MNLink: <2019版安全技术教材> - 304
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 火灾自动报警系统警铃、警笛消防广播声光报警器显示器火 灾 报 警 控 制 器控制模块火灾探测器手动报警按钮输入模块火灾自动报警系统的组成图4 -10 249430426(微信同号)火灾自动报警系统警铃、警笛消防广播声光报警器显示器火 灾 报 警 控 制 器控制模块火灾探测器手动报警按钮输入模块火灾自动报警系统的组成图4 -10 249430426(微信同号)

Front: 区域报警系统包括火灾探测器、子动报警按钮、区域火灾报警控制器、火灾警报装置和电源等部分。这种系统比较简单,但使用很广泛,如行政事业单位,工矿企业的要害部门和娱乐场所均可使用。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 305

根据工程建设的规模、保护对象的性质、火灾报警区域的划分和消防管理机构的组织形式,将火灾自动报警系统划分为三种基本形式:区域火灾报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。区域报警系统一般适用于二级保护对象;集中报警系统一般适用于一、二级保护对象;控制中心报警系统→般适用于特级、一级保护对象。
根据工程建设的规模、保护对象的性质、火灾报警区域的划分和消防管理机构的组织形式,将火灾自动报警系统划分为三种基本形式:区域火灾报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。区域报警系统一般适用于二级保护对象;集中报警系统一般适用于一、二级保护对象;控制中心报警系统→般适用于特级、一级保护对象。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 304

Front: 集中报警系统由一台集中报警控制器、两台以上的区域报警控制器、火灾警报装置和|电源等组成。高层宾馆、饭店、大型建筑群→般使用的都是集中报警系统。集中报警控制器设在消防控制室,区域报警控制器设在各层的服务台处。对于总线控制火灾报警控制系统,区域报警控制器就是重复显示屏。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 305

Q: 控制中心报警系统除了集中报警控制器、区域报警控制器、火灾探测器外,在消防控制室内[...]。被联动控制的设备包括火灾警报装置、火警电话、火灾应急照明、火灾应急广播、防排烟、通风空调、消防电梯和固定灭火控制装置等。也就是说集中报警系统加上联动的消防控制设备就构成控制中心报警系统。控制中心报警系统用于大型宾馆、饭店、商场、办公室、大型建筑群和大型综合楼工程等。
A: 增加了消防联动控制设备
Q: 控制中心报警系统除了集中报警控制器、区域报警控制器、火灾探测器外,在消防控制室内[...]。被联动控制的设备包括火灾警报装置、火警电话、火灾应急照明、火灾应急广播、防排烟、通风空调、消防电梯和固定灭火控制装置等。也就是说集中报警系统加上联动的消防控制设备就构成控制中心报警系统。控制中心报警系统用于大型宾馆、饭店、商场、办公室、大型建筑群和大型综合楼工程等。
A: 增加了消防联动控制设备
MNLink: <2019版安全技术教材> - 305

MNLink: <2019版安全技术教材> - 305
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (二)自动灭火系统1 .
水灭火系统水灭火系统包括室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、7 ] ( 幕和水喷雾灭火系统O 2 .
气体自动灭火系统以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。
气体灭火系统的使用范围是由气体灭火剂的灭火性质决定的。
灭火剂应当具有的特性是:化学稳定性好,耐储存、腐蚀性小、不导电、毒性低,蒸发后不留痕迹,适用于扑救多种类型火灾。
3 .
泡沫灭火系统泡沫灭火系统指空气机械泡沫系统。
按发泡倍数泡沫系统可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统。
发泡倍数在2 0 倍以下的称为低倍数,(二)自动灭火系统1 .
水灭火系统水灭火系统包括室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、7 ] ( 幕和水喷雾灭火系统O 2 .
气体自动灭火系统以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。
气体灭火系统的使用范围是由气体灭火剂的灭火性质决定的。
灭火剂应当具有的特性是:化学稳定性好,耐储存、腐蚀性小、不导电、毒性低,蒸发后不留痕迹,适用于扑救多种类型火灾。
3 .
泡沫灭火系统泡沫灭火系统指空气机械泡沫系统。
按发泡倍数泡沫系统可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统。
发泡倍数在2 0 倍以下的称为低倍数,

Q: [...]发生火灾时向人们发出警告的装置,即告诉人们着火了,或者有什么意外事故。火灾应急广播,是火灾时(或意外事故时)指挥现场人员进行疏散的设备。为了及时向人们通报火灾,指导人们安全、迅速地疏散,火灾事故广播和警报装置按要求设置是非常必要的。
A: 火灾警报装置(包括警铃、警笛、警灯等)是
Q: [...]发生火灾时向人们发出警告的装置,即告诉人们着火了,或者有什么意外事故。火灾应急广播,是火灾时(或意外事故时)指挥现场人员进行疏散的设备。为了及时向人们通报火灾,指导人们安全、迅速地疏散,火灾事故广播和警报装置按要求设置是非常必要的。
A: 火灾警报装置(包括警铃、警笛、警灯等)是
MNLink: <2019版安全技术教材> - 306

MNLink: <2019版安全技术教材> - 307
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 不能用水扑灭的火灾主要包括:( 1 )密度小于水利不榕于水的易燃液体的火灾,如汽油、煤油、柴油等。
苯类、醇类、酷类、自同类、醋类及丙烯脯等大容量储罐,如用水扑救,则水会沉在液体下层,被加热后会引起爆沸,形成可燃液体的飞械和l t 益流,使火势扩大。
( 2 )遇水产生燃烧物的火灾,如金属仰、纳、碳化钙等,不能用水,而应用砂土灭火。
( 3 )硫酸、盐酸和硝酸引发的火灾,不能用水流冲击,因为强大的水流能使酸飞溅,流出后遇可燃物质,有引起爆炸的危险。
酸溅在人身上,能灼伤人。
( 4 )电气火灾未切断电源、前不能用水扑救,因为水是良导体,容易造成触电。
( 5 )高温状态下化工设备的火灾不能用水扑救,以防高温设备遇冷水后骤冷,引起形变或爆裂。
信同号)不能用水扑灭的火灾主要包括:( 1 )密度小于水利不榕于水的易燃液体的火灾,如汽油、煤油、柴油等。
苯类、醇类、酷类、自同类、醋类及丙烯脯等大容量储罐,如用水扑救,则水会沉在液体下层,被加热后会引起爆沸,形成可燃液体的飞械和l t 益流,使火势扩大。
( 2 )遇水产生燃烧物的火灾,如金属仰、纳、碳化钙等,不能用水,而应用砂土灭火。
( 3 )硫酸、盐酸和硝酸引发的火灾,不能用水流冲击,因为强大的水流能使酸飞溅,流出后遇可燃物质,有引起爆炸的危险。
酸溅在人身上,能灼伤人。
( 4 )电气火灾未切断电源、前不能用水扑救,因为水是良导体,容易造成触电。
( 5 )高温状态下化工设备的火灾不能用水扑救,以防高温设备遇冷水后骤冷,引起形变或爆裂。
信同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 307
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 受到水、泡沫、干粉等灭火剂的站污容易损坏的固体物质火灾。
但是二氧化碳不宜用来扑灭金属悍、馍、饷、钥等及金属过氧化物(如过氧化饵、过氧化铀)、有机过氧化物、氯酸盐、硝酸盐、高锚酸盐、亚硝酸盐、重铭酸盐等氧化剂的火灾。
因为二氧化碳从灭火器中喷射出时,温度降低,使环境空气中的水蒸气凝聚成小水滴,上述物质遇水即发生反24943受到水、泡沫、干粉等灭火剂的站污容易损坏的固体物质火灾。
但是二氧化碳不宜用来扑灭金属悍、馍、饷、钥等及金属过氧化物(如过氧化饵、过氧化铀)、有机过氧化物、氯酸盐、硝酸盐、高锚酸盐、亚硝酸盐、重铭酸盐等氧化剂的火灾。
因为二氧化碳从灭火器中喷射出时,温度降低,使环境空气中的水蒸气凝聚成小水滴,上述物质遇水即发生反24943

MNLink: <2019版安全技术教材> - 307
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 在研究二氧化碳灭火系统的同时,国际社会及一些西方发达国家不断地开发新型气体灭火剂,卤代;院1 2 1 1、1 3 0 1灭火剂具有优良的灭火性能,因此在一段时间内卤代烧灭火剂基本统治了整个气体灭火领域。
后来,人们逐渐发现释放后的卤代炕灭火剂与大气层的臭氧发生反应,致使臭氧层出现空洞,使生存环境恶化。
因此,国家环保部门早在1 9 9 4 年专门发出《关于非必要场所停止再配置卤代烧灭火器的通知》。
Q在研究二氧化碳灭火系统的同时,国际社会及一些西方发达国家不断地开发新型气体灭火剂,卤代;院1 2 1 1、1 3 0 1灭火剂具有优良的灭火性能,因此在一段时间内卤代烧灭火剂基本统治了整个气体灭火领域。
后来,人们逐渐发现释放后的卤代炕灭火剂与大气层的臭氧发生反应,致使臭氧层出现空洞,使生存环境恶化。
因此,国家环保部门早在1 9 9 4 年专门发出《关于非必要场所停止再配置卤代烧灭火器的通知》。
Q

MNLink: <2019版安全技术教材> - 307
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 1 4 5 2 0的替代物有1 4 种。
综合各种替代物的环保性能及经济分析,七氟丙烧灭火剂最具推广价值。
该灭火剂属于含氢氟短类灭火剂,国外称为F M- 2 0 0 ,具有灭火浓度低、灭火效率高、对大气无污染的优点。
另外,泪合气体I G- 5 4 1灭火剂同样对大气层具有无污染的特点,现已逐步开始使用。
由于其是由氮气、氧气、二氧化碳自然组合的一种混合物,平时以气态形式储存,所以喷放时,不会形成浓雾或造成视野不清,使人员在火灾时能清楚地分辨逃生方向,且它对人体基本元害。
1 4 5 2 0的替代物有1 4 种。
综合各种替代物的环保性能及经济分析,七氟丙烧灭火剂最具推广价值。
该灭火剂属于含氢氟短类灭火剂,国外称为F M- 2 0 0 ,具有灭火浓度低、灭火效率高、对大气无污染的优点。
另外,泪合气体I G- 5 4 1灭火剂同样对大气层具有无污染的特点,现已逐步开始使用。
由于其是由氮气、氧气、二氧化碳自然组合的一种混合物,平时以气态形式储存,所以喷放时,不会形成浓雾或造成视野不清,使人员在火灾时能清楚地分辨逃生方向,且它对人体基本元害。

泡沫灭火剂有两大类型,即化学泡沫灭火剂和空气泡沫灭火剂。化学泡沫是通过硫酸铝和碳酸氢钠的水恪液发生化学反应,产生二氧化碳,而形成泡沫。空气泡沫是由含有表面活性剂的水榕液在泡沫发生器中通过机械作用而产生的,泡沫中所含的气体为空气。空气泡沫也称为机械泡沫。
泡沫灭火剂有两大类型,即化学泡沫灭火剂和空气泡沫灭火剂。化学泡沫是通过硫酸铝和碳酸氢钠的水恪液发生化学反应,产生二氧化碳,而形成泡沫。空气泡沫是由含有表面活性剂的水榕液在泡沫发生器中通过机械作用而产生的,泡沫中所含的气体为空气。空气泡沫也称为机械泡沫。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 308

Front: 高倍数泡沫灭火技术已被各工业发达国家应用到石油化工、冶金、地下工程、大型仓库和贵重仪器库房等场所,高倍数泡沫灭火技术多次在油罐区、液化怪罐区、地下油库、汽车库、油轮、冷库等场所扑救失控性大火起到决定性作用。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 308

Q: 空气泡沫灭火剂种类繁多,根据发泡倍数的不同可分为[...]。
A: 低倍数泡沫、中倍数泡沫和高倍数泡沫灭火剂
Q: 空气泡沫灭火剂种类繁多,根据发泡倍数的不同可分为[...]。
A: 低倍数泡沫、中倍数泡沫和高倍数泡沫灭火剂
MNLink: <2019版安全技术教材> - 308

Q: 干粉灭火剂与水、泡沫、二氧化碳等相比,[...],因其灭火速率快,制作[...],目前在手提式灭火器和周定式灭火系统上得到广泛的应用,是替代卤代烧灭火剂的→类理想环保灭火产品。
A: 在灭火速率、灭火面积、等效单位灭火成本效果三个方面有一定优越性; 工艺过程不复杂,使用温度范围宽广,对环境元特殊要求,以及使用方便,不需外界动力、水源,元毒、无污染、安全等特点
Q: 干粉灭火剂与水、泡沫、二氧化碳等相比,[...],因其灭火速率快,制作[...],目前在手提式灭火器和周定式灭火系统上得到广泛的应用,是替代卤代烧灭火剂的→类理想环保灭火产品。
A: 在灭火速率、灭火面积、等效单位灭火成本效果三个方面有一定优越性; 工艺过程不复杂,使用温度范围宽广,对环境元特殊要求,以及使用方便,不需外界动力、水源,元毒、无污染、安全等特点
MNLink: <2019版安全技术教材> - 308

灭火器的种类很多,按其移动方式分为手提式、推车式和悬挂式;按驱动灭火剂的动力来源可分为储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为清水、泡沫、酸碱、二氧化碳、卤代皖、干粉、7 1 5 0等 。
灭火器的种类很多,按其移动方式分为手提式、推车式和悬挂式;按驱动灭火剂的动力来源可分为储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为清水、泡沫、酸碱、二氧化碳、卤代皖、干粉、7 1 5 0等 。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 308

Q: [...]。
A: 清水灭火器适用于扑救可燃同体物质火灾,即A类火灾
Q: [...]。
A: 清水灭火器适用于扑救可燃同体物质火灾,即A类火灾
MNLink: <2019版安全技术教材> - 308

Q: 泡沫灭火器适合[...]、[...]。
A: 扑救脂类; 石油产品等B类火灾以及木材等A类物质的初起火灾,但不能扑救B类水溶性火灾,也不能扑救带电设备及C类和D类火灾
Q: 泡沫灭火器适合[...]、[...]。
A: 扑救脂类; 石油产品等B类火灾以及木材等A类物质的初起火灾,但不能扑救B类水溶性火灾,也不能扑救带电设备及C类和D类火灾
MNLink: <2019版安全技术教材> - 309

Q: [...]。它可根据不同需要分别充装蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、聚合物泡沫、轻水(水成膜)泡沫和抗j 容泡沫等,用来扑救各种油类和极性溶剂的初起火灾。
A: 空气泡沫灭火器充装的是空气泡沫灭火剂,具有良好的热稳定性,抗烧时间长,灭火能力比化学泡沫高3~4 倍,性能优良,保存期长,使用方便,是取代化学泡沫灭火器的更新换代产品
Q: [...]。它可根据不同需要分别充装蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、聚合物泡沫、轻水(水成膜)泡沫和抗j 容泡沫等,用来扑救各种油类和极性溶剂的初起火灾。
A: 空气泡沫灭火器充装的是空气泡沫灭火剂,具有良好的热稳定性,抗烧时间长,灭火能力比化学泡沫高3~4 倍,性能优良,保存期长,使用方便,是取代化学泡沫灭火器的更新换代产品
MNLink: <2019版安全技术教材> - 309

MNLink: <2019版安全技术教材> - 309
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 酸碱灭火器是一种内部装有6 5 %的工业硫酸和碳酸氢铀的水溶液作灭火剂的灭火器。
使用时,两种药液1 昆合发生化学反应,产生二氧化碳压力气体,灭火剂在二氧化碳气体压力下喷出进行灭火。
i 亥类灭火器适用于扑救A类物质的初起火灾,如木、竹、织物、纸张等燃烧的火灾。
它不能用于扑救B类物质燃烧的火灾,也不能用于扑救C类可燃气体或D类轻金属火灾,同时也不能用于带电场合火灾的扑救。
30426(微酸碱灭火器是一种内部装有6 5 %的工业硫酸和碳酸氢铀的水溶液作灭火剂的灭火器。
使用时,两种药液1 昆合发生化学反应,产生二氧化碳压力气体,灭火剂在二氧化碳气体压力下喷出进行灭火。
i 亥类灭火器适用于扑救A类物质的初起火灾,如木、竹、织物、纸张等燃烧的火灾。
它不能用于扑救B类物质燃烧的火灾,也不能用于扑救C类可燃气体或D类轻金属火灾,同时也不能用于带电场合火灾的扑救。
30426(微

MNLink: <2019版安全技术教材> - 309
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 的二氧化碳灭火器二氧化碳灭火器是利用其内部充装的液态二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出灭火的一种灭火器具,其利用降低氧气含量,造成燃烧区窒息而灭火。
一般当氧气的含量低于1 2 %或二氧化碳浓度达3 0 %~3 5 %时,燃烧中止。
lk g的二氧化碳液体,在常温常压下能生成5 0 0L 左右的气体,这些足以使1 旷空间范围内的火焰熄灭。
由于二氧化碳是一种无色的气体,灭火不留痕迹,并有一定的电绝缘性能等特点,因此,更适宜于扑救6 0 0V 以下带电电器、贵重设备、图书档案、精密仪器仪表的初起火灾,以及一般可燃液体的火灾。
QQ24943的二氧化碳灭火器二氧化碳灭火器是利用其内部充装的液态二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出灭火的一种灭火器具,其利用降低氧气含量,造成燃烧区窒息而灭火。
一般当氧气的含量低于1 2 %或二氧化碳浓度达3 0 %~3 5 %时,燃烧中止。
lk g的二氧化碳液体,在常温常压下能生成5 0 0L 左右的气体,这些足以使1 旷空间范围内的火焰熄灭。
由于二氧化碳是一种无色的气体,灭火不留痕迹,并有一定的电绝缘性能等特点,因此,更适宜于扑救6 0 0V 以下带电电器、贵重设备、图书档案、精密仪器仪表的初起火灾,以及一般可燃液体的火灾。
QQ24943

MNLink: <2019版安全技术教材> - 309
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 5 )干粉灭火器干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力,将灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火。
该类灭火器主要通过抑制作用灭火,按使用范围可分为普通干粉和多用干粉两大类。
普通干粉也称B C干粉,是指碳附氢饷干粉、改性铀盐、氨基干粉等,主要用于扑灭可燃液体、可燃气体以及带电设备火灾。
多用干粉也称A B C干粉,是指磷酸镀盐干粉、聚磷酸镀干粉等,它不仅适用于扑救可燃液体、可燃气体和带电设备的火灾,还适用于扑救一般固体物质火灾,但都不能扑救轻金属火灾。
5 )干粉灭火器干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力,将灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火。
该类灭火器主要通过抑制作用灭火,按使用范围可分为普通干粉和多用干粉两大类。
普通干粉也称B C干粉,是指碳附氢饷干粉、改性铀盐、氨基干粉等,主要用于扑灭可燃液体、可燃气体以及带电设备火灾。
多用干粉也称A B C干粉,是指磷酸镀盐干粉、聚磷酸镀干粉等,它不仅适用于扑救可燃液体、可燃气体和带电设备的火灾,还适用于扑救一般固体物质火灾,但都不能扑救轻金属火灾。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 310
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 火灾探测器的基本功能就是对烟雾、温度、火焰和燃烧气体等火灾参量做出有效反应,通过敏感元件,将表征火灾参量的物理量转化为电信号,送到火灾报警控制器。
根据对不同的火灾参量响应和不同的响应方法,分为若干种不同类型的火灾探测器。
主要包括感光式火灾探测器、感烟式火灾探测器、感温式火灾探测器、复合式火灾探测器、可燃气体火灾探测器、一氧化碳火灾探测器、火焰探测器等类型。
火灾探测器的基本功能就是对烟雾、温度、火焰和燃烧气体等火灾参量做出有效反应,通过敏感元件,将表征火灾参量的物理量转化为电信号,送到火灾报警控制器。
根据对不同的火灾参量响应和不同的响应方法,分为若干种不同类型的火灾探测器。
主要包括感光式火灾探测器、感烟式火灾探测器、感温式火灾探测器、复合式火灾探测器、可燃气体火灾探测器、一氧化碳火灾探测器、火焰探测器等类型。

Front: 感烟式火灾探测器分为点型感烟火灾探测器和线型感烟火灾探测器。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 310

Q: 点型感烟火灾探测器是对警戒范围中某→点周围的烟参数响应的火灾探测器,分为[...]。
A: 离子感烟火灾探测器和光电感烟火灾探测器两种
Q: 点型感烟火灾探测器是对警戒范围中某→点周围的烟参数响应的火灾探测器,分为[...]。
A: 离子感烟火灾探测器和光电感烟火灾探测器两种
MNLink: <2019版安全技术教材> - 310

MNLink: <2019版安全技术教材> - 310
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 离子感烟火灾探测器是核电子学与探测技术的结晶,应用烟雾粒子改变探测器中电离室原有电离电流。
离子感烟火灾探测器最显著的优点是它对黑烟的灵敏度非常高,特别是能对早期火警反应特别快而受到青睐。
但因为其内必须装设放射性元素,特别是在制造、运输以及弃置等方面对环境造成污染,威胁着人的生命安全。
因此,这种产品在欧洲现已开始禁止使用,在我国也终将成为淘汰产品。
光电式感烟火灾探测器是利用烟雾粒子对光线产生散射、吸收原理的感烟火灾探测器。
光电式感烟火灾探测器有二个很大的缺点就是对黑烟灵敏度很低,对白烟灵敏度较高,因此,这种探测器适用于火情中所发出的烟为白烟的情况,而大部分的火情早期所发山的烟都为黑烟,所以大大地限制了这种探测器的使用范围。
Q离子感烟火灾探测器是核电子学与探测技术的结晶,应用烟雾粒子改变探测器中电离室原有电离电流。
离子感烟火灾探测器最显著的优点是它对黑烟的灵敏度非常高,特别是能对早期火警反应特别快而受到青睐。
但因为其内必须装设放射性元素,特别是在制造、运输以及弃置等方面对环境造成污染,威胁着人的生命安全。
因此,这种产品在欧洲现已开始禁止使用,在我国也终将成为淘汰产品。
光电式感烟火灾探测器是利用烟雾粒子对光线产生散射、吸收原理的感烟火灾探测器。
光电式感烟火灾探测器有二个很大的缺点就是对黑烟灵敏度很低,对白烟灵敏度较高,因此,这种探测器适用于火情中所发出的烟为白烟的情况,而大部分的火情早期所发山的烟都为黑烟,所以大大地限制了这种探测器的使用范围。
Q

Front: 目前生产和使用的线型感烟火灾探测器都是红外光束型的感炯火灾探测器,它是利用烟雾粒子吸收或散射红外线光束的原理对火灾进行监测。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 310

MNLink: <2019版安全技术教材> - 311
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 的电信号传输给火灾报警控制器,经判别发出火灾报警信号。
感温火灾探测器种类繁多,根据其感热效果和结构型式,可分为定温式、差温式和差定温组合式三类 。
1 )定温火灾探测器定?且火灾探测器是在火灾现场的环境温度达到预定值及其以上时,即能响应动作,发出火警信号的火灾探测器。
这种探测器有较好的可靠性和稳定性,保养维修也方便,只是响应过程长些,灵敏度低些。
根据工作原理的不同,定温火灾探测器又可分为双金属片定温探测器、热敏电阻定温探测器、低熔点合金探测器等。
2 )差温火灾探测器差温火灾探测器是一种环境升温速率超过预定值,即能响应的感温探测器。
根据工作原理不同,可分为电子差温探测器、膜盒感温探测器等。
3 )差定温火灾探测器差定温火灾探测器是一种既能响应预定温度报警,又能响应预定温升速率报警的火灾探测器。
6(微信同号)的电信号传输给火灾报警控制器,经判别发出火灾报警信号。
感温火灾探测器种类繁多,根据其感热效果和结构型式,可分为定温式、差温式和差定温组合式三类 。
1 )定温火灾探测器定?且火灾探测器是在火灾现场的环境温度达到预定值及其以上时,即能响应动作,发出火警信号的火灾探测器。
这种探测器有较好的可靠性和稳定性,保养维修也方便,只是响应过程长些,灵敏度低些。
根据工作原理的不同,定温火灾探测器又可分为双金属片定温探测器、热敏电阻定温探测器、低熔点合金探测器等。
2 )差温火灾探测器差温火灾探测器是一种环境升温速率超过预定值,即能响应的感温探测器。
根据工作原理不同,可分为电子差温探测器、膜盒感温探测器等。
3 )差定温火灾探测器差定温火灾探测器是一种既能响应预定温度报警,又能响应预定温升速率报警的火灾探测器。
6(微信同号)

Front: 可燃性气体探测器主要应用在有可燃气体存在或可能发生泄漏的易燃易爆场所,或应用于居民住宅(有煤气或天然气存在或易发生泄漏的地方)。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 311

Front: )消防车目前我国的消防车有水罐泵浦车、泡沫消防车、干粉消防车、C O 2消防车、干粉泡沫水罐泵浦联用消防车、火灾照明车、曲臂登高消防车。还有一些其他消防车,如压缩空气泡沫消防车、涡喷消防车、指挥消防车、照明消防车等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 312

Q: [...]。
A: 危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品
Q: [...]。
A: 危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品
MNLink: <2019版安全技术教材> - 313

Q: 《化学品分类和危险性公示通则》(GB 1 3 6 9 0 )按[...]。
A: 物理危险、健康危险和环境危险将化学品分为三大类
Q: 《化学品分类和危险性公示通则》(GB 1 3 6 9 0 )按[...]。
A: 物理危险、健康危险和环境危险将化学品分为三大类
MNLink: <2019版安全技术教材> - 313

MNLink: <2019版安全技术教材> - 313
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 二、危险化学品的主要危险特性(一)燃烧性爆炸物、易燃气体、易燃气熔胶、压力下可燃性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质或漉合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质或混合物、有机过氧化物等,在条件具备时均可能发生燃烧。
(二)爆炸性爆炸物、易燃气体、易燃气溶胶、压力下可燃性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质或混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质或混合物、有机过氧化物等危险化学品均可能由于其化学活性或易燃性引发爆炸事故。
(二)毒害性许多危险化学品可通过一种或多种途径进入人体和动物体内,当其在人体累积到一定量时,便会扰乱或破坏肌体的正常生理功能,引起暂时性或持久性的病理改变,甚至危及· 311 · Q 」且》安全生产技术基础生命。
(四)腐蚀性强酸、强碱等物质能对人体组织、金属等物品造成损坏,接触人的皮肤、眼睛或肺部、食道等时,会引起表皮组织坏死而造成灼伤。
内部器官被灼伤后可引起炎症,甚至会造成死亡。
(五)放射性放射性危险化学品通过放出的射线可阻碍和伤害人体细胞活动机能并导致细胞死亡。
二、危险化学品的主要危险特性(一)燃烧性爆炸物、易燃气体、易燃气熔胶、压力下可燃性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质或漉合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质或混合物、有机过氧化物等,在条件具备时均可能发生燃烧。
(二)爆炸性爆炸物、易燃气体、易燃气溶胶、压力下可燃性气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质或混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质和混合物、遇水放出易燃气体的物质或混合物、有机过氧化物等危险化学品均可能由于其化学活性或易燃性引发爆炸事故。
(二)毒害性许多危险化学品可通过一种或多种途径进入人体和动物体内,当其在人体累积到一定量时,便会扰乱或破坏肌体的正常生理功能,引起暂时性或持久性的病理改变,甚至危及· 311 · Q 」且》安全生产技术基础生命。
(四)腐蚀性强酸、强碱等物质能对人体组织、金属等物品造成损坏,接触人的皮肤、眼睛或肺部、食道等时,会引起表皮组织坏死而造成灼伤。
内部器官被灼伤后可引起炎症,甚至会造成死亡。
(五)放射性放射性危险化学品通过放出的射线可阻碍和伤害人体细胞活动机能并导致细胞死亡。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 315
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)化学品安全技术说明书化学品安全技术说明书(safety data sheet for chemical products , SDS )提供了化学品(物质或混合物)在安全、健康和环境保护等方面的信息,推荐了防护措施和紧急情况下的应对措施。
在一些国家,化学品安全技术说明书又被称为物质安全技术说明书(materi-al safety data sheet, M S D S) 。
S D S是化学品的供应商向下游用户传递化学品基本危害信息(包括运输、操作处置、储存和应急行动信息)的一种载体。
同时化学品安全技术说明书还可以向公共机构、服务机构和其他涉及该化学品的相关方传递这些信息。
其主要作用体现在:( 1 )是化学品安全生产、安全流通、安全使用的指导性文件。
( 2 )是应急作业人员进行应急作业时的技术指南。
( 3 )为危险化学品生产、处置、储存和使用各环节制订安全操作规程提供技术信息。
( 4 )为危害控制和预防措施的设计提供技术依据。
( 5 )是企业安全教育的主要内容。
QQ249430426(微信同(一)化学品安全技术说明书化学品安全技术说明书(safety data sheet for chemical products , SDS )提供了化学品(物质或混合物)在安全、健康和环境保护等方面的信息,推荐了防护措施和紧急情况下的应对措施。
在一些国家,化学品安全技术说明书又被称为物质安全技术说明书(materi-al safety data sheet, M S D S) 。
S D S是化学品的供应商向下游用户传递化学品基本危害信息(包括运输、操作处置、储存和应急行动信息)的一种载体。
同时化学品安全技术说明书还可以向公共机构、服务机构和其他涉及该化学品的相关方传递这些信息。
其主要作用体现在:( 1 )是化学品安全生产、安全流通、安全使用的指导性文件。
( 2 )是应急作业人员进行应急作业时的技术指南。
( 3 )为危险化学品生产、处置、储存和使用各环节制订安全操作规程提供技术信息。
( 4 )为危害控制和预防措施的设计提供技术依据。
( 5 )是企业安全教育的主要内容。
QQ249430426(微信同

MNLink: <2019版安全技术教材> - 317
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 化学品名称A组分:4 0 % ,B 组分I6Q"I, 因-53令极易燃液体和蒸气,食入致死,对水生生物毒性非常大E 预防措施】·远离热源、火花、明火.
热表面.
使用不产生火花的工具作业.
.
保持容器密闭.
·采取防止静电措施.
容器和接收设备接地、连接.
·使用防爆电辑、通风、照明及其他设备.
·戴防护手套、防护眼镜、防护面罩.
·操作后彻底消洗身体接触部位.
·作业场所不得i ! 食、饮水或吸烟.
·禁止排入环搅.
【事故响应】·如皮肤(或头发)接触z立即脱掉所有被污染的衣服.
用水冲洗皮肤、淋浴.
·食入s催吐,立即就医.
·收集泄漏物.
·火灾时,使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火.
E 安全储存1 ·在阴凉、通风良好处储存.
.
上锁保管.
【废弃处置】·本品或其容量#采用焚烧法处置.
请参阅化学品安全技术说明书供应商z××××××XX X ×× X X ×××× 电话zX X ×× X × 地址:×XXX×X××××X×XX X ×× 邮编,XXX ××× 化学事故应急咨询电话z×XXX×X 图S -1 危险化学品安全标签的样例QQ249430426(微信化学品名称A组分:4 0 % ,B 组分I6Q"I, 因-53令极易燃液体和蒸气,食入致死,对水生生物毒性非常大E 预防措施】·远离热源、火花、明火.
热表面.
使用不产生火花的工具作业.
.
保持容器密闭.
·采取防止静电措施.
容器和接收设备接地、连接.
·使用防爆电辑、通风、照明及其他设备.
·戴防护手套、防护眼镜、防护面罩.
·操作后彻底消洗身体接触部位.
·作业场所不得i ! 食、饮水或吸烟.
·禁止排入环搅.
【事故响应】·如皮肤(或头发)接触z立即脱掉所有被污染的衣服.
用水冲洗皮肤、淋浴.
·食入s催吐,立即就医.
·收集泄漏物.
·火灾时,使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火.
E 安全储存1 ·在阴凉、通风良好处储存.
.
上锁保管.
【废弃处置】·本品或其容量#采用焚烧法处置.
请参阅化学品安全技术说明书供应商z××××××XX X ×× X X ×××× 电话zX X ×× X × 地址:×XXX×X××××X×XX X ×× 邮编,XXX ××× 化学事故应急咨询电话z×XXX×X 图S -1 危险化学品安全标签的样例QQ249430426(微信

Front: 危化品标签
Back: 危化品标签
标签要素包括:化学品标识、象形图、信号词、危险性说明、防范说明、应急咨询电话、供应商标识、资料参阅提示语等。对于小于或等于1 0 0m L的化学品小包装,为方便标签使用,安全标签要素可以简化,包括化学品标识、象形图、信号词、危险性说明、应急咨询电话、供应商名称及联系电话、资料参阅提示语等。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 318

Front: )化学品标识:用中英文分别标明化学品的化学名称或通用名称。名称要求醒目清晰,位于标签的上方。对于混合物应标出对其危险性分类有贡献的主要组成的化学名称或通用名、浓度或浓度范围。当需要标出的组分较多时,组分个数不超过5个为宜。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 318

Front: 信号词:信号词位于化学品名称的下方;根据化学品的危险程度和类别,用“危险”“警告”两个词分别进行危害程度的警示。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 318

Front: 防范说明:表述化学品在处置、搬运、储存和使用作业中所必须注意的事项和发生意外时简单有效的救护措施等。该部分应包括安全预防措施、意外情况(如、泄漏、人员接触或火灾等)的处理、安全储存措施及废弃处置等内容。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 318

Front: 应急咨询电话:填写化学品生产商或生产商委托的2 4h 化学事故应急咨询电话。国外进口化学品安全标签上应至少有一家中国境内的2 4h 化学事故应急咨询电话。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 318

Front: 危险化学品的燃烧按其要素构成的条件和瞬间发生的特点,可分为闪燃、着火和自燃3 种类型。危险化学品的爆炸可按爆炸反应物质分为简单分解爆炸、复杂分解爆炸和爆炸性混合物爆炸
MNLink: <2019版安全技术教材> - 318

Q: [...]引起简单分解的爆炸物,在爆炸时并不一定发生燃烧反应,其爆炸所需要的热量是由爆炸物本身分解产生的。属于这一类的有乙快银、叠氮铅等,这类物质受轻做震动即可能引起爆炸,十分危险。此外,还有些可爆炸气体在一定条件下,特别是在受压情况下,能发生简单分解爆炸。例如,乙快、环氧乙皖等在压力下的分解爆炸。
A: 简单分解爆炸
Q: [...]引起简单分解的爆炸物,在爆炸时并不一定发生燃烧反应,其爆炸所需要的热量是由爆炸物本身分解产生的。属于这一类的有乙快银、叠氮铅等,这类物质受轻做震动即可能引起爆炸,十分危险。此外,还有些可爆炸气体在一定条件下,特别是在受压情况下,能发生简单分解爆炸。例如,乙快、环氧乙皖等在压力下的分解爆炸。
A: 简单分解爆炸
MNLink: <2019版安全技术教材> - 319

Q: [...]这类可爆炸物的危险性较简单分解爆炸物稍低。其爆炸时伴有燃烧现象,燃烧所需的氧由本身分解产生。例如,梯恩梯、黑索金等。
A: 复杂分解爆炸
Q: [...]这类可爆炸物的危险性较简单分解爆炸物稍低。其爆炸时伴有燃烧现象,燃烧所需的氧由本身分解产生。例如,梯恩梯、黑索金等。
A: 复杂分解爆炸
MNLink: <2019版安全技术教材> - 319

Q: [...]所有可燃性气体、蒸气、液体雾滴及粉尘与空气(氧)的泪合物发生的爆炸均属此类。这类棍合物的爆炸需要一定的条件,如混合物中可燃物浓度、含氧量及点火能量等。实际上,这类爆炸就是可燃物与助燃物按一定比例混合后遇具有足够能量的点火源发生的带有冲击力的快速燃烧。
A: 爆炸性混合物爆炸
Q: [...]所有可燃性气体、蒸气、液体雾滴及粉尘与空气(氧)的泪合物发生的爆炸均属此类。这类棍合物的爆炸需要一定的条件,如混合物中可燃物浓度、含氧量及点火能量等。实际上,这类爆炸就是可燃物与助燃物按一定比例混合后遇具有足够能量的点火源发生的带有冲击力的快速燃烧。
A: 爆炸性混合物爆炸
MNLink: <2019版安全技术教材> - 319

Q: [...]。
A: 粉尘爆炸的特点( 1 )粉尘爆炸的燃烧速度、爆炸压力均比混合气体爆炸小。( 2 )粉尘爆炸多数为不完全燃烧,所以产生的一氧化碳等有毒物质也相当多。( 3 )可产生爆炸的粉尘颗粒非常小,可作为气溶胶状态分散悬浮在空气中,不产生下沉。堆积的可燃性粉尘通常不会爆炸。但由于局部的爆炸、爆炸波的传播使堆积的粉尘受到扰动而飞扬,形成粉尘雾,从而产生二次、兰次爆炸
Q: [...]。
A: 粉尘爆炸的特点( 1 )粉尘爆炸的燃烧速度、爆炸压力均比混合气体爆炸小。( 2 )粉尘爆炸多数为不完全燃烧,所以产生的一氧化碳等有毒物质也相当多。( 3 )可产生爆炸的粉尘颗粒非常小,可作为气溶胶状态分散悬浮在空气中,不产生下沉。堆积的可燃性粉尘通常不会爆炸。但由于局部的爆炸、爆炸波的传播使堆积的粉尘受到扰动而飞扬,形成粉尘雾,从而产生二次、兰次爆炸
MNLink: <2019版安全技术教材> - 320

Q: 一般要发生带破坏性超压的蒸气云爆炸应具备以下几个条件:( [...]。蒸气云团可分为3 个区域,分别是:泄漏点周围是富集区,云团边缘是贫集区,介于两者之间的区域内的云团处于爆炸极限范围内。这部分蒸气云所占的比例取决于多个因素,包括、泄漏物的种类和数量,泄漏时的压力,泄漏孔径的大小,云团受约束程度,以及风速、湿度和其他环境条件。
A: 1 )泄漏物必须可燃且具备适当的温度和压力。( 2 )必须在点燃之前即扩散阶段形成一个足够大的云团,如果在一个工艺区域内发生泄漏,经过一段延迟时间形成云团后再点燃,则往往会产生剧烈的爆炸。( 3 )产生的足够数量的云团处于该物质的爆炸极限范围内才能产生显著的爆炸超压
Q: 一般要发生带破坏性超压的蒸气云爆炸应具备以下几个条件:( [...]。蒸气云团可分为3 个区域,分别是:泄漏点周围是富集区,云团边缘是贫集区,介于两者之间的区域内的云团处于爆炸极限范围内。这部分蒸气云所占的比例取决于多个因素,包括、泄漏物的种类和数量,泄漏时的压力,泄漏孔径的大小,云团受约束程度,以及风速、湿度和其他环境条件。
A: 1 )泄漏物必须可燃且具备适当的温度和压力。( 2 )必须在点燃之前即扩散阶段形成一个足够大的云团,如果在一个工艺区域内发生泄漏,经过一段延迟时间形成云团后再点燃,则往往会产生剧烈的爆炸。( 3 )产生的足够数量的云团处于该物质的爆炸极限范围内才能产生显著的爆炸超压
MNLink: <2019版安全技术教材> - 320

Q: [...]。
A: 危险化学品中毒、污染事故预防控制措施目前采取的主要措施是替代、变更工艺、隔离、通风、个体防护和保持卫生
Q: [...]。
A: 危险化学品中毒、污染事故预防控制措施目前采取的主要措施是替代、变更工艺、隔离、通风、个体防护和保持卫生
MNLink: <2019版安全技术教材> - 321

MNLink: <2019版安全技术教材> - 323
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 从理论上讲,防止火灾、爆炸事故发生的基本原则主要有三点。
(一)防止燃烧、爆炸系统的形成( I )替代。
( 2 )密闭。
( 3 )惰性气体保护。
( 4 )通风置换。
( 5 )安全监测及联锁。
(二)消除点火源能引发事故的点火源有明火、高温表面、冲击、摩擦、自燃、发热、电气火花、静电火花、化学反应热、光线照射等。
具体的做法有:( 1 )控制明火和高温表面。
( 2 )防止摩擦和撞击产生火花。
( 3 )火灾爆炸危险场所采用防爆电气设备避免电气火花。
(三)限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施包括阻火装置、防爆泄压装置及防火防爆分隔等。
49430426(微信同号)从理论上讲,防止火灾、爆炸事故发生的基本原则主要有三点。
(一)防止燃烧、爆炸系统的形成( I )替代。
( 2 )密闭。
( 3 )惰性气体保护。
( 4 )通风置换。
( 5 )安全监测及联锁。
(二)消除点火源能引发事故的点火源有明火、高温表面、冲击、摩擦、自燃、发热、电气火花、静电火花、化学反应热、光线照射等。
具体的做法有:( 1 )控制明火和高温表面。
( 2 )防止摩擦和撞击产生火花。
( 3 )火灾爆炸危险场所采用防爆电气设备避免电气火花。
(三)限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施限制火灾、爆炸蔓延扩散的措施包括阻火装置、防爆泄压装置及防火防爆分隔等。
49430426(微信同号)

Front: 危险化学品必须储存在经公安部门批准设置的专门的危险化学品仓库中,经销部门自管仓库储存危险化学品及贮存数量必须经公安部门批准。未经批准不得随意设置危险化学品贮存仓库。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 323

Front: 危险化学品露天堆放,应符合防火、防爆的安全要求,爆炸物品、一级易燃物品、遇?显燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 323

Front: 储存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员,其库房及场所应设专人管理,管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 323

Front: )危险化学品储存方式分为3 种:隔离储存,隔开储存,分离储存。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 324

Front: 根据危险化学品性能分区、分类、分库储存。各类危险化学品不得与禁忌物料?昆合储存。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 324

Front: 储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 324

Front: )国家对危险化学品的运输实行资质认定制度,未经资质认定,不得运输危险化学品。危险化学品运输企业应当配备专职安全管理人员、驾驶人员、装卸管理人员和押运人员。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 324

Front: 危险化学品托运人必须办理有关手续后方可运输;运输企业应当查验有关手续齐全有效后方可承运。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 324

Front: 托运危险化学品的,托运人应当向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施,并按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装,在外包装上设置相应的标志。需要添加抑制剂或者稳定剂的,托运人应当接照规定添加,并告知承运人相关注意事项;还应当提交与托运危险化学品完全一致的安全技术说明书和安全标签。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 324

Front: 危险物品装卸前,应对车(船)搬运工具进行必要的通风和清扫,不得留有残渣,对装有剧毒物品的车(船),卸车(船)后必须洗刷干净。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 324

Q: 装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品,必须使用符合安全要求的运输工具;禁忌物料不得混运;[...]。运输强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时,没有采取可靠的安全措施时,不得用铁底板车及汽车挂车;[...],要有防晒设施;放射性物品应用专用运输搬运车和抬架搬运,装卸机械应按规定负荷降低2 5 %的装卸量;遇水燃烧物品及有毒物品,禁止用小型机帆船、小木船和水泥船承运。
A: 禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品; 禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品;温度较高地区装运液化气体和易燃液体等危险物品
Q: 装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品,必须使用符合安全要求的运输工具;禁忌物料不得混运;[...]。运输强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时,没有采取可靠的安全措施时,不得用铁底板车及汽车挂车;[...],要有防晒设施;放射性物品应用专用运输搬运车和抬架搬运,装卸机械应按规定负荷降低2 5 %的装卸量;遇水燃烧物品及有毒物品,禁止用小型机帆船、小木船和水泥船承运。
A: 禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品; 禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险物品;温度较高地区装运液化气体和易燃液体等危险物品
MNLink: <2019版安全技术教材> - 324

Q: [...]。通过道路运输剧毒化学品的,托运人[...]。
A: 禁止通过内河封闭水域运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品; 应当向运输始发地或者日的地的县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证
Q: [...]。通过道路运输剧毒化学品的,托运人[...]。
A: 禁止通过内河封闭水域运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品; 应当向运输始发地或者日的地的县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证
MNLink: <2019版安全技术教材> - 325

MNLink: <2019版安全技术教材> - 325
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 1 2 )危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人1、申报人员、集装箱现场检查员应当经交通运输主管部门考核合格,取得从业资格。
(微信( 1 2 )危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人1、申报人员、集装箱现场检查员应当经交通运输主管部门考核合格,取得从业资格。
(微信

MNLink: <2019版安全技术教材> - 325
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 《危险货物运输包装通用技术条件》(GB 1 2 4 6 3 )把危险货物包装分成3类 :(1) I 类包装:适用内装危险性较大的货物。
( 2) I I 类包装:适用内装危险性中等的货物。
( 3 )皿类包装:适用内装危险性较小的货物。
943042《危险货物运输包装通用技术条件》(GB 1 2 4 6 3 )把危险货物包装分成3类 :(1) I 类包装:适用内装危险性较大的货物。
( 2) I I 类包装:适用内装危险性中等的货物。
( 3 )皿类包装:适用内装危险性较小的货物。
943042

一是申请:从事剧毒化学品、易制爆危险化学品经营的企业,应当向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门提出申请,从事其他危险化学品经营的企业,应当向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门提出申请(有储存设施的,应当向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门提出申请)。申请人应当提交其符合本条例第三十四条规定条件的证明材料。
一是申请:从事剧毒化学品、易制爆危险化学品经营的企业,应当向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门提出申请,从事其他危险化学品经营的企业,应当向所在地县级人民政府安全生产监督管理部门提出申请(有储存设施的,应当向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门提出申请)。申请人应当提交其符合本条例第三十四条规定条件的证明材料。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 326

Q: [...]。
A: 二是审查与发证:设区的市级人民政府安全生产监督管理部门或者县级人民政府安全生产监督管理部门应当依法进行审查,并对申请人的经营场所、储存设施进行现场核查,自收到证明材料之日起3 0日内做出批准或者不予批准的决定。予以批准的,颁发危险化学品经营许可证;不予批准的,书面通知申请人并说明理由
Q: [...]。
A: 二是审查与发证:设区的市级人民政府安全生产监督管理部门或者县级人民政府安全生产监督管理部门应当依法进行审查,并对申请人的经营场所、储存设施进行现场核查,自收到证明材料之日起3 0日内做出批准或者不予批准的决定。予以批准的,颁发危险化学品经营许可证;不予批准的,书面通知申请人并说明理由
MNLink: <2019版安全技术教材> - 326

Q: 设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和县级人民政府安全生产监督管理部门应当将其颁发危险化学品[...]的情况及时向[...]。
A: 经营许可证; 同级环境保护主管部门和公安机关通报
Q: 设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和县级人民政府安全生产监督管理部门应当将其颁发危险化学品[...]的情况及时向[...]。
A: 经营许可证; 同级环境保护主管部门和公安机关通报
MNLink: <2019版安全技术教材> - 326

Q: 兰是登记注册:申请人持危险化学品经营许可证向[...]办理登记注册于续后,方可从事危险化学品经营活动。
A: 工商行政管理部门
Q: 兰是登记注册:申请人持危险化学品经营许可证向[...]办理登记注册于续后,方可从事危险化学品经营活动。
A: 工商行政管理部门
MNLink: <2019版安全技术教材> - 326

MNLink: <2019版安全技术教材> - 326
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 《危险化学品安全管理条例》第三十四条规定,从事危险化学品经营的企业应当具备下列条件:( 1 )有符合国家标准、行业标准的经营场所,储存危险化学品的,还应当有符合国家标准、行业标准的储存设施。
( 2 )从业人员经过专业技术培训并经考核合格。
( 3 )有健全的安全管理规章制度。
( 4 )有专职安全管理人员。
( 5 )有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备。
( 6 )法律、法规规定的其他条件。
QQ24943042《危险化学品安全管理条例》第三十四条规定,从事危险化学品经营的企业应当具备下列条件:( 1 )有符合国家标准、行业标准的经营场所,储存危险化学品的,还应当有符合国家标准、行业标准的储存设施。
( 2 )从业人员经过专业技术培训并经考核合格。
( 3 )有健全的安全管理规章制度。
( 4 )有专职安全管理人员。
( 5 )有符合国家规定的危险化学品事故应急预案和必要的应急救援器材、设备。
( 6 )法律、法规规定的其他条件。
QQ24943042

Q: 从事危险化学品批发业务的企业,应具备经县级以上(含县级)公安、消防部门批准的[...](自有或租用)。所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所。
A: 专用危险化学品仓库
Q: 从事危险化学品批发业务的企业,应具备经县级以上(含县级)公安、消防部门批准的[...](自有或租用)。所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所。
A: 专用危险化学品仓库
MNLink: <2019版安全技术教材> - 326

Q: 零售业务只许经营[...]的危险化学品。
A: 除爆炸品、放射性物品、剧毒物品以外
Q: 零售业务只许经营[...]的危险化学品。
A: 除爆炸品、放射性物品、剧毒物品以外
MNLink: <2019版安全技术教材> - 326

MNLink: <2019版安全技术教材> - 327
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB 1 8 2 6 5 )规定:( 1 )危险化学品经营企业的法定代表人或经理应经过国家授权部门的专业培训,取得什格证书方能从事经营活动。
( 2 )企业业务经营人员应经国家授权部门的专业培训,取得合格证书方能上岗。
( 3 )经营剧毒物品企业的人员,除满足( 1 ) ( 2 )外,还应经过县级以上(含县级)公安部门的专门培训,取得合格证书方可上岗。
0426(微信《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB 1 8 2 6 5 )规定:( 1 )危险化学品经营企业的法定代表人或经理应经过国家授权部门的专业培训,取得什格证书方能从事经营活动。
( 2 )企业业务经营人员应经国家授权部门的专业培训,取得合格证书方能上岗。
( 3 )经营剧毒物品企业的人员,除满足( 1 ) ( 2 )外,还应经过县级以上(含县级)公安部门的专门培训,取得合格证书方可上岗。
0426(微信

Front: 《危险化学品安全管理条例》第二十七条规定:危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品,不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 327

Front: 《危险化学品安全管理条例》第三十六条规定:危险化学品经营企业储存危险化学品,应当遵守本条例第二章关于储存危险化学品的规定。危险化学品商店内只能存放民用小包装的危险化学品。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 327

Front: 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB 1 8 2 6 5 )要求经营剧毒物品企业的人员,除要达到经国家授权部门的专业培训,取得合格证书方能上岗的条件外,还应经过县级以上(含县级)公安部门的专门培训,取得合格证书后方可上岗。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 327

MNLink: <2019版安全技术教材> - 327
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 《危险化学品安全管理条例》第四十一条规定:危险化学品生产企业、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品,应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、· 325 · ‘,-、『斗-1 , .
.
〉少安全生产技术基础身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途。
销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于1 年。
剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位应当在销售、购买后5日内,将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案,并输入计算机系统。
《危险化学品安全管理条例》第四十一条规定:危险化学品生产企业、经营企业销售剧毒化学品、易制爆危险化学品,应当如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、· 325 · ‘,-、『斗-1 , .
.
〉少安全生产技术基础身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途。
销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于1 年。
剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位应当在销售、购买后5日内,将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案,并输入计算机系统。

Q: 泄漏处理( 1 )[...]。利用截止阅切断泄漏源,在线堵漏减少泄漏量或利用备用泄料装置使其安全释放。( 2 )[...]。现场泄漏物要及时地进行覆盖、收容、稀释、处理。在处理时,还应按照危险化学品特性,采用合适的方法处理。
A: 泄漏源控制; 泄漏物处理
Q: 泄漏处理( 1 )[...]。利用截止阅切断泄漏源,在线堵漏减少泄漏量或利用备用泄料装置使其安全释放。( 2 )[...]。现场泄漏物要及时地进行覆盖、收容、稀释、处理。在处理时,还应按照危险化学品特性,采用合适的方法处理。
A: 泄漏源控制; 泄漏物处理
MNLink: <2019版安全技术教材> - 328

Q: [...]。将火灾消灭以后,要留有必要数量的[...]。对可以用水灭火的场所要尽量使用蒸汽或喷雾水流稀释,排除空间内残存的可燃气体或蒸气,以防止复燃复爆。
A: 防止复燃复爆; 灭火力量继续冷却燃烧区内的设备、设施、建(构)筑物等,消除着火源,同时将泄漏出的危险化学品及时处理
Q: [...]。将火灾消灭以后,要留有必要数量的[...]。对可以用水灭火的场所要尽量使用蒸汽或喷雾水流稀释,排除空间内残存的可燃气体或蒸气,以防止复燃复爆。
A: 防止复燃复爆; 灭火力量继续冷却燃烧区内的设备、设施、建(构)筑物等,消除着火源,同时将泄漏出的危险化学品及时处理
MNLink: <2019版安全技术教材> - 328

Front: 扑救爆炸物品火灾时,切忌用沙土盖压,以免增强爆炸物品的爆炸威力;另外扑救爆炸物品堆垛火灾时,水流应采用吊射,避免强力水流直接冲击堆垛,以免堆垛倒塌引起再次爆炸。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 329

Front: 扑救毒害和腐蚀品的火灾时,应尽量使用低压水流或雾状水,避免腐蚀品、毒害品溅出;遇酸类或碱类腐蚀品最好调制相应的中和剂稀释中和。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 329

MNLink: <2019版安全技术教材> - 329
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 6 )易燃固体、自燃物品火灾一般可用水和泡沫扑救,只要控制住燃烧范围,逐步扑灭即可。
但有少数易燃固体、自燃物品的扑救方法比较特殊。
如2 ,4一二硝基苯甲醋、二硝基茶、茶等是易升华的易燃固体,受热放出易燃蒸气,能与空气形成爆炸性棍合物,尤其是在室内,易发生爆炸。
在扑救过程中应不时向燃烧区域上空及周围喷射雾状水,并消除周围一切点火源。
426(微信( 6 )易燃固体、自燃物品火灾一般可用水和泡沫扑救,只要控制住燃烧范围,逐步扑灭即可。
但有少数易燃固体、自燃物品的扑救方法比较特殊。
如2 ,4一二硝基苯甲醋、二硝基茶、茶等是易升华的易燃固体,受热放出易燃蒸气,能与空气形成爆炸性棍合物,尤其是在室内,易发生爆炸。
在扑救过程中应不时向燃烧区域上空及周围喷射雾状水,并消除周围一切点火源。
426(微信

Q: [...]。
A: 目前常用的固化/稳定化方法有:水泥固化、石灰固化、塑性材料固化、有机聚合物固化、自凝胶固化、熔融固化和陶瓷固化
Q: [...]。
A: 目前常用的固化/稳定化方法有:水泥固化、石灰固化、塑性材料固化、有机聚合物固化、自凝胶固化、熔融固化和陶瓷固化
MNLink: <2019版安全技术教材> - 329

Q: )爆炸性物品的销毁凡确认不能使用的爆炸性物品,必须予以销毁,[...],选择适当的地点、时间及销毁方法。一般可采用以下4种方法:[...]。
A: 在销毁以前应报告当地公安部门; 爆炸法、烧毁法、榕解法、化学分解法
Q: )爆炸性物品的销毁凡确认不能使用的爆炸性物品,必须予以销毁,[...],选择适当的地点、时间及销毁方法。一般可采用以下4种方法:[...]。
A: 在销毁以前应报告当地公安部门; 爆炸法、烧毁法、榕解法、化学分解法
MNLink: <2019版安全技术教材> - 329

Q: 有机过氧化物废弃物处理有机过氧化物是一种易燃、易爆品。其废弃物应从作业场所清除并销毁,其方法主要取决于该过氧化物的物化性质,根据其特性选择合适的方法处理,以免发生意外事故。[...]。
A: 处理方法主要有分解,烧毁,填埋
Q: 有机过氧化物废弃物处理有机过氧化物是一种易燃、易爆品。其废弃物应从作业场所清除并销毁,其方法主要取决于该过氧化物的物化性质,根据其特性选择合适的方法处理,以免发生意外事故。[...]。
A: 处理方法主要有分解,烧毁,填埋
MNLink: <2019版安全技术教材> - 329

毒性危险化学品通过一定途径进入人体,在体内积蓄到一定剂量后,就会表现出慢性中毒症状。所谓慢性中毒就是毒性危险化学品长时期、小剂量进入人体所引起的中毒;若在较短时间(一般为3~6 个月)有较大剂量毒性危险化学品进人体内所引起的中毒称为亚急性中毒;若毒性危险化学品一次或短时间内大量进入体内所引起的中毒称为急性中毒。毒性危险化学品在体内的毒性与毒性危险化学品的化学结构、理化性质、生产环境、劳动强度、个体因素以及几种毒性危险化学品的联合作用有关。
毒性危险化学品通过一定途径进入人体,在体内积蓄到一定剂量后,就会表现出慢性中毒症状。所谓慢性中毒就是毒性危险化学品长时期、小剂量进入人体所引起的中毒;若在较短时间(一般为3~6 个月)有较大剂量毒性危险化学品进人体内所引起的中毒称为亚急性中毒;若毒性危险化学品一次或短时间内大量进入体内所引起的中毒称为急性中毒。毒性危险化学品在体内的毒性与毒性危险化学品的化学结构、理化性质、生产环境、劳动强度、个体因素以及几种毒性危险化学品的联合作用有关。
MNLink: <2019版安全技术教材> - 330

MNLink: <2019版安全技术教材> - 330
Other fields (not shown on cards):
Remarks: (一)毒性危险化学品侵入人体的途径毒性危险化学品可经呼吸道、消化道和皮肤进入人体。
在工业生产中,毒性危险化学品主要经呼吸道和皮肤进入体内,有时也可经消化道进入。
1 .
呼吸道工业生产中,毒性危险化学品进人人体的最重要的途径是呼吸道。
凡是以气体、蒸气、雾、烟、粉尘形式存在的毒性危险化学品,均可经呼吸道侵入体内。
呼吸道吸收程度与其在空气中的浓度密切相关,浓度越高,吸收越快。
2 .
皮肤工业生产中,毒性危险化学品经皮肤吸收引起中毒也比较常见。
脂溶性毒性危险化学品经表皮吸收后,还需有水溶性,才能进一步扩散和吸收,所以水、脂皆榕的物质(如苯胶)易被皮肤吸收。
3 .
消化道工业生产中,毒性危险化学品经消化道吸收多半是由于个人卫生习惯不良,手沾染的毒性危险化学品随进食、饮水或吸烟等途径而进入消化道。
误食也是进入消化道的途径,如将亚硝酸铀当食用盐使用引起中毒。
进入呼吸道的难溶性毒性危险化学品,可经由咽部被咽下而进入消化道。
QQ249430426(微信同号(一)毒性危险化学品侵入人体的途径毒性危险化学品可经呼吸道、消化道和皮肤进入人体。
在工业生产中,毒性危险化学品主要经呼吸道和皮肤进入体内,有时也可经消化道进入。
1 .
呼吸道工业生产中,毒性危险化学品进人人体的最重要的途径是呼吸道。
凡是以气体、蒸气、雾、烟、粉尘形式存在的毒性危险化学品,均可经呼吸道侵入体内。
呼吸道吸收程度与其在空气中的浓度密切相关,浓度越高,吸收越快。
2 .
皮肤工业生产中,毒性危险化学品经皮肤吸收引起中毒也比较常见。
脂溶性毒性危险化学品经表皮吸收后,还需有水溶性,才能进一步扩散和吸收,所以水、脂皆榕的物质(如苯胶)易被皮肤吸收。
3 .
消化道工业生产中,毒性危险化学品经消化道吸收多半是由于个人卫生习惯不良,手沾染的毒性危险化学品随进食、饮水或吸烟等途径而进入消化道。
误食也是进入消化道的途径,如将亚硝酸铀当食用盐使用引起中毒。
进入呼吸道的难溶性毒性危险化学品,可经由咽部被咽下而进入消化道。
QQ249430426(微信同号

MNLink: <2019版安全技术教材> - 331
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 3 .
窒息窒息涉及对身体组织氧化作用的干扰。
这种症状分为3种 :( l )单纯窒息。
在空间有限的工作场所,氧气被氮气、二氧化碳、甲皖、氢气、氨气等气体所代替,空气中氧浓度降到1 7 %以下,致使机体组织的供氧不足,就会引起头晕、恶心、调节功能紊乱等症状。
缺氧严重时会导致昏迷,甚至死亡。
( 2 )血液窒息。
毒性化学物质影响机体传送氧的能力。
典型的血液窒息性物质就是一氧化碳。
空气中一氧化碳含量达到0 .
0 5 %时就会导致血液携氧能力严重下降。
( 3 )细胞内窒息。
毒性化学物质影响机体和氧结合的能力。
如氧化氢、硫化氢等物质影响细胞和氧的结合能力,尽管血液中含氧充足。
同号)3 .
窒息窒息涉及对身体组织氧化作用的干扰。
这种症状分为3种 :( l )单纯窒息。
在空间有限的工作场所,氧气被氮气、二氧化碳、甲皖、氢气、氨气等气体所代替,空气中氧浓度降到1 7 %以下,致使机体组织的供氧不足,就会引起头晕、恶心、调节功能紊乱等症状。
缺氧严重时会导致昏迷,甚至死亡。
( 2 )血液窒息。
毒性化学物质影响机体传送氧的能力。
典型的血液窒息性物质就是一氧化碳。
空气中一氧化碳含量达到0 .
0 5 %时就会导致血液携氧能力严重下降。
( 3 )细胞内窒息。
毒性化学物质影响机体和氧结合的能力。
如氧化氢、硫化氢等物质影响细胞和氧的结合能力,尽管血液中含氧充足。
同号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 332
Other fields (not shown on cards):
Remarks: · 330 · (三)急性中毒的现场抢救( I )救护者现场准备。急性中毒发生时,毒性危险化学品大多是由呼吸系统或皮肤进入体内。因此,救护人员在救护之前应做好自身呼吸系统、皮肤的防护。如穿好防护衣,佩戴供氧式防毒面具或氧气呼吸器。否则,不但中毒者不能获救,救护者也会中毒,使中毒事故扩大。 ( 2 )切断毒性危险化学品来源。救护人员应迅速将中毒者移至空气新鲜、通风良好的地方。在抢救抬运过程中,不能强拖硬拉以防造成外伤,使病情加重,应松开患者衣服、腰带并使其仰卧,以保持呼吸道通畅。同时要注意保暖。救护人员进入现场后,除对中毒者进行抢救外,还应认真查看,并采取有力措施,如关闭泄漏管道阀门、堵塞设备泄漏处、停止输送物料等以切断毒性危险化学品来源。对于已经泄漏出来的有毒气体或蒸气,应迅速启动通风排毒设施或打开门窗,或者进行中和处理,降低毒性危险化学品在空气中的浓度,为抢救工作创造有利条件。 ( 3 )迅速脱去被毒性危险化学品污染的衣服、鞋袜、于套等,并用大量清水或解毒液彻底清洗被毒性危险化学品污染的皮肤。要注意防止清洗剂促进毒性危险化学品的吸收,以及清洗剂本身所致的呼吸中毒。对于黠稠性毒性危险化学品,可以用大量肥皂水冲洗(敌百虫不能用碱性液冲洗),尤其要注意皮肤硝皱、毛发和指甲内的污染,对于水溶性毒性危险化学品,应先用棉絮、干布擦掉毒性危险化学品,再用清水冲洗。 ( 4 )若毒性危险化学品经口引起急性巾毒,对于非腐蚀性毒性危险化学品,应迅速用1 / 5 0 0 0的高锯酸饵榕液或1 %~2 %的碳酸氢铀熔液洗胃,然后用硫酸楼溶液导泻。对于腐蚀性毒性危险化学品,一般不宜洗胃,可用蛋清、牛奶或氢氧化铝凝胶灌服,以保护胃站膜。 · . . . · . . , . QQ24943042 第五章危险化学品安全基础知识· <( 5 )令中毒患者呼吸氧气。若患者呼吸停止或心跳骤停,应立即施行复苏术。在采取现场抢救措施的同时,应准备车辆或担架,以便将中毒者及时送往医院救治。 · 330 · (三)急性中毒的现场抢救( I )救护者现场准备。急性中毒发生时,毒性危险化学品大多是由呼吸系统或皮肤进入体内。因此,救护人员在救护之前应做好自身呼吸系统、皮肤的防护。如穿好防护衣,佩戴供氧式防毒面具或氧气呼吸器。否则,不但中毒者不能获救,救护者也会中毒,使中毒事故扩大。 ( 2 )切断毒性危险化学品来源。救护人员应迅速将中毒者移至空气新鲜、通风良好的地方。在抢救抬运过程中,不能强拖硬拉以防造成外伤,使病情加重,应松开患者衣服、腰带并使其仰卧,以保持呼吸道通畅。同时要注意保暖。救护人员进入现场后,除对中毒者进行抢救外,还应认真查看,并采取有力措施,如关闭泄漏管道阀门、堵塞设备泄漏处、停止输送物料等以切断毒性危险化学品来源。对于已经泄漏出来的有毒气体或蒸气,应迅速启动通风排毒设施或打开门窗,或者进行中和处理,降低毒性危险化学品在空气中的浓度,为抢救工作创造有利条件。 ( 3 )迅速脱去被毒性危险化学品污染的衣服、鞋袜、于套等,并用大量清水或解毒液彻底清洗被毒性危险化学品污染的皮肤。要注意防止清洗剂促进毒性危险化学品的吸收,以及清洗剂本身所致的呼吸中毒。对于黠稠性毒性危险化学品,可以用大量肥皂水冲洗(敌百虫不能用碱性液冲洗),尤其要注意皮肤硝皱、毛发和指甲内的污染,对于水溶性毒性危险化学品,应先用棉絮、干布擦掉毒性危险化学品,再用清水冲洗。 ( 4 )若毒性危险化学品经口引起急性巾毒,对于非腐蚀性毒性危险化学品,应迅速用1 / 5 0 0 0的高锯酸饵榕液或1 %~2 %的碳酸氢铀熔液洗胃,然后用硫酸楼溶液导泻。对于腐蚀性毒性危险化学品,一般不宜洗胃,可用蛋清、牛奶或氢氧化铝凝胶灌服,以保护胃站膜。 · . . . · . . , . QQ24943042 第五章危险化学品安全基础知识· <( 5 )令中毒患者呼吸氧气。若患者呼吸停止或心跳骤停,应立即施行复苏术。在采取现场抢救措施的同时,应准备车辆或担架,以便将中毒者及时送往医院救治。

MNLink: <2019版安全技术教材> - 333
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 1 )对氧化铀、氧化伺及其他氨化物的污染,可用硫代硫酸铀的水溶液浇在污染处,因为硫代硫酸铀与氧化物反应,可以生成毒性低的硫氨酸盐。
然后用热水冲洗,再用冷水冲洗干净。
也可用硫酸亚铁、高锚酸仰、次氯酸例代替硫代硫酸呐。
号)( 1 )对氧化铀、氧化伺及其他氨化物的污染,可用硫代硫酸铀的水溶液浇在污染处,因为硫代硫酸铀与氧化物反应,可以生成毒性低的硫氨酸盐。
然后用热水冲洗,再用冷水冲洗干净。
也可用硫酸亚铁、高锚酸仰、次氯酸例代替硫代硫酸呐。
号)

MNLink: <2019版安全技术教材> - 333
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 2 )对硫、磷及其他有机磷剧毒农药,如苯硫磷、敌死通等首先用生石灰将世漏的药液吸干,然后用碱水湿透污染处,用热水冲洗后再用冷水冲洗干净。
因为有机磷农药属于磷酸酶类、硫代磷酸酶类、氟代磷酸醋类毒性危险化学品,在碱性溶液中会迅速分解破坏而失去毒性。
微信同号( 2 )对硫、磷及其他有机磷剧毒农药,如苯硫磷、敌死通等首先用生石灰将世漏的药液吸干,然后用碱水湿透污染处,用热水冲洗后再用冷水冲洗干净。
因为有机磷农药属于磷酸酶类、硫代磷酸酶类、氟代磷酸醋类毒性危险化学品,在碱性溶液中会迅速分解破坏而失去毒性。
微信同号

MNLink: <2019版安全技术教材> - 333
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 3 )硫酸二甲醋泄漏后,先将氨水洒在污染处进行中和,也可用漂白粉或5 倍水浸湿污染处,再用碱水浸温,最后用热水和冷水各冲洗一次。
( 4 )甲醒泄漏后,可用漂白粉加5 倍水漫湿污染处,因为甲醒可以被漂白粉氧化成甲限,然后再用水冲洗干净。
( 5 )苯胶泄漏后,可用稀盐酸或稀硫酸榕液浸湿污染处,再用水冲洗。
因为苯股呈耐L能与盐酸或硫酸反应生成盐酸盐、硫酸盐。
430426(微( 3 )硫酸二甲醋泄漏后,先将氨水洒在污染处进行中和,也可用漂白粉或5 倍水浸湿污染处,再用碱水浸温,最后用热水和冷水各冲洗一次。
( 4 )甲醒泄漏后,可用漂白粉加5 倍水漫湿污染处,因为甲醒可以被漂白粉氧化成甲限,然后再用水冲洗干净。
( 5 )苯胶泄漏后,可用稀盐酸或稀硫酸榕液浸湿污染处,再用水冲洗。
因为苯股呈耐L能与盐酸或硫酸反应生成盐酸盐、硫酸盐。
430426(微

MNLink: <2019版安全技术教材> - 333
Other fields (not shown on cards):
Remarks: ( 6 )柔泄漏后可先行收集,然后在污染处用硫黄粉覆盖,因乖挥发出来的蒸气遇硫黄生成硫化柔而不致逸出,最后冲洗干净。
( 7 )磷容器破裂失去水保护将会产生燃烧,此时应先戴好防毒面具,用工具将黄磷移放到完好的盛器中,切勿用于接触。
污染处用石灰乳浸温,再用水冲洗。
被黄磷污染的用具,可用5 %硫酸铜恪液冲洗。
( 8 )碑泄漏后可用碱水和氢氧化铁解毒,再用水冲洗。
( 9 )澳泄漏后可用氨水使生成镀盐,再用水冲洗。
QQ2494( 6 )柔泄漏后可先行收集,然后在污染处用硫黄粉覆盖,因乖挥发出来的蒸气遇硫黄生成硫化柔而不致逸出,最后冲洗干净。
( 7 )磷容器破裂失去水保护将会产生燃烧,此时应先戴好防毒面具,用工具将黄磷移放到完好的盛器中,切勿用于接触。
污染处用石灰乳浸温,再用水冲洗。
被黄磷污染的用具,可用5 %硫酸铜恪液冲洗。
( 8 )碑泄漏后可用碱水和氢氧化铁解毒,再用水冲洗。
( 9 )澳泄漏后可用氨水使生成镀盐,再用水冲洗。
QQ2494

MNLink: <2019版安全技术教材> - 334
Other fields (not shown on cards):
Remarks: 如果人体受到过量射线的照射,就会产生不同程度的损伤。
在极高剂量的放射线作用下,能道成3种类型的放射伤害:( 1 )对中枢神经和大脑系统的伤害。
这种伤害主要表现为虚弱、倦怠、嗜睡、昏迷、震!坝、痊孪,可在2天内死亡。
( 2 )对肠胃的伤害。
这种伤害主要表现为恶心、呕吐、腹泻、虚弱和虚脱,症状消失后可出现急性昏迷,通常可在2周内死亡。
( 3 )对造血系统的伤害。
这种伤害主要表现为恶心、呕吐、腹泻,但很快能好转,经过2~3 周无症状之后,出现脱发、经常性流鼻血,再出现腹泻,极度憔悴,通常在2~6 周后死亡。
)如果人体受到过量射线的照射,就会产生不同程度的损伤。
在极高剂量的放射线作用下,能道成3种类型的放射伤害:( 1 )对中枢神经和大脑系统的伤害。
这种伤害主要表现为虚弱、倦怠、嗜睡、昏迷、震!坝、痊孪,可在2天内死亡。
( 2 )对肠胃的伤害。
这种伤害主要表现为恶心、呕吐、腹泻、虚弱和虚脱,症状消失后可出现急性昏迷,通常可在2周内死亡。
( 3 )对造血系统的伤害。
这种伤害主要表现为恶心、呕吐、腹泻,但很快能好转,经过2~3 周无症状之后,出现脱发、经常性流鼻血,再出现腹泻,极度憔悴,通常在2~6 周后死亡。
)