Title: MN3muban-hillock

表面张力
表面张力是自由表面上液体分子由于受两側分子引力不平衡,使自由面上液体分子受到极其微小的拉力
表面张力仅在自由表面存在,液体内部并不存在,所以它是一种局部受力现象
表面张力
表面张力是自由表面上液体分子由于受两側分子引力不平衡,使自由面上液体分子受到极其微小的拉力
表面张力仅在自由表面存在,液体内部并不存在,所以它是一种局部受力现象